--
-- PostgreSQL database dump
--

SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;

--
-- Name: plpgsql; Type: EXTENSION; Schema: -; Owner: 
--

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql WITH SCHEMA pg_catalog;


--
-- Name: EXTENSION plpgsql; Type: COMMENT; Schema: -; Owner: 
--

COMMENT ON EXTENSION plpgsql IS 'PL/pgSQL procedural language';


SET search_path = public, pg_catalog;

--
-- Name: action_type; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE action_type AS ENUM (
    'http_request',
    'nailgun_task'
);


ALTER TYPE public.action_type OWNER TO nailgun;

--
-- Name: bond_mode; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE bond_mode AS ENUM (
    'active-backup',
    'balance-slb',
    'balance-tcp',
    'lacp-balance-tcp',
    'balance-rr',
    'balance-xor',
    'broadcast',
    '802.3ad',
    'balance-tlb',
    'balance-alb'
);


ALTER TYPE public.bond_mode OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_grouping; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE cluster_grouping AS ENUM (
    'roles',
    'hardware',
    'both'
);


ALTER TYPE public.cluster_grouping OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_mode; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE cluster_mode AS ENUM (
    'multinode',
    'ha_full',
    'ha_compact'
);


ALTER TYPE public.cluster_mode OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_net_manager; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE cluster_net_manager AS ENUM (
    'FlatDHCPManager',
    'VlanManager'
);


ALTER TYPE public.cluster_net_manager OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_status; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE cluster_status AS ENUM (
    'new',
    'deployment',
    'stopped',
    'operational',
    'error',
    'remove',
    'partially_deployed'
);


ALTER TYPE public.cluster_status OWNER TO nailgun;

--
-- Name: deployment_graph_tasks_type; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE deployment_graph_tasks_type AS ENUM (
    'puppet',
    'shell',
    'sync',
    'upload_file',
    'group',
    'stage',
    'skipped',
    'reboot',
    'copy_files',
    'role'
);


ALTER TYPE public.deployment_graph_tasks_type OWNER TO nailgun;

--
-- Name: history_task_statuses; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE history_task_statuses AS ENUM (
    'pending',
    'ready',
    'running',
    'error',
    'skipped'
);


ALTER TYPE public.history_task_statuses OWNER TO nailgun;

--
-- Name: net_l23_provider; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE net_l23_provider AS ENUM (
    'ovs',
    'nsx',
    'dpdkovs'
);


ALTER TYPE public.net_l23_provider OWNER TO nailgun;

--
-- Name: net_provider; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE net_provider AS ENUM (
    'nova_network',
    'neutron'
);


ALTER TYPE public.net_provider OWNER TO nailgun;

--
-- Name: node_error_type; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE node_error_type AS ENUM (
    'deploy',
    'provision',
    'deletion',
    'discover',
    'stop_deployment'
);


ALTER TYPE public.node_error_type OWNER TO nailgun;

--
-- Name: node_status; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE node_status AS ENUM (
    'ready',
    'discover',
    'provisioning',
    'provisioned',
    'deploying',
    'error',
    'removing',
    'stopped'
);


ALTER TYPE public.node_status OWNER TO nailgun;

--
-- Name: notif_status; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE notif_status AS ENUM (
    'read',
    'unread'
);


ALTER TYPE public.notif_status OWNER TO nailgun;

--
-- Name: notif_topic; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE notif_topic AS ENUM (
    'discover',
    'done',
    'error',
    'warning',
    'release'
);


ALTER TYPE public.notif_topic OWNER TO nailgun;

--
-- Name: openstack_config_types; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE openstack_config_types AS ENUM (
    'cluster',
    'role',
    'node'
);


ALTER TYPE public.openstack_config_types OWNER TO nailgun;

--
-- Name: oswl_resource_type; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE oswl_resource_type AS ENUM (
    'vm',
    'tenant',
    'volume',
    'security_group',
    'keystone_user',
    'flavor',
    'cluster_stats',
    'image'
);


ALTER TYPE public.oswl_resource_type OWNER TO nailgun;

--
-- Name: possible_changes; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE possible_changes AS ENUM (
    'networks',
    'attributes',
    'disks',
    'interfaces',
    'vmware_attributes'
);


ALTER TYPE public.possible_changes OWNER TO nailgun;

--
-- Name: release_state; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE release_state AS ENUM (
    'available',
    'unavailable',
    'manageonly'
);


ALTER TYPE public.release_state OWNER TO nailgun;

--
-- Name: segmentation_type; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE segmentation_type AS ENUM (
    'vlan',
    'gre',
    'tun'
);


ALTER TYPE public.segmentation_type OWNER TO nailgun;

--
-- Name: task_name; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE task_name AS ENUM (
    'super',
    'deploy',
    'deployment',
    'provision',
    'stop_deployment',
    'reset_environment',
    'update',
    'spawn_vms',
    'node_deletion',
    'cluster_deletion',
    'remove_images',
    'check_before_deployment',
    'check_networks',
    'verify_networks',
    'check_dhcp',
    'verify_network_connectivity',
    'multicast_verification',
    'check_repo_availability',
    'check_repo_availability_with_setup',
    'dump',
    'capacity_log',
    'create_stats_user',
    'remove_stats_user',
    'update_dnsmasq'
);


ALTER TYPE public.task_name OWNER TO nailgun;

--
-- Name: task_status; Type: TYPE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE TYPE task_status AS ENUM (
    'ready',
    'running',
    'error',
    'pending'
);


ALTER TYPE public.task_status OWNER TO nailgun;

SET default_tablespace = '';

SET default_with_oids = false;

--
-- Name: action_logs; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE action_logs (
    id integer NOT NULL,
    actor_id character varying(64),
    action_group character varying(64) NOT NULL,
    action_name character varying(64) NOT NULL,
    action_type action_type NOT NULL,
    start_timestamp timestamp without time zone NOT NULL,
    end_timestamp timestamp without time zone,
    is_sent boolean,
    additional_info text NOT NULL,
    cluster_id integer,
    task_uuid character varying(36)
);


ALTER TABLE public.action_logs OWNER TO nailgun;

--
-- Name: action_logs_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE action_logs_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.action_logs_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: action_logs_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE action_logs_id_seq OWNED BY action_logs.id;


--
-- Name: alembic_version; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE alembic_version (
    version_num character varying(32) NOT NULL
);


ALTER TABLE public.alembic_version OWNER TO nailgun;

--
-- Name: attributes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE attributes (
    id integer NOT NULL,
    cluster_id integer,
    editable text,
    generated text
);


ALTER TABLE public.attributes OWNER TO nailgun;

--
-- Name: attributes_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE attributes_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.attributes_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: attributes_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE attributes_id_seq OWNED BY attributes.id;


--
-- Name: capacity_log; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE capacity_log (
    id integer NOT NULL,
    report text,
    datetime timestamp without time zone
);


ALTER TABLE public.capacity_log OWNER TO nailgun;

--
-- Name: capacity_log_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE capacity_log_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.capacity_log_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: capacity_log_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE capacity_log_id_seq OWNED BY capacity_log.id;


--
-- Name: cluster_changes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE cluster_changes (
    id integer NOT NULL,
    cluster_id integer,
    node_id integer,
    name possible_changes NOT NULL
);


ALTER TABLE public.cluster_changes OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_changes_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE cluster_changes_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.cluster_changes_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_changes_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE cluster_changes_id_seq OWNED BY cluster_changes.id;


--
-- Name: cluster_deployment_graphs; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE cluster_deployment_graphs (
    id integer NOT NULL,
    type character varying(255) NOT NULL,
    deployment_graph_id integer NOT NULL,
    cluster_id integer NOT NULL
);


ALTER TABLE public.cluster_deployment_graphs OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE cluster_deployment_graphs_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.cluster_deployment_graphs_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE cluster_deployment_graphs_id_seq OWNED BY cluster_deployment_graphs.id;


--
-- Name: cluster_plugin_links; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE cluster_plugin_links (
    id integer NOT NULL,
    cluster_id integer NOT NULL,
    title text NOT NULL,
    url text NOT NULL,
    description text,
    hidden boolean DEFAULT false NOT NULL
);


ALTER TABLE public.cluster_plugin_links OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_plugin_links_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE cluster_plugin_links_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.cluster_plugin_links_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_plugin_links_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE cluster_plugin_links_id_seq OWNED BY cluster_plugin_links.id;


--
-- Name: cluster_plugins; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE cluster_plugins (
    id integer NOT NULL,
    plugin_id integer NOT NULL,
    cluster_id integer NOT NULL,
    enabled boolean DEFAULT false NOT NULL,
    attributes text DEFAULT '{}'::text NOT NULL
);


ALTER TABLE public.cluster_plugins OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_plugins_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE cluster_plugins_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.cluster_plugins_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_plugins_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE cluster_plugins_id_seq OWNED BY cluster_plugins.id;


--
-- Name: cluster_upgrade_alembic_version; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE cluster_upgrade_alembic_version (
    version_num character varying(32) NOT NULL
);


ALTER TABLE public.cluster_upgrade_alembic_version OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_upgrade_relations; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE cluster_upgrade_relations (
    id integer NOT NULL,
    orig_cluster_id integer NOT NULL,
    seed_cluster_id integer NOT NULL
);


ALTER TABLE public.cluster_upgrade_relations OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_upgrade_relations_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE cluster_upgrade_relations_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.cluster_upgrade_relations_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: cluster_upgrade_relations_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE cluster_upgrade_relations_id_seq OWNED BY cluster_upgrade_relations.id;


--
-- Name: clusters; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE clusters (
    id integer NOT NULL,
    mode cluster_mode NOT NULL,
    status cluster_status NOT NULL,
    net_provider net_provider NOT NULL,
    name text NOT NULL,
    release_id integer NOT NULL,
    replaced_deployment_info text,
    replaced_provisioning_info text,
    is_customized boolean,
    fuel_version text NOT NULL,
    ui_settings text DEFAULT '{"sort": [{"roles": "asc"}], "sort_by_labels": [], "search": "", "filter_by_labels": {}, "filter": {}, "view_mode": "standard"}'::text NOT NULL,
    extensions character varying(64)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    components text DEFAULT '[]'::text NOT NULL
);


ALTER TABLE public.clusters OWNER TO nailgun;

--
-- Name: clusters_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE clusters_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.clusters_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: clusters_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE clusters_id_seq OWNED BY clusters.id;


--
-- Name: deployment_graph_tasks; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE deployment_graph_tasks (
    id integer NOT NULL,
    deployment_graph_id integer NOT NULL,
    task_name character varying(255) NOT NULL,
    version character varying(255) DEFAULT '1.0.0'::character varying NOT NULL,
    condition text,
    type deployment_graph_tasks_type NOT NULL,
    groups character varying(255)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    tasks character varying(255)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    roles character varying(255)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    reexecute_on character varying(255)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    refresh_on character varying(255)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    required_for character varying(255)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    requires character varying(255)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    cross_depended_by text DEFAULT '[]'::text NOT NULL,
    cross_depends text DEFAULT '[]'::text NOT NULL,
    parameters text DEFAULT '{}'::text,
    _custom text DEFAULT '{}'::text
);


ALTER TABLE public.deployment_graph_tasks OWNER TO nailgun;

--
-- Name: deployment_graph_tasks_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE deployment_graph_tasks_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.deployment_graph_tasks_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: deployment_graph_tasks_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE deployment_graph_tasks_id_seq OWNED BY deployment_graph_tasks.id;


--
-- Name: deployment_graphs; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE deployment_graphs (
    id integer NOT NULL,
    name character varying(255)
);


ALTER TABLE public.deployment_graphs OWNER TO nailgun;

--
-- Name: deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE deployment_graphs_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.deployment_graphs_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE deployment_graphs_id_seq OWNED BY deployment_graphs.id;


--
-- Name: deployment_history; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE deployment_history (
    id integer NOT NULL,
    task_id integer NOT NULL,
    node_id character varying,
    deployment_graph_task_name character varying NOT NULL,
    time_start timestamp without time zone,
    time_end timestamp without time zone,
    status history_task_statuses NOT NULL,
    custom text DEFAULT '{}'::text NOT NULL
);


ALTER TABLE public.deployment_history OWNER TO nailgun;

--
-- Name: deployment_history_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE deployment_history_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.deployment_history_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: deployment_history_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE deployment_history_id_seq OWNED BY deployment_history.id;


--
-- Name: extensions_migration_buffer; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE extensions_migration_buffer (
    id integer NOT NULL,
    extension_name text NOT NULL,
    data text
);


ALTER TABLE public.extensions_migration_buffer OWNER TO nailgun;

--
-- Name: extensions_migration_buffer_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE extensions_migration_buffer_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.extensions_migration_buffer_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: extensions_migration_buffer_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE extensions_migration_buffer_id_seq OWNED BY extensions_migration_buffer.id;


--
-- Name: ip_addr_ranges; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE ip_addr_ranges (
    id integer NOT NULL,
    network_group_id integer,
    first inet NOT NULL,
    last inet NOT NULL
);


ALTER TABLE public.ip_addr_ranges OWNER TO nailgun;

--
-- Name: ip_addr_ranges_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE ip_addr_ranges_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.ip_addr_ranges_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: ip_addr_ranges_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE ip_addr_ranges_id_seq OWNED BY ip_addr_ranges.id;


--
-- Name: ip_addrs; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE ip_addrs (
    id integer NOT NULL,
    network integer,
    node integer,
    ip_addr inet NOT NULL,
    vip_name character varying(50),
    is_user_defined boolean DEFAULT false NOT NULL,
    vip_namespace character varying(50)
);


ALTER TABLE public.ip_addrs OWNER TO nailgun;

--
-- Name: ip_addrs_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE ip_addrs_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.ip_addrs_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: ip_addrs_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE ip_addrs_id_seq OWNED BY ip_addrs.id;


--
-- Name: master_node_settings; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE master_node_settings (
    id integer NOT NULL,
    master_node_uid character varying(36) NOT NULL,
    settings json DEFAULT '{}'::json
);


ALTER TABLE public.master_node_settings OWNER TO nailgun;

--
-- Name: master_node_settings_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE master_node_settings_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.master_node_settings_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: master_node_settings_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE master_node_settings_id_seq OWNED BY master_node_settings.id;


--
-- Name: net_bond_assignments; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE net_bond_assignments (
    id integer NOT NULL,
    network_id integer NOT NULL,
    bond_id integer NOT NULL
);


ALTER TABLE public.net_bond_assignments OWNER TO nailgun;

--
-- Name: net_bond_assignments_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE net_bond_assignments_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.net_bond_assignments_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: net_bond_assignments_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE net_bond_assignments_id_seq OWNED BY net_bond_assignments.id;


--
-- Name: net_nic_assignments; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE net_nic_assignments (
    id integer NOT NULL,
    network_id integer NOT NULL,
    interface_id integer NOT NULL
);


ALTER TABLE public.net_nic_assignments OWNER TO nailgun;

--
-- Name: net_nic_assignments_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE net_nic_assignments_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.net_nic_assignments_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: net_nic_assignments_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE net_nic_assignments_id_seq OWNED BY net_nic_assignments.id;


--
-- Name: network_groups; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE network_groups (
    id integer NOT NULL,
    name character varying(50) NOT NULL,
    release integer,
    vlan_start integer,
    cidr cidr,
    gateway inet,
    meta text,
    group_id integer
);


ALTER TABLE public.network_groups OWNER TO nailgun;

--
-- Name: network_groups_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE network_groups_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.network_groups_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: network_groups_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE network_groups_id_seq OWNED BY network_groups.id;


--
-- Name: networking_configs; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE networking_configs (
    id integer NOT NULL,
    discriminator character varying(50),
    cluster_id integer,
    dns_nameservers text,
    floating_ranges text,
    configuration_template text
);


ALTER TABLE public.networking_configs OWNER TO nailgun;

--
-- Name: networking_configs_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE networking_configs_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.networking_configs_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: networking_configs_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE networking_configs_id_seq OWNED BY networking_configs.id;


--
-- Name: neutron_config; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE neutron_config (
    id integer NOT NULL,
    vlan_range text,
    gre_id_range text,
    base_mac macaddr NOT NULL,
    internal_cidr cidr,
    internal_gateway inet,
    segmentation_type segmentation_type NOT NULL,
    net_l23_provider net_l23_provider NOT NULL,
    internal_name character varying(50) NOT NULL,
    floating_name character varying(50) NOT NULL,
    baremetal_gateway inet,
    baremetal_range text DEFAULT '[]'::text
);


ALTER TABLE public.neutron_config OWNER TO nailgun;

--
-- Name: node_bond_interfaces; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE node_bond_interfaces (
    id integer NOT NULL,
    node_id integer NOT NULL,
    name character varying(32) NOT NULL,
    mac macaddr,
    state character varying(25),
    mode bond_mode NOT NULL,
    bond_properties text DEFAULT '{}'::text NOT NULL,
    interface_properties text DEFAULT '{}'::text NOT NULL,
    offloading_modes text DEFAULT '[]'::text NOT NULL
);


ALTER TABLE public.node_bond_interfaces OWNER TO nailgun;

--
-- Name: node_bond_interfaces_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE node_bond_interfaces_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.node_bond_interfaces_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: node_bond_interfaces_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE node_bond_interfaces_id_seq OWNED BY node_bond_interfaces.id;


--
-- Name: node_nic_interfaces; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE node_nic_interfaces (
    id integer NOT NULL,
    node_id integer NOT NULL,
    name character varying(128) NOT NULL,
    mac macaddr NOT NULL,
    max_speed integer,
    current_speed integer,
    ip_addr inet,
    netmask inet,
    state character varying(25),
    parent_id integer,
    driver text,
    bus_info text,
    interface_properties text DEFAULT '{}'::text NOT NULL,
    offloading_modes text DEFAULT '[]'::text NOT NULL,
    pxe boolean DEFAULT false NOT NULL
);


ALTER TABLE public.node_nic_interfaces OWNER TO nailgun;

--
-- Name: node_nic_interfaces_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE node_nic_interfaces_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.node_nic_interfaces_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: node_nic_interfaces_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE node_nic_interfaces_id_seq OWNED BY node_nic_interfaces.id;


--
-- Name: nodegroups; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE nodegroups (
    id integer NOT NULL,
    cluster_id integer,
    name character varying(50) NOT NULL,
    is_default boolean DEFAULT false NOT NULL
);


ALTER TABLE public.nodegroups OWNER TO nailgun;

--
-- Name: nodegroups_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE nodegroups_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.nodegroups_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: nodegroups_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE nodegroups_id_seq OWNED BY nodegroups.id;


--
-- Name: nodes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE nodes (
    id integer NOT NULL,
    uuid character varying(36) NOT NULL,
    cluster_id integer,
    name character varying(100),
    status node_status NOT NULL,
    meta text,
    mac macaddr NOT NULL,
    ip inet,
    manufacturer character varying(50),
    platform_name character varying(150),
    kernel_params text,
    progress integer,
    os_platform character varying(150),
    pending_addition boolean,
    pending_deletion boolean,
    error_type node_error_type,
    error_msg character varying(255),
    "timestamp" timestamp without time zone NOT NULL,
    online boolean,
    agent_checksum character varying(40),
    replaced_deployment_info text,
    replaced_provisioning_info text,
    group_id integer,
    hostname character varying(255) DEFAULT ''::character varying NOT NULL,
    roles character varying(64)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    pending_roles character varying(64)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    primary_roles character varying(64)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    network_template text,
    extensions character varying(64)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    labels text DEFAULT '{}'::text NOT NULL,
    vms_conf text DEFAULT '[]'::text NOT NULL,
    attributes text DEFAULT '{}'::text NOT NULL
);


ALTER TABLE public.nodes OWNER TO nailgun;

--
-- Name: nodes_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE nodes_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.nodes_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: nodes_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE nodes_id_seq OWNED BY nodes.id;


--
-- Name: notifications; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE notifications (
    id integer NOT NULL,
    cluster_id integer,
    node_id integer,
    task_id integer,
    topic notif_topic NOT NULL,
    message text,
    status notif_status NOT NULL,
    datetime timestamp without time zone NOT NULL
);


ALTER TABLE public.notifications OWNER TO nailgun;

--
-- Name: notifications_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE notifications_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.notifications_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: notifications_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE notifications_id_seq OWNED BY notifications.id;


--
-- Name: nova_network_config; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE nova_network_config (
    id integer NOT NULL,
    fixed_networks_cidr cidr,
    fixed_networks_vlan_start integer,
    fixed_network_size integer NOT NULL,
    fixed_networks_amount integer NOT NULL,
    net_manager cluster_net_manager NOT NULL
);


ALTER TABLE public.nova_network_config OWNER TO nailgun;

--
-- Name: openstack_configs; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE openstack_configs (
    id integer NOT NULL,
    is_active boolean NOT NULL,
    config_type openstack_config_types NOT NULL,
    cluster_id integer NOT NULL,
    node_id integer,
    node_role character varying(64),
    created_at timestamp without time zone NOT NULL,
    configuration text DEFAULT '{}'::text NOT NULL
);


ALTER TABLE public.openstack_configs OWNER TO nailgun;

--
-- Name: openstack_configs_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE openstack_configs_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.openstack_configs_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: openstack_configs_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE openstack_configs_id_seq OWNED BY openstack_configs.id;


--
-- Name: oswl_stats; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE oswl_stats (
    id integer NOT NULL,
    cluster_id integer NOT NULL,
    created_date date NOT NULL,
    updated_time time without time zone NOT NULL,
    resource_type oswl_resource_type NOT NULL,
    resource_data text,
    resource_checksum text NOT NULL,
    is_sent boolean NOT NULL,
    version_info json DEFAULT '{}'::json
);


ALTER TABLE public.oswl_stats OWNER TO nailgun;

--
-- Name: oswl_stats_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE oswl_stats_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.oswl_stats_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: oswl_stats_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE oswl_stats_id_seq OWNED BY oswl_stats.id;


--
-- Name: plugin_deployment_graphs; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE plugin_deployment_graphs (
    id integer NOT NULL,
    type character varying(255) NOT NULL,
    deployment_graph_id integer NOT NULL,
    plugin_id integer NOT NULL
);


ALTER TABLE public.plugin_deployment_graphs OWNER TO nailgun;

--
-- Name: plugin_deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE plugin_deployment_graphs_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.plugin_deployment_graphs_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: plugin_deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE plugin_deployment_graphs_id_seq OWNED BY plugin_deployment_graphs.id;


--
-- Name: plugin_links; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE plugin_links (
    id integer NOT NULL,
    plugin_id integer NOT NULL,
    title text NOT NULL,
    url text NOT NULL,
    description text,
    hidden boolean DEFAULT false NOT NULL
);


ALTER TABLE public.plugin_links OWNER TO nailgun;

--
-- Name: plugin_links_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE plugin_links_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.plugin_links_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: plugin_links_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE plugin_links_id_seq OWNED BY plugin_links.id;


--
-- Name: plugins; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE plugins (
    id integer NOT NULL,
    name character varying(100) NOT NULL,
    title character varying(100) NOT NULL,
    version character varying(32) NOT NULL,
    description character varying(400),
    releases text,
    fuel_version text,
    package_version character varying(32) NOT NULL,
    groups text DEFAULT '[]'::text NOT NULL,
    authors text DEFAULT '[]'::text NOT NULL,
    licenses text DEFAULT '[]'::text NOT NULL,
    homepage text,
    network_roles_metadata text DEFAULT '[]'::text NOT NULL,
    attributes_metadata text DEFAULT '{}'::text NOT NULL,
    volumes_metadata text DEFAULT '{}'::text NOT NULL,
    roles_metadata text DEFAULT '{}'::text NOT NULL,
    tasks text DEFAULT '[]'::text NOT NULL,
    components_metadata text DEFAULT '[]'::text,
    is_hotpluggable boolean
);


ALTER TABLE public.plugins OWNER TO nailgun;

--
-- Name: plugins_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE plugins_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.plugins_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: plugins_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE plugins_id_seq OWNED BY plugins.id;


--
-- Name: release_deployment_graphs; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE release_deployment_graphs (
    id integer NOT NULL,
    type character varying(255) NOT NULL,
    deployment_graph_id integer NOT NULL,
    release_id integer NOT NULL
);


ALTER TABLE public.release_deployment_graphs OWNER TO nailgun;

--
-- Name: release_deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE release_deployment_graphs_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.release_deployment_graphs_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: release_deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE release_deployment_graphs_id_seq OWNED BY release_deployment_graphs.id;


--
-- Name: releases; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE releases (
    id integer NOT NULL,
    name character varying(100) NOT NULL,
    version character varying(30) NOT NULL,
    description character varying,
    operating_system character varying(50) NOT NULL,
    state release_state NOT NULL,
    networks_metadata text,
    attributes_metadata text,
    volumes_metadata text,
    modes_metadata text,
    roles_metadata text,
    vmware_attributes_metadata text,
    modes text,
    network_roles_metadata text DEFAULT '[]'::text,
    extensions character varying(64)[] DEFAULT '{}'::character varying[] NOT NULL,
    components_metadata text DEFAULT '[]'::text,
    node_attributes text DEFAULT '{}'::text NOT NULL
);


ALTER TABLE public.releases OWNER TO nailgun;

--
-- Name: releases_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE releases_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.releases_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: releases_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE releases_id_seq OWNED BY releases.id;


--
-- Name: tasks; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE tasks (
    id integer NOT NULL,
    cluster_id integer,
    uuid character varying(36) NOT NULL,
    name task_name NOT NULL,
    message text,
    status task_status NOT NULL,
    progress integer,
    cache text,
    result text,
    parent_id integer,
    weight double precision,
    deleted_at timestamp without time zone,
    deployment_info text,
    cluster_settings text,
    network_settings text
);


ALTER TABLE public.tasks OWNER TO nailgun;

--
-- Name: tasks_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE tasks_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.tasks_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: tasks_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE tasks_id_seq OWNED BY tasks.id;


--
-- Name: vmware_attributes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE vmware_attributes (
    id integer NOT NULL,
    cluster_id integer,
    editable text
);


ALTER TABLE public.vmware_attributes OWNER TO nailgun;

--
-- Name: vmware_attributes_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE vmware_attributes_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.vmware_attributes_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: vmware_attributes_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE vmware_attributes_id_seq OWNED BY vmware_attributes.id;


--
-- Name: volume_manager_alembic_version; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE volume_manager_alembic_version (
    version_num character varying(32) NOT NULL
);


ALTER TABLE public.volume_manager_alembic_version OWNER TO nailgun;

--
-- Name: volume_manager_node_volumes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE TABLE volume_manager_node_volumes (
    id integer NOT NULL,
    node_id integer NOT NULL,
    volumes text DEFAULT '[]'::text NOT NULL
);


ALTER TABLE public.volume_manager_node_volumes OWNER TO nailgun;

--
-- Name: volume_manager_node_volumes_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: nailgun
--

CREATE SEQUENCE volume_manager_node_volumes_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.volume_manager_node_volumes_id_seq OWNER TO nailgun;

--
-- Name: volume_manager_node_volumes_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER SEQUENCE volume_manager_node_volumes_id_seq OWNED BY volume_manager_node_volumes.id;


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY action_logs ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('action_logs_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY attributes ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('attributes_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY capacity_log ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('capacity_log_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_changes ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('cluster_changes_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_deployment_graphs ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('cluster_deployment_graphs_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_plugin_links ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('cluster_plugin_links_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_plugins ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('cluster_plugins_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_upgrade_relations ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('cluster_upgrade_relations_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY clusters ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('clusters_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY deployment_graph_tasks ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('deployment_graph_tasks_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY deployment_graphs ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('deployment_graphs_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY deployment_history ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('deployment_history_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY extensions_migration_buffer ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('extensions_migration_buffer_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY ip_addr_ranges ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('ip_addr_ranges_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY ip_addrs ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('ip_addrs_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY master_node_settings ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('master_node_settings_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY net_bond_assignments ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('net_bond_assignments_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY net_nic_assignments ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('net_nic_assignments_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY network_groups ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('network_groups_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY networking_configs ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('networking_configs_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY node_bond_interfaces ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('node_bond_interfaces_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY node_nic_interfaces ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('node_nic_interfaces_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY nodegroups ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('nodegroups_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY nodes ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('nodes_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY notifications ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('notifications_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY openstack_configs ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('openstack_configs_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY oswl_stats ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('oswl_stats_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY plugin_deployment_graphs ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('plugin_deployment_graphs_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY plugin_links ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('plugin_links_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY plugins ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('plugins_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY release_deployment_graphs ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('release_deployment_graphs_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY releases ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('releases_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY tasks ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('tasks_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY vmware_attributes ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('vmware_attributes_id_seq'::regclass);


--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY volume_manager_node_volumes ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('volume_manager_node_volumes_id_seq'::regclass);


--
-- Data for Name: action_logs; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY action_logs (id, actor_id, action_group, action_name, action_type, start_timestamp, end_timestamp, is_sent, additional_info, cluster_id, task_uuid) FROM stdin;
1	5d96f61aa47bfb2d72f286109c5f1b97218f6577c51f49cb544005379f17092f	master_node_settings	master_node_settings	http_request	2016-04-19 21:11:17.605221	2016-04-19 21:11:17.617477	t	{"request_data": {"url": "/api/v1/settings/", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "200 OK", "data": {}}}	\N	\N
2	6e5c680f2ca86711ee130f690938e2f1cc4dd96c86e64188246ec9c576757b89	master_node_settings	master_node_settings	http_request	2016-04-19 21:16:38.347072	2016-04-19 21:16:38.372421	t	{"request_data": {"url": "/api/v1/settings/", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "200 OK", "data": {}}}	\N	\N
3	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	master_node_settings	master_node_settings	http_request	2016-04-19 21:18:33.394393	2016-04-19 21:18:33.404324	t	{"request_data": {"url": "/api/settings", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "200 OK", "data": {}}}	\N	\N
4	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	master_node_settings	master_node_settings	http_request	2016-04-19 21:18:33.409235	2016-04-19 21:18:33.422271	t	{"request_data": {"url": "/api/settings", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "200 OK", "data": {}}}	\N	\N
5	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	release_changes	release_instance	http_request	2016-04-19 21:19:44.682372	2016-04-19 21:19:44.700067	t	{"request_data": {"url": "/api/releases/2", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "200 OK", "data": {}}}	\N	\N
6	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	release_changes	release_instance	http_request	2016-04-19 21:19:44.756394	2016-04-19 21:19:44.771285	t	{"request_data": {"url": "/api/releases/1", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "200 OK", "data": {}}}	\N	\N
20	\N	operations	dump	nailgun_task	2016-04-19 22:47:15.24272	2016-04-19 22:47:15.296825	f	{"parent_task_id": null, "output": {"respond_to": "dump_environment_resp", "method": "dump_environment", "args": {"task_uuid": "1959b6f5-ac0f-4d32-9fa3-4ef083bfd261", "settings": {"timestamp": true, "lastdump": "/var/www/nailgun/dump/last", "target": "/var/dump/fuel-snapshot", "dump": {"local": {"objects": [{"type": "postgres"}, {"type": "xmlrpc"}], "hosts": []}, "controller": {"objects": [{"type": "command", "command": "pcs status"}, {"path": "/var/log/pacemaker.log", "type": "file"}, {"type": "command", "command": "rabbitmqctl report"}, {"path": "/var/log/neutron/neutron-ns-metadata-proxy*.log", "type": "file"}, {"type": "command", "command": "for ns in $(ip netns list); do echo Namespace: ${ns}; ip netns exec ${ns} ip a; done"}, {"type": "command", "command": "for ns in $(ip netns list); do echo Namespace: ${ns}; ip netns exec ${ns} ip r; done"}, {"type": "command", "command": "for ns in $(ip netns list); do echo Namespace: ${ns}; ip netns exec ${ns} netstat -anp; done"}, {"path": "/etc/mysql", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/mysql", "type": "dir"}, {"type": "command", "command": "ls -la /var/lib/mysql/ /var/run/mysqld/"}], "hosts": [{}, {}, {}]}, "master": {"objects": [{"path": "/etc/nailgun", "type": "dir"}, {"path": "/etc/astute", "type": "dir"}, {"path": "/etc/fuel", "type": "dir"}, {"path": "/etc/fuel_build_id", "type": "file"}, {"path": "/etc/fuel_build_number", "type": "file"}, {"type": "command", "command": "shotgun2 report"}, {"type": "command", "command": "df -h"}, {"type": "command", "command": "mount"}, {"type": "command", "command": "iptables -t nat -S"}, {"type": "command", "command": "iptables -t filter -S"}, {"type": "command", "command": "dmidecode"}, {"type": "command", "command": "uptime"}, {"type": "command", "command": "ps auxwwf"}, {"type": "command", "command": "pvdisplay"}, {"type": "command", "command": "docker images"}, {"type": "command", "command": "docker ps"}, {"type": "command", "command": "vgdisplay"}, {"type": "command", "command": "lvdisplay"}, {"type": "command", "command": "ip a"}, {"type": "command", "command": "ip r"}, {"type": "command", "command": "netstat -anp"}, {"type": "command", "command": "brctl show"}, {"type": "command", "command": "rpm -qa"}, {"type": "command", "command": "yum repolist"}, {"type": "command", "command": "fuel-bootstrap list"}, {"path": "/etc/sysconfig/network-scripts", "type": "dir"}, {"path": "/etc/dnsmasq.conf", "type": "file"}, {"path": "/root/*.log", "type": "file"}, {"path": "/etc/cobbler*", "type": "file"}, {"path": "/var/www/nailgun/bootstraps/active_bootstrap/metadata.yaml", "type": "file"}, {"path": "/var/log", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/atop/atop_current", "type": "file"}, {"type": "command", "command": "uname -a"}, {"type": "command", "command": "lsmod"}, {"path": "/etc/*-release", "type": "file"}], "hosts": [{}]}, "slave": {"objects": [{"path": "/etc/astute.yaml", "type": "file"}, {"path": "/etc/hiera", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/puppet.log", "type": "file"}, {"path": "/root/ceph*", "type": "file"}, {"path": "/root/anaconda*", "type": "file"}, {"path": "/root/*.log", "type": "file"}, {"path": "/root/*.ks", "type": "file"}, {"path": "/etc/apache2*", "type": "file"}, {"path": "/etc/httpd*", "type": "file"}, {"path": "/etc/ceph*", "type": "file"}, {"path": "/etc/keystone*", "type": "file"}, {"path": "/etc/nova*", "type": "file"}, {"path": "/etc/neutron*", "type": "file"}, {"path": "/etc/horizon*", "type": "file"}, {"path": "/etc/cinder*", "type": "file"}, {"path": "/etc/glance*", "type": "file"}, {"path": "/etc/swift*", "type": "file"}, {"path": "/etc/haproxy*", "type": "file"}, {"path": "/var/log/ceph", "type": "file"}, {"path": "/var/lib/puppet/state/last_run_summary.yaml", "type": "file"}, {"path": "/etc/resolv.conf", "type": "file"}, {"path": "/etc/mcollective/server.cfg", "type": "file"}, {"path": "/var/run/pcap_dir", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/atop/atop_current", "type": "file"}, {"path": "/var/log/cron.log", "type": "file"}, {"type": "command", "command": "df -h"}, {"type": "command", "command": "mount"}, {"type": "command", "command": "iptables -t nat -S"}, {"type": "command", "command": "iptables -t filter -S"}, {"type": "command", "command": "dmidecode"}, {"type": "command", "command": "uptime"}, {"type": "command", "command": "ps auxwwf"}, {"type": "command", "command": "pvdisplay"}, {"type": "command", "command": "vgdisplay"}, {"type": "command", "command": "lvdisplay"}, {"type": "command", "command": "ip a"}, {"type": "command", "command": "ip r"}, {"type": "command", "command": "arp -an"}, {"type": "command", "command": "netstat -anp"}, {"type": "command", "command": "brctl show"}, {"type": "command", "command": "rpm -qa"}, {"type": "command", "command": "yum repolist"}, {"type": "command", "command": "env COLUMNS=500 dpkg -l|cat"}, {"type": "command", "command": "apt-cache policy"}, {"type": "command", "command": "sysctl -a"}, {"type": "command", "command": "dmsetup info -c --nameprefixes --noheadings -o blkdevname,subsystem,blkdevs_used,name,uuid"}, {"path": "/var/lib/cloud", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/cloud-init*.log", "type": "file"}, {"path": "/etc/sysconfig/network-scripts", "type": "dir"}, {"path": "/etc/network/interfaces.d", "type": "dir"}, {"path": "/etc/network/interfaces", "type": "file"}, {"path": "/root/post-partition.log", "type": "file"}, {"type": "command", "command": "blkid -o list"}, {"type": "command", "command": "ceph health"}, {"type": "command", "command": "ceph -s"}, {"type": "command", "command": "ceph osd tree"}, {"type": "command", "command": "cat /proc/interrupts"}, {"type": "command", "command": "uname -a"}, {"type": "command", "command": "lsmod"}, {"path": "/etc/*-release", "type": "file"}, {"type": "command", "command": "dmesg"}, {"path": "/var/log/libvirt/qemu/instance*.log", "type": "file"}, {"path": "/var/log/libvirt/libvirtd.log", "type": "file"}, {"path": "/var/log/neutron", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/nova", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/*-all.log", "type": "file"}, {"path": "/var/log/syslog", "type": "file"}, {"path": "/var/lib/nova/instances/*-*", "type": "dir"}], "hosts": [{}, {}, {}, {}, {}]}}}}, "api_version": "1"}, "ended_with_status": "running", "operation": "dump", "subtasks_ids": [], "message": ""}	\N	1959b6f5-ac0f-4d32-9fa3-4ef083bfd261
7	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_changes	cluster_collection	http_request	2016-04-19 21:28:09.137548	2016-04-19 21:28:09.248275	t	{"request_data": {"url": "/api/clusters", "http_method": "POST", "data": {}}, "response_data": {"status": "201 Created", "data": {}}}	\N	\N
8	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_attributes	attributes	http_request	2016-04-19 21:28:15.660227	2016-04-19 21:28:15.917881	t	{"request_data": {"url": "/api/clusters/1/attributes/", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "200 OK", "data": {}}}	1	\N
9	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_attributes	attributes	http_request	2016-04-19 21:28:15.924733	2016-04-19 21:28:16.102192	t	{"request_data": {"url": "/api/clusters/1/attributes/", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "200 OK", "data": {}}}	1	\N
10	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_attributes	attributes	http_request	2016-04-19 21:28:16.165478	2016-04-19 21:28:16.35139	t	{"request_data": {"url": "/api/clusters/1/attributes/", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "200 OK", "data": {}}}	1	\N
11	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_changes	deploy	nailgun_task	2016-04-19 21:28:17.615416	2016-04-19 22:17:23.111179	t	{"parent_task_id": null, "output": null, "ended_with_status": "ready", "operation": "deploy", "subtasks_ids": [], "message": ""}	1	a92f5d3e-f4ed-4919-9c83-b58bb5f61fbd
12	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_checking	check_networks	nailgun_task	2016-04-19 21:28:17.672161	2016-04-19 21:28:17.71482	t	{"parent_task_id": 1, "output": null, "ended_with_status": "ready", "message": "", "subtasks_ids": [], "operation": "check_networks"}	1	4b940d05-b0af-4a74-adee-3725960bf037
13	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_checking	check_before_deployment	nailgun_task	2016-04-19 21:28:17.725811	2016-04-19 21:28:17.902729	t	{"parent_task_id": 1, "output": null, "ended_with_status": "ready", "message": "", "subtasks_ids": [], "operation": "check_before_deployment"}	1	cb1e09be-27eb-4ba5-b8dd-be9b12e10fba
18	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_checking	verify_networks	nailgun_task	2016-04-19 22:19:06.164806	2016-04-19 22:19:54.907819	t	{"parent_task_id": null, "output": {"respond_to": "verify_networks_resp", "method": "verify_networks", "args": {"nodes": [{"uid": 1}, {"uid": 2}, {"uid": 3}, {"uid": 4}, {"uid": 5}], "task_uuid": "1d18090f-f496-4c6e-a0ac-f195d997ba0b"}, "api_version": "1"}, "nodes_from_resp": ["4", "5", "3", "1", "2"], "ended_with_status": "ready", "message": "", "subtasks_ids": [7, 8], "operation": "verify_networks"}	1	1d18090f-f496-4c6e-a0ac-f195d997ba0b
16	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_changes	deploy_changes	http_request	2016-04-19 21:28:17.560049	2016-04-19 21:28:21.34219	t	{"request_data": {"url": "/api/clusters/1/changes/", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "202 Accepted", "data": {}}}	1	\N
15	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_changes	deployment	nailgun_task	2016-04-19 21:28:18.142752	2016-04-19 22:17:23.11313	t	{"parent_task_id": 1, "output": {"respond_to": "deploy_resp", "method": "task_deploy", "args": {"task_uuid": "3fcc574f-05f3-4114-8fed-9a6ff9b7d4b2"}, "api_version": "1"}, "nodes_from_resp": [], "ended_with_status": "ready", "message": "", "subtasks_ids": [], "operation": "deployment"}	1	3fcc574f-05f3-4114-8fed-9a6ff9b7d4b2
17	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_checking	check_networks	nailgun_task	2016-04-19 22:19:05.953397	2016-04-19 22:19:06.044031	t	{"parent_task_id": null, "output": null, "ended_with_status": "ready", "operation": "check_networks", "subtasks_ids": [], "message": ""}	1	1d18090f-f496-4c6e-a0ac-f195d997ba0b
19	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	network_verification	neutron	http_request	2016-04-19 22:19:05.855609	2016-04-19 22:19:06.469566	t	{"request_data": {"url": "/api/clusters/1/network_configuration/neutron/verify/", "http_method": "PUT", "data": {}}, "response_data": {"status": "202 Accepted", "data": {}}}	1	\N
14	a5ab8abcd4fa203b5380fbae3379bd5412cb48e532723fb091213779ff475830	cluster_changes	provision	nailgun_task	2016-04-19 21:28:17.916822	2016-04-19 21:36:59.383902	t	{"parent_task_id": 1, "output": {"respond_to": "provision_resp", "method": "image_provision", "args": {"task_uuid": "23f63009-da30-4c8c-b8df-846e4e7e52d0", "provisioning_info": {"engine": {}, "nodes": [{"netboot_enabled": "1", "uid": "1", "ks_meta": {"mco_enable": 1, "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-0b4d15ec6cfa4f4fa6a5"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 20544, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 10304, "type": "pv", "vg": "logs"}, {"size": 19660, "type": "pv", "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "horizon"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-aa72268369e348bf8056"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "logs"}, {"size": 948, "type": "pv", "vg": "mysql"}, {"size": 11328, "type": "pv", "vg": "horizon"}, {"size": 38232, "type": "pv", "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-c4be8f8bb9dd4c32bcdf"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "logs"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "horizon"}, {"size": 6138, "type": "pv", "vg": "image"}, {"size": 44306, "type": "pv", "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"type": "vg", "id": "os", "volumes": [{"type": "lv", "size": 15360}, {"type": "lv", "size": 5120}]}, {"type": "vg", "id": "logs", "volumes": [{"type": "lv", "size": 10240}]}, {"type": "vg", "id": "image", "volumes": [{"type": "lv", "size": 44242}]}, {"type": "vg", "id": "mysql", "volumes": [{"type": "lv", "size": 20480}]}, {"type": "vg", "id": "horizon", "volumes": [{"type": "lv", "size": 11264}]}, {"type": "vg", "id": "mongo", "volumes": [{"type": "lv", "size": 44242}]}]}, "puppet_enable": 0, "mco_connector": "rabbitmq", "fuel_version": "9.0", "install_log_2_syslog": 1, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1}}, {"netboot_enabled": "1", "uid": "2", "ks_meta": {"mco_enable": 1, "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-7fafd08be5824612ae93"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 20544, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 10304, "type": "pv", "vg": "logs"}, {"size": 19660, "type": "pv", "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "horizon"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-e12f497deec0484daa38"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "logs"}, {"size": 948, "type": "pv", "vg": "mysql"}, {"size": 11328, "type": "pv", "vg": "horizon"}, {"size": 38232, "type": "pv", "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-98c6ba18def04e2488c4"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "logs"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "horizon"}, {"size": 6138, "type": "pv", "vg": "image"}, {"size": 44306, "type": "pv", "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"type": "vg", "id": "os", "volumes": [{"type": "lv", "size": 15360}, {"type": "lv", "size": 5120}]}, {"type": "vg", "id": "logs", "volumes": [{"type": "lv", "size": 10240}]}, {"type": "vg", "id": "image", "volumes": [{"type": "lv", "size": 44242}]}, {"type": "vg", "id": "mysql", "volumes": [{"type": "lv", "size": 20480}]}, {"type": "vg", "id": "horizon", "volumes": [{"type": "lv", "size": 11264}]}, {"type": "vg", "id": "mongo", "volumes": [{"type": "lv", "size": 44242}]}]}, "puppet_enable": 0, "mco_connector": "rabbitmq", "fuel_version": "9.0", "install_log_2_syslog": 1, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1}}, {"netboot_enabled": "1", "uid": "3", "ks_meta": {"mco_enable": 1, "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-20194aa9e6074413aed2"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 20544, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 10304, "type": "pv", "vg": "logs"}, {"size": 19660, "type": "pv", "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "horizon"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-cac87bf42fcb4b09b66f"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "logs"}, {"size": 948, "type": "pv", "vg": "mysql"}, {"size": 11328, "type": "pv", "vg": "horizon"}, {"size": 38232, "type": "pv", "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-82795bf3ad744e5c9449"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "logs"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "horizon"}, {"size": 6138, "type": "pv", "vg": "image"}, {"size": 44306, "type": "pv", "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"type": "vg", "id": "os", "volumes": [{"type": "lv", "size": 15360}, {"type": "lv", "size": 5120}]}, {"type": "vg", "id": "logs", "volumes": [{"type": "lv", "size": 10240}]}, {"type": "vg", "id": "image", "volumes": [{"type": "lv", "size": 44242}]}, {"type": "vg", "id": "mysql", "volumes": [{"type": "lv", "size": 20480}]}, {"type": "vg", "id": "horizon", "volumes": [{"type": "lv", "size": 11264}]}, {"type": "vg", "id": "mongo", "volumes": [{"type": "lv", "size": 44242}]}]}, "puppet_enable": 0, "mco_connector": "rabbitmq", "fuel_version": "9.0", "install_log_2_syslog": 1, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1}}, {"netboot_enabled": "1", "uid": "4", "ks_meta": {"mco_enable": 1, "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-64df20005a8c4976a7e3"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 20544, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 30092, "type": "pv", "vg": "cinder"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0d0e0eeb05a946998fe9"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 35558, "type": "pv", "vg": "cinder"}, {"size": 15078, "type": "pv", "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-b2d2458cc1c54d8fbf7e"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 128}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "cinder"}, {"size": 50572, "type": "pv", "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"type": "vg", "id": "os", "volumes": [{"type": "lv", "size": 15360}, {"type": "lv", "size": 5120}]}, {"type": "vg", "id": "cinder", "volumes": []}, {"type": "vg", "id": "vm", "volumes": [{"type": "lv", "size": 65522}]}]}, "puppet_enable": 0, "mco_connector": "rabbitmq", "fuel_version": "9.0", "install_log_2_syslog": 1, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1}}, {"netboot_enabled": "1", "uid": "5", "ks_meta": {"mco_enable": 1, "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-2d85a35ac13a4d78a1b3"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 20544, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 30092, "type": "pv", "vg": "cinder"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0ca3f2eab5664be7a16d"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 35558, "type": "pv", "vg": "cinder"}, {"size": 15078, "type": "pv", "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-36f3a24bc36549f1b847"], "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"type": "raid", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 128}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "vg": "cinder"}, {"size": 50572, "type": "pv", "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"type": "vg", "id": "os", "volumes": [{"type": "lv", "size": 15360}, {"type": "lv", "size": 5120}]}, {"type": "vg", "id": "cinder", "volumes": []}, {"type": "vg", "id": "vm", "volumes": [{"type": "lv", "size": 65522}]}]}, "puppet_enable": 0, "mco_connector": "rabbitmq", "fuel_version": "9.0", "install_log_2_syslog": 1, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1}}]}}, "api_version": "1"}, "nodes_from_resp": ["1", "2", "3", "4", "5"], "ended_with_status": "ready", "message": "", "subtasks_ids": [], "operation": "provision"}	1	23f63009-da30-4c8c-b8df-846e4e7e52d0
\.


--
-- Name: action_logs_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('action_logs_id_seq', 20, true);


--
-- Data for Name: alembic_version; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY alembic_version (version_num) FROM stdin;
11a9adc6d36a
\.


--
-- Data for Name: attributes; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY attributes (id, cluster_id, editable, generated) FROM stdin;
1	1	{"repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": true, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": "lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1"}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "weight": 10, "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}, "service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": "AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ=="}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": "AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w=="}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": "AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ=="}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": "AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ=="}, "fsid": {"type": "hidden", "value": "8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e"}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": true, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": true, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": {"content": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\\nMIIC7TCCAdUCAgPoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMDwxHjAcBgNVBAsMFU1pcmFudGlz\\nIEZ1ZWwtUUEgVGVhbTEaMBgGA1UEAwwRcHVibGljLmZ1ZWwubG9jYWwwHhcNMTYw\\nNDE5MjEyODE2WhcNMjYwNDE3MjEyODE2WjA8MR4wHAYDVQQLDBVNaXJhbnRpcyBG\\ndWVsLVFBIFRlYW0xGjAYBgNVBAMMEXB1YmxpYy5mdWVsLmxvY2FsMIIBIjANBgkq\\nhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA7lD6625wxqOzAC+9dUkM80fV9/YsBKY/\\nvFf5CRM7SscjXfQ5SMAkawUaFz5hNdBRHdqLfLFXo7bwoHrWwKZQa/q9tHcAG/DI\\nZovA5k7akTvUznRp+okej4LprcRyB1sNndaSNe8fJK+UyjLy9eBxlgv3HSq86xK4\\nvjd+ER/IxEy6wAI8vW/sM8iCsP+Ul3Y/Y5yF4NUO+ji6YAl9islme28fG6Lpz3nD\\nTAuWH1eXIgGzTFrIWcwoNRJtcSDgcCRXkAMtlvPORSejwVvl/KeDTMJZm9F8v7xt\\nC0jwaliAusl2NXhOgeKU6ibr2K5np/crebK4sVSAmp0AHzbIDoWPAwIDAQABMA0G\\nCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCPhKCFoAm25lCnQzVZiS6IX6MoC60rZ4Gjy6HEaCKB\\nizKs9oxI4rC1GtMx1GwQWgmeJ85HuFmuBKWp1NB/maBeD46ymajUKFywM0RKnjeL\\nw3w6t+5SDHhrukshIfGYesjDLCIQ8f9bgQqTjE0QU+Ae/GcQcjqAYi5CeOOcYGoZ\\n19zB2sHOsAR8nKRijOmtDkdsB/XBZUHBtthA/bNLTbyq8zwEVrwvaXeXo0/AH+en\\nZ+JsGkhSiKKhZ5Tvtukci467a8AzSw0A+7EuQhDexPE1V3YTyodomRJZC7XkHHmJ\\natCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n-----END CERTIFICATE-----\\n-----BEGIN PRIVATE KEY-----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\\nfTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n", "name": "ca.pem"}, "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "user_uploaded", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": ["10.109.18.1"], "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": ["10.109.18.1"], "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}}	{"glance_glare": {"user_password": "VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko"}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "sahara": {"db_password": "4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2", "user_password": "PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB"}, "murano-cfapi": {"db_password": "yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu", "user_password": "0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp", "rabbit_password": "22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc"}, "heat": {"db_password": "A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh", "user_password": "0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW", "auth_encryption_key": "2b77963392a56162f0e61739f91c353f", "rabbit_password": "NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f"}, "cobbler": {"profile": "ubuntu_1404_x86_64"}, "rabbit": {"password": "xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z"}, "mysql": {"root_password": "Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b", "wsrep_password": "l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9"}, "ironic": {"swift_tempurl_key": "R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW", "db_password": "Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS", "user_password": "7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp"}, "glance": {"db_password": "eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9", "user_password": "4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP"}, "cinder": {"db_password": "0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA", "user_password": "icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT", "fixed_key": "8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1"}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty"}, "quantum_settings": {"database": {"passwd": "uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6"}, "keystone": {"admin_password": "nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7"}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": "vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS"}}, "base_syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_server": "10.109.15.2"}, "ceilometer": {"db_password": "24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN", "user_password": "X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx", "metering_secret": "iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv"}, "swift": {"user_password": "jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf"}, "aodh": {"db_password": "cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC", "user_password": "yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38"}, "nova": {"db_password": "OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv", "user_password": "IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT", "state_path": "/var/lib/nova"}, "deployed_before": {"value": true}, "murano": {"db_password": "lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP", "user_password": "jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d", "rabbit_password": "9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy"}, "keystone": {"db_password": "hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95", "admin_token": "J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI"}, "horizon": {"secret_key": "049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0"}, "puppet": {"modules": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "manifests": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/"}}
\.


--
-- Name: attributes_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('attributes_id_seq', 1, true);


--
-- Data for Name: capacity_log; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY capacity_log (id, report, datetime) FROM stdin;
\.


--
-- Name: capacity_log_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('capacity_log_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: cluster_changes; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY cluster_changes (id, cluster_id, node_id, name) FROM stdin;
\.


--
-- Name: cluster_changes_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('cluster_changes_id_seq', 13, true);


--
-- Data for Name: cluster_deployment_graphs; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY cluster_deployment_graphs (id, type, deployment_graph_id, cluster_id) FROM stdin;
1	default	4	1
\.


--
-- Name: cluster_deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('cluster_deployment_graphs_id_seq', 1, true);


--
-- Data for Name: cluster_plugin_links; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY cluster_plugin_links (id, cluster_id, title, url, description, hidden) FROM stdin;
\.


--
-- Name: cluster_plugin_links_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('cluster_plugin_links_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: cluster_plugins; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY cluster_plugins (id, plugin_id, cluster_id, enabled, attributes) FROM stdin;
\.


--
-- Name: cluster_plugins_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('cluster_plugins_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: cluster_upgrade_alembic_version; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY cluster_upgrade_alembic_version (version_num) FROM stdin;
3b5d115d7e49
\.


--
-- Data for Name: cluster_upgrade_relations; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY cluster_upgrade_relations (id, orig_cluster_id, seed_cluster_id) FROM stdin;
\.


--
-- Name: cluster_upgrade_relations_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('cluster_upgrade_relations_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: clusters; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY clusters (id, mode, status, net_provider, name, release_id, replaced_deployment_info, replaced_provisioning_info, is_customized, fuel_version, ui_settings, extensions, components) FROM stdin;
1	ha_compact	operational	neutron	CICMaintenanceMode	2	[]	{}	f	9.0	{"sort": [{"roles": "asc"}], "sort_by_labels": [], "search": "", "filter_by_labels": {}, "filter": {}, "view_mode": "standard"}	{volume_manager}	[]
\.


--
-- Name: clusters_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('clusters_id_seq', 1, true);


--
-- Data for Name: deployment_graph_tasks; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY deployment_graph_tasks (id, deployment_graph_id, task_name, version, condition, type, groups, tasks, roles, reexecute_on, refresh_on, required_for, requires, cross_depended_by, cross_depends, parameters, _custom) FROM stdin;
1	1	logging	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{globals,setup_repositories}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/logging/logging.pp", "timeout": 3600}	{}
2	1	rabbitmq	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,openstack-controller,primary-openstack-controller,glance}	{netconfig,cluster}	[]	[{"name": "primary-rabbitmq"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq_post.rb"}}
3	1	primary-rabbitmq	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,openstack-controller,primary-openstack-controller,glance}	{netconfig,primary-cluster}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq_post.rb"}}
4	1	enable_quorum	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[{"name": "dns-client"}, {"name": "ntp-server"}, {"name": "public_vip_ping"}]	{"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/enable_quorum.rb", "timeout": 180}	{}
5	1	upload_cirros	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{enable_quorum}	[]	[{"name": "enable_quorum"}]	{"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/upload_cirros.rb", "timeout": 180, "interval": 20}	{}
6	1	upload_nodes_info	2.1.0	\N	skipped	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{}	{post_deployment_start}	[]	[]	{}	{}
7	1	upload_configuration	2.1.0	\N	upload_file	{}	{}	{/.*/}	{}	{*}	{pre_deployment_end}	{override_configuration}	[]	[]	{"path": "/etc/fuel/cluster/{CLUSTER_ID}/astute.yaml", "data": {"yaql_exp": "$.toYaml()"}, "timeout": 180}	{}
8	1	configuration_symlink	2.1.0	\N	shell	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{upload_configuration}	[]	[]	{"cmd": "ln -sf /etc/fuel/cluster/{CLUSTER_ID}/astute.yaml /etc/astute.yaml", "timeout": 180}	{}
9	1	update_hosts	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{post_deployment_end}	{upload_nodes_info}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
10	1	vcenter_compute_zones_create	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	shell	{}	{}	{primary-controller,compute-vmware}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start,enable_nova_compute_service}	[]	[]	{"cmd": "/usr/bin/python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/vcenter_hooks.py --create_zones", "timeout": 180}	{}
11	1	disable_keystone_service_token	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{upload_cirros}	[]	[{"name": "upload_cirros"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/service_token_off.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
12	1	public_vip_ping	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/public_vip_ping.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
13	1	configure_default_route	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-mongo,mongo,compute,compute-vmware,ceph-osd,cinder,cinder-vmware}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/configure_default_route.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
14	1	rsync_core_puppet	2.0.0	\N	sync	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"src": "rsync://{MASTER_IP}:/puppet/{OPENSTACK_VERSION}/modules/", "dst": "/etc/puppet/modules", "timeout": 180}	{}
15	1	clear_nodes_info	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"retries": 1, "cmd": "rm -f /etc/hiera/nodes.yaml"}	{}
16	1	copy_keys	2.0.0	\N	copy_files	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{generate_keys}	[]	[{"role": "master", "name": "generate_keys"}]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/neutron/neutron.pub", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/neutron/neutron", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/nova/nova.pub", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/nova/nova", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/mysql/mysql.pub", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/mysql/mysql", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/mongodb/mongodb.key", "dst": "/var/lib/astute/mongodb/mongodb.key"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/fernet-keys/0", "dst": "/var/lib/astute/keystone/0"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/fernet-keys/1", "dst": "/var/lib/astute/keystone/1"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
17	1	generate_keys	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{master}	{}	{}	{copy_keys}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_keys.sh -p /var/lib/fuel/keys/ -i {CLUSTER_ID} -o 'mongodb' -s 'neutron nova mysql' -f '0 1'", "timeout": 180}	{}
18	1	generate_haproxy_keys	2.0.0	"(settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true) and settings:public_ssl.cert_source == 'self_signed'"	shell	{}	{}	{master}	{}	{}	{copy_haproxy_keys}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_haproxy_keys.sh -i {CLUSTER_ID} -h {CN_HOSTNAME} -o 'haproxy' -p /var/lib/fuel/keys/", "timeout": 180}	{}
19	1	copy_haproxy_keys	2.0.0	"(settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true) and settings:public_ssl.cert_source == 'self_signed'"	copy_files	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{generate_haproxy_keys}	[]	[{"role": "master", "name": "generate_haproxy_keys"}]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/haproxy/public_haproxy.pem", "dst": "/var/lib/astute/haproxy/public_haproxy.pem"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/haproxy/public_haproxy.crt", "dst": "/etc/pki/tls/certs/public_haproxy.pem"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
20	1	sync_time	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"retries": 10, "cmd": "timeout -s9 40 ntpdate -u -v -s $(awk '/^server/ { if ($2 !~ /127\\\\.127\\\\.[0-9]+\\\\.[0-9]+/) {ORS=\\" \\"; print $2}}' /etc/ntp.conf)", "timeout": 300, "interval": 30}	{}
21	1	pre_hiera_config	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start,rsync_core_puppet}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
22	1	override_configuration	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_hiera_config}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/override_configuration.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
23	1	dump_rabbitmq_definitions	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/dump_rabbitmq_definitions.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
24	1	ironic_post_swift_key	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{enable_quorum,enable_rados}	[]	[]	{"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/ironic_post_swift_key.rb", "timeout": 180, "interval": 20}	{}
25	1	ironic_upload_images	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{enable_quorum,enable_rados}	[]	[]	{"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/upload_images.rb {CLUSTER_ID}", "timeout": 180, "interval": 20}	{}
26	1	ironic_copy_bootstrap_key	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	copy_files	{}	{}	{ironic}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ironic/ironic.pub", "dst": "/var/lib/astute/ironic/ironic.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ironic/ironic", "dst": "/var/lib/astute/ironic/ironic"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
27	1	setup_repositories	2.0.0	\N	puppet	{/.*/}	{}	{}	{}	{}	{fuel_pkgs}	{hiera}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/setup_repositories.pp", "timeout": 600}	{}
28	1	fuel_pkgs	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,ironic}	{}	{}	{}	{}	{globals}	{setup_repositories}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/fuel_pkgs.pp", "timeout": 600}	{}
29	1	cluster	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall,deploy_start}	[]	[{"name": "primary-cluster"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster_post.rb"}}
30	1	primary-cluster	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall,deploy_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster_post.rb"}}
31	1	cluster_health	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-cluster,cluster}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/health.pp", "timeout": 600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/health_post.rb"}}
45	1	top-role-ceph-osd	2.0.0	\N	puppet	{ceph-osd}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "ceph-mon"}, {"name": "/(primary-)?ceph-radosgw/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph-osd.pp", "timeout": 3600}	{}
32	1	ssl-keys-saving	2.0.0	"(settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true) and settings:public_ssl.cert_source == 'user_uploaded'"	puppet	{primary-controller,controller,compute,compute-vmware,cinder,cinder-vmware,primary-mongo,mongo,ceph-osd,virt}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{firewall}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving.pp", "timeout": 3600}	{"test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving_pre.rb"}}
33	1	ssl-add-trust-chain	2.0.0	"settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true"	puppet	{primary-controller,controller,compute,compute-vmware,cinder,cinder-vmware,primary-mongo,mongo,ceph-osd,virt}	{}	{}	{}	{}	{hosts}	{firewall,ssl-keys-saving}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_add_trust_chain.pp", "timeout": 3600}	{"test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving_pre.rb"}}
34	1	ssl-dns-setup	2.0.0	"settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{hosts}	{firewall,ssl-add-trust-chain}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_dns_setup.pp", "timeout": 3600}	{}
35	1	globals	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{deploy_end}	{hiera}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals_post.py"}, "test_pre": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals_pre.py"}}
36	1	vmware-vcenter	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{controller_remaining_tasks}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/vcenter.pp", "timeout": 3600}	{}
37	1	top-role-cinder-vmware	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	puppet	{cinder-vmware}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{top-role-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/cinder-vmware.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/cinder-vmware_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/cinder-vmware_pre.rb"}}
38	1	top-role-compute-vmware	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	puppet	{compute-vmware}	{}	{}	{}	{}	{enable_nova_compute_service}	{top-role-compute,ceilometer-compute,ceilometer-keystone}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/compute-vmware.pp", "timeout": 180}	{}
39	1	netconfig	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{deploy_end}	{tools}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig_pre.rb"}}
40	1	connectivity_tests	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{firewall,hosts}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/connectivity_tests.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
41	1	sriov_iommu_check	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{}	{firewall,hosts}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/sriov_iommu_check.pp", "timeout": 120, "cwd": "/"}	{}
42	1	reserved_ports	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{globals}	{rsync_core_puppet}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/reserved_ports.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
43	1	copy_keys_ceph	2.0.0	\N	copy_files	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{generate_keys_ceph}	[]	[{"role": "master", "name": "generate_keys_ceph"}]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ceph/ceph.pub", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ceph/ceph", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
44	1	generate_keys_ceph	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{master}	{}	{}	{copy_keys_ceph}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_keys.sh -i {CLUSTER_ID} -s 'ceph' -p /var/lib/fuel/keys/", "timeout": 180}	{}
423	3	sriov_iommu_check	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{}	{firewall,hosts}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/sriov_iommu_check.pp", "timeout": 120, "cwd": "/"}	{}
46	1	primary-ceph-radosgw	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{apache,ceph-mon,primary-ceph-mon}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_pre.rb"}}
47	1	ceph-radosgw	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{apache,ceph-mon,primary-ceph-mon}	[]	[{"name": "primary-ceph-radosgw"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_pre.rb"}}
48	1	radosgw-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-ceph-radosgw,ceph-radosgw}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
49	1	primary-ceph-mon	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-openstack-controller,openstack-controller,openstack-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/mon.pp", "timeout": 3600}	{}
50	1	ceph-mon	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-openstack-controller,openstack-controller,openstack-cinder}	[]	[{"name": "primary-ceph-mon"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/mon.pp", "timeout": 3600}	{}
51	1	ceph-compute	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	puppet	{}	{}	{compute}	{}	{}	{post_deployment_end}	{ceph_create_pools}	[]	[{"name": "ceph_create_pools"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_compute_post.rb"}}
52	1	ceph_create_pools	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{ceph_ready_check}	{post_deployment_start}	[{"name": "ceph_ready_check"}]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_pools.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
53	1	ceph_ready_check	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{enable_rados,upload_cirros}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_ready_check.rb", "timeout": 1800}	{}
54	1	enable_rados	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{upload_cirros,post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[{"name": "upload_cirros"}]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/enable_rados.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
55	1	updatedb	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller,ceph-osd}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/updatedb.pp", "timeout": 60, "cwd": "/"}	{}
56	1	database	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{openstack-controller,primary-openstack-controller}	{deploy_start,openstack-haproxy}	[]	[{"name": "primary-database"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_pre.rb"}}
57	1	primary-database	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{openstack-controller,primary-openstack-controller}	{deploy_start,openstack-haproxy}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_pre.rb"}}
58	1	umm	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{tools}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/umm/umm.pp", "timeout": 3600}	{}
59	1	ntp-server	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{ntp-client}	{dns-client}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-server.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp_post.rb"}}
60	1	ntp-client	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-mongo,mongo,compute,ceph-osd,cinder,cinder-vmware}	{}	{}	{post_deployment_end}	{dns-client}	[]	[{"policy": "any", "name": "ntp-server"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp_post.rb"}}
61	1	ntp-check	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{ntp-server}	{dns-client}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-check.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}	{}
62	1	primary-cluster-haproxy	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,virtual_ips,primary-cluster}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy_post.rb"}}
63	1	cluster-haproxy	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,virtual_ips,cluster}	[]	[{"name": "primary-cluster-haproxy"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy_post.rb"}}
64	1	hiera	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{}	{}	{setup_repositories}	{deploy_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera_post.py"}, "test_pre": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera_pre.py"}}
65	1	firewall	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{deploy_end}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall_pre.rb"}}
66	1	hosts	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts_pre.rb"}}
67	1	api-proxy	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{apache}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/api-proxy/api-proxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/api-proxy/api-proxy_post.rb"}}
68	1	generate_vms	2.0.0	\N	puppet	{virt}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/generate_vms/generate_vms.pp", "timeout": 3600}	{}
69	1	tools	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{logging}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools_post.rb"}}
70	1	virtual_ips	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-cluster,cluster}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster$/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/virtual_ips.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/virtual_ips_post.rb"}}
71	1	conntrackd	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{virtual_ips,cluster,primary-cluster}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd_pre.rb"}}
72	1	cgroups	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cgroups/cgroups.pp", "timeout": 3600}	{}
73	1	primary-dns-server	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-server.pp", "timeout": 3600}	{}
74	1	dns-server	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "primary-dns-server"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-server.pp", "timeout": 3600}	{}
75	1	dns-client	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-mongo,mongo,primary-controller,controller,compute,ceph-osd,cinder,cinder-vmware}	{}	{}	{ntp-client}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
76	1	openstack-haproxy	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,openstack-haproxy-ceilometer,openstack-haproxy-aodh,openstack-haproxy-cinder,openstack-haproxy-glance,openstack-haproxy-heat,openstack-haproxy-horizon,openstack-haproxy-keystone,openstack-haproxy-murano,openstack-haproxy-mysqld,openstack-haproxy-neutron,openstack-haproxy-nova,openstack-haproxy-radosgw,openstack-haproxy-sahara,openstack-haproxy-swift,openstack-haproxy-stats,openstack-haproxy-ironic}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy.pp", "timeout": 300}	{"test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
77	1	openstack-haproxy-horizon	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-horizon.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-horizon_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
78	1	openstack-haproxy-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-keystone.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-keystone_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
79	1	openstack-haproxy-nova	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-nova.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-nova_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
80	1	openstack-haproxy-heat	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-heat.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-heat_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
81	1	openstack-haproxy-glance	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-glance.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-glance_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
82	1	openstack-haproxy-cinder	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-cinder.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-cinder_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
83	1	openstack-haproxy-neutron	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-neutron.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-neutron_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
95	1	memcached	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,keystone,primary-keystone}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/memcached/memcached.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/memcached/memcached_post.rb"}}
84	1	openstack-haproxy-mysqld	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-mysqld.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-mysqld_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
85	1	openstack-haproxy-swift	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-swift.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
86	1	openstack-haproxy-radosgw	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-radosgw.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-radosgw_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
87	1	openstack-haproxy-ceilometer	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ceilometer.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ceilometer_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
88	1	openstack-haproxy-aodh	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-aodh.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-aodh_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
89	1	openstack-haproxy-sahara	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-sahara.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-sahara_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
90	1	openstack-haproxy-murano	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-murano.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-murano_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
91	1	openstack-haproxy-stats	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-stats.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-stats_post.rb"}}
92	1	openstack-haproxy-ironic	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ironic.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ironic_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
93	1	plugins_rsync	2.1.0	{"yaql_exp": "changed($.plugins) and (len($.plugins) > 0)"}	puppet	{/.*/}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start,configuration_symlink}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/plugins/plugins_rsync.pp", "timeout": 600}	{}
94	1	plugins_setup_repositories	2.1.0	{"yaql_exp": "changed($.plugins) and (len($.plugins) > 0)"}	puppet	{/.*/}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start,plugins_rsync}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/plugins/plugins_setup_repositories.pp", "timeout": 600}	{}
96	1	apache	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{keystone,primary-keystone}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/apache/apache.pp", "timeout": 1200}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/apache/apache_post.rb"}}
97	1	cluster-vrouter	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{virtual_ips}	{primary-cluster,cluster}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-vrouter/cluster-vrouter.pp", "timeout": 3600}	{}
98	1	pre_deployment_start	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{}	[]	[]	{}	{}
99	1	pre_deployment_end	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{}	{}
100	1	deploy_start	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_end}	[]	[]	{}	{}
101	1	deploy_end	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{deploy_start}	[]	[]	{}	{}
102	1	post_deployment_start	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	[]	[]	{}	{}
103	1	post_deployment_end	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{post_deployment_start}	[]	[]	{}	{}
104	1	primary-controller	1.0.0	\N	group	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start}	[]	[]	{"strategy": {"type": "one_by_one"}}	{}
105	1	controller	1.0.0	\N	group	{}	{}	{controller}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-controller}	[]	[]	{"strategy": {"amount": 6, "type": "parallel"}}	{}
106	1	cinder	1.0.0	\N	group	{}	{}	{cinder}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
107	1	cinder-block-device	1.0.0	\N	group	{}	{}	{cinder-block-device}	{}	{}	{deploy_end}	{compute}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
108	1	cinder-vmware	1.0.0	\N	group	{}	{}	{cinder-vmware}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
109	1	compute	1.0.0	\N	group	{}	{}	{compute}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
110	1	compute-vmware	1.0.0	\N	group	{}	{globals,hiera,tools,logging,netconfig,connectivity_tests,hosts,firewall,top-role-compute}	{compute-vmware}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
111	1	mongo	1.0.0	\N	group	{}	{}	{mongo}	{}	{}	{deploy_end,primary-controller,controller}	{primary-mongo}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
112	1	primary-mongo	1.0.0	\N	group	{}	{}	{primary-mongo}	{}	{}	{deploy_end,primary-controller,controller}	{deploy_start}	[]	[]	{"strategy": {"type": "one_by_one"}}	{}
113	1	ceph-osd	1.0.0	\N	group	{}	{}	{ceph-osd}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
114	1	base-os	1.0.0	\N	group	{}	{hiera,globals,logging}	{base-os}	{}	{}	{deploy_end,primary-controller,controller,primary-mongo,mongo}	{deploy_start}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
115	1	virt	1.0.0	\N	group	{}	{}	{virt}	{}	{}	{deploy_end}	{}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
116	1	ironic	1.0.0	\N	group	{}	{}	{ironic}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
117	1	primary-openstack-controller	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "nova-db"}, {"name": "nova-keystone"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/openstack-controller.pp", "timeout": 3600}	{}
118	1	openstack-controller	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "primary-openstack-controller"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/openstack-controller.pp", "timeout": 3600}	{}
119	1	nova-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/db.pp", "timeout": 1800}	{}
206	2	clear_nodes_info	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"retries": 1, "cmd": "rm -f /etc/hiera/nodes.yaml"}	{}
120	1	nova-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
121	1	controller_remaining_tasks	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/controller.pp", "timeout": 3600}	{}
122	1	top-role-compute	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{enable_nova_compute_service}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "keystone"}, {"name": "/(primary-)?openstack-controller/"}, {"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/compute.pp", "timeout": 3600}	{}
123	1	top-role-cinder	2.0.0	\N	puppet	{cinder,cinder-block-device,cinder-vmware}	{}	{}	{}	{}	{enable_cinder_volume_service}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "openstack-cinder"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/cinder.pp", "timeout": 3600}	{}
124	1	enable_cinder_volume_service	2.0.0	\N	puppet	{cinder,cinder-block-device}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{top-role-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_cinder.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
125	1	top-role-primary-mongo	2.0.0	\N	puppet	{primary-mongo}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/mongo.pp", "timeout": 3600}	{}
126	1	top-role-mongo	2.0.0	\N	puppet	{mongo}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "top-role-primary-mongo"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/mongo.pp", "timeout": 3600}	{}
127	1	ironic-conductor	2.0.0	\N	puppet	{ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "ironic"}, {"name": "/(primary-)?database/"}, {"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/ironic-conductor.pp", "timeout": 3600}	{}
128	1	enable_nova_compute_service	2.0.0	\N	puppet	{compute,compute-vmware}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{top-role-compute,top-role-compute-vmware,openstack-network-compute-nova}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
129	1	allocate_hugepages	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{globals}	{setup_repositories}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/allocate_hugepages.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}	{}
130	1	swift-storage	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{openstack-controller}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "/glance/"}, {"name": "/(primary-)?swift-proxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/storage.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_pre.rb"}}
131	1	swift-proxy	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-swift-proxy}	[]	[{"name": "primary-swift-proxy"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/proxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_pre.rb"}}
132	1	primary-swift-proxy	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{openstack-controller}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "swift-keystone"}, {"name": "memcached"}, {"name": "ceilometer-controller"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/proxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_pre.rb"}}
133	1	swift-rebalance-cron	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-swift-proxy,swift-proxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?swift-proxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/rebalance_cronjob.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/rebalance_cronjob_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}}
134	1	swift-keystone	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-swift-proxy}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
135	1	ironic-api	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,ironic-db,ironic-keystone}	[]	[{"name": "ironic-db"}, {"name": "ironic-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/ironic.pp", "timeout": 3600}	{}
136	1	ironic-db	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{ironic-api}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/db.pp", "timeout": 1800}	{}
137	1	ironic-keystone	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{ironic-api}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
138	1	ironic-compute	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller,ironic-api}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "/(primary-)?openstack-controller/"}, {"name": "ironic-api"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/ironic-compute.pp", "timeout": 3600}	{}
139	1	murano	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-heat,heat,horizon,primary-rabbitmq,rabbitmq}	[]	[{"name": "murano-db"}, {"name": "murano-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/murano.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/murano_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/murano_pre.rb"}}
140	1	murano-db	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{murano}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/db.pp", "timeout": 1800}	{}
141	1	murano-keystone	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{murano}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
142	1	murano-rabbitmq	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{murano}	{rabbitmq,primary-rabbitmq}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?rabbitmq/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/rabbitmq.pp", "timeout": 1800}	{}
143	1	murano-cfapi	2.0.0	"settings:murano-cfapi.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{}	{murano}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/cfapi.pp", "timeout": 1800}	{}
144	1	murano-cfapi-keystone	2.0.0	"settings:murano-cfapi.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{murano-cfapi}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/keystone_cfapi.pp", "timeout": 1800}	{}
145	1	glance	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,primary-database,database}	[]	[{"name": "glance-db"}, {"name": "glance-keystone"}, {"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance_pre.rb"}}
146	1	glance-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{glance}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/db.pp", "timeout": 1800}	{}
147	1	glance-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{glance}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
148	1	openrc-delete	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{keystone_config}	{primary-keystone,keystone}	{deploy_start,openstack-haproxy}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/openrc_delete.pp", "timeout": 90}	{}
149	1	primary-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{keystone_config}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,database,primary-rabbitmq,rabbitmq,primary-database}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "keystone-db"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_pre.rb"}}
150	1	keystone	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{keystone_config}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,database,primary-rabbitmq,rabbitmq,primary-database}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "keystone-db"}, {"name": "primary-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_pre.rb"}}
151	1	keystone-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{keystone,primary-keystone}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/db.pp", "timeout": 1800}	{}
152	1	workloads_collector_add	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{keystone,primary-keystone}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/workloads_collector_add.pp", "timeout": 1800}	{}
153	1	openstack-cinder	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,openstack-controller}	{primary-rabbitmq,rabbitmq,primary-keystone,keystone,hosts,firewall}	[]	[{"name": "cinder-db"}, {"name": "cinder-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/openstack-cinder.pp", "timeout": 1200}	{}
154	1	cinder-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-cinder}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/db.pp", "timeout": 1800}	{}
155	1	cinder-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-cinder}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules/", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
156	1	create-cinder-types	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{openstack-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/create_cinder_types.pp", "timeout": 1200}	{}
157	1	sahara	2.0.0	"settings:sahara.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{openstack-network-end,horizon}	[]	[{"name": "sahara-db"}, {"name": "sahara-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/sahara.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/sahara_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/sahara_pre.rb"}}
158	1	sahara-db	2.0.0	"settings:sahara.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{sahara}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/db.pp", "timeout": 1800}	{}
159	1	sahara-keystone	2.0.0	"settings:sahara.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{sahara}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
160	1	ceilometer-controller	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "ceilometer-keystone"}, {"name": "/top-role-(primary-)?mongo/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller_pre.rb"}}
161	1	ceilometer-compute	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{compute,compute-vmware}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{ceilometer-controller,top-role-compute}	[]	[{"name": "ceilometer-controller"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute_pre.rb"}}
162	1	ceilometer-keystone	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{ceilometer-controller}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "/(primary-)?keystone/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
163	1	ceilometer-radosgw-user	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true and settings:storage.objects_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start,enable_rados}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/radosgw_user.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}	{}
164	1	primary-heat	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	[]	[{"name": "heat-db"}, {"name": "heat-keystone"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_pre.rb"}}
165	1	heat	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	[]	[{"name": "primary-heat"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_pre.rb"}}
166	1	heat-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-heat,heat}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/db.pp", "timeout": 1800}	{}
167	1	heat-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{heat,primary-heat}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
168	1	aodh	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{ceilometer-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "aodh-db"}, {"name": "aodh-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh_pre.rb"}}
169	1	aodh-keystone	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{aodh}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
170	1	aodh-db	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{aodh}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/db.pp", "timeout": 1800}	{}
171	1	horizon	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	[]	[{"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon_pre.rb"}}
172	1	neutron-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/db.pp", "timeout": 1800}	{}
173	1	neutron-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
174	1	openstack-network-start	2.0.0	\N	skipped	{primary-controller,controller,compute}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-common-config}	{neutron-keystone,neutron-db,netconfig,primary-openstack-controller,openstack-controller,top-role-compute}	[]	[{"name": "neutron-keystone"}, {"name": "openstack-haproxy"}, {"name": "neutron-db"}, {"name": "(primary-)?rabbitmq"}]	{}	{}
175	1	openstack-network-common-config	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,compute}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/common-config.pp", "timeout": 1800}	{}
176	1	openstack-network-server-config	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{deploy_changes}	{neutron_plugin_ml2,neutron_config,neutron_api_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-config.pp", "timeout": 1800}	{}
306	2	virt	1.0.0	\N	group	{}	{}	{virt}	{}	{}	{deploy_end}	{}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
307	2	ironic	1.0.0	\N	group	{}	{}	{ironic}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
177	1	primary-openstack-network-plugins-l2	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_agent_ovs}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800}	{}
178	1	openstack-network-plugins-l2	2.0.0	\N	puppet	{controller,compute}	{}	{}	{}	{neutron_agent_ovs}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config}	[]	[{"name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800}	{}
179	1	openstack-network-networks	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,primary-openstack-network-plugins-l2}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/networks.pp", "timeout": 1800}	{}
180	1	openstack-network-routers	2.0.0	"settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha == false"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-networks}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/routers.pp", "timeout": 1800}	{}
181	1	openstack-network-routers-ha	2.0.0	"settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/routers.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}	{}
182	1	primary-openstack-network-agents-l3	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_l3_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-networks,openstack-network-routers,primary-openstack-network-plugins-l2,openstack-network-plugins-l2}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800}	{}
183	1	openstack-network-agents-l3	2.0.0	\N	puppet	{controller,compute}	{}	{}	{}	{neutron_l3_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-networks,openstack-network-routers,primary-openstack-network-plugins-l2,openstack-network-plugins-l2}	[]	[{"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}, {"name": "primary-openstack-network-agents-l3"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800}	{}
184	1	openstack-network-agents-sriov	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{neutron_sriov_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-plugins-l2}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/sriov.pp", "timeout": 1800}	{}
185	1	openstack-network-server-nova	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"name": "/(primary-)?openstack-network-agents-l3/"}, {"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-nova.pp", "timeout": 1800}	{}
186	1	primary-openstack-network-agents-dhcp	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_dhcp_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/dhcp.pp", "timeout": 1800}	{}
187	1	openstack-network-agents-dhcp	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{neutron_dhcp_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"name": "primary-openstack-network-agents-dhcp"}, {"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/dhcp.pp", "timeout": 1800}	{}
188	1	primary-openstack-network-agents-metadata	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_metadata_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}, {"name": "/(primary-)?openstack-network-agents-l3/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800}	{}
495	3	ceph-osd	1.0.0	\N	group	{}	{}	{ceph-osd}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
189	1	openstack-network-agents-metadata	2.0.0	\N	puppet	{controller,compute}	{}	{}	{}	{neutron_metadata_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"name": "primary-openstack-network-agents-metadata"}, {"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800}	{}
190	1	openstack-network-compute-nova	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-agents-l3,openstack-network-agents-metadata}	[]	[{"name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/compute-nova.pp", "timeout": 1800}	{}
191	1	openstack-network-end	2.0.0	\N	skipped	{primary-controller,controller,compute}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{}	[]	[]	{}	{}
192	2	logging	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{globals,setup_repositories}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/logging/logging.pp", "timeout": 3600}	{}
193	2	rabbitmq	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,openstack-controller,primary-openstack-controller,glance}	{netconfig,cluster}	[]	[{"name": "primary-rabbitmq"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq_post.rb"}}
194	2	primary-rabbitmq	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,openstack-controller,primary-openstack-controller,glance}	{netconfig,primary-cluster}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq_post.rb"}}
195	2	enable_quorum	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[{"name": "dns-client"}, {"name": "ntp-server"}, {"name": "public_vip_ping"}]	{"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/enable_quorum.rb", "timeout": 180}	{}
196	2	upload_cirros	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{enable_quorum}	[]	[{"name": "enable_quorum"}]	{"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/upload_cirros.rb", "timeout": 180, "interval": 20}	{}
197	2	upload_nodes_info	2.1.0	\N	skipped	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{}	{post_deployment_start}	[]	[]	{}	{}
198	2	upload_configuration	2.1.0	\N	upload_file	{}	{}	{/.*/}	{}	{*}	{pre_deployment_end}	{override_configuration}	[]	[]	{"path": "/etc/fuel/cluster/{CLUSTER_ID}/astute.yaml", "data": {"yaql_exp": "$.toYaml()"}, "timeout": 180}	{}
199	2	configuration_symlink	2.1.0	\N	shell	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{upload_configuration}	[]	[]	{"cmd": "ln -sf /etc/fuel/cluster/{CLUSTER_ID}/astute.yaml /etc/astute.yaml", "timeout": 180}	{}
200	2	update_hosts	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{post_deployment_end}	{upload_nodes_info}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
201	2	vcenter_compute_zones_create	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	shell	{}	{}	{primary-controller,compute-vmware}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start,enable_nova_compute_service}	[]	[]	{"cmd": "/usr/bin/python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/vcenter_hooks.py --create_zones", "timeout": 180}	{}
202	2	disable_keystone_service_token	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{upload_cirros}	[]	[{"name": "upload_cirros"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/service_token_off.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
203	2	public_vip_ping	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/public_vip_ping.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
204	2	configure_default_route	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-mongo,mongo,compute,compute-vmware,ceph-osd,cinder,cinder-vmware}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/configure_default_route.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
205	2	rsync_core_puppet	2.0.0	\N	sync	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"src": "rsync://{MASTER_IP}:/puppet/{OPENSTACK_VERSION}/modules/", "dst": "/etc/puppet/modules", "timeout": 180}	{}
207	2	copy_keys	2.0.0	\N	copy_files	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{generate_keys}	[]	[{"role": "master", "name": "generate_keys"}]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/neutron/neutron.pub", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/neutron/neutron", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/nova/nova.pub", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/nova/nova", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/mysql/mysql.pub", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/mysql/mysql", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/mongodb/mongodb.key", "dst": "/var/lib/astute/mongodb/mongodb.key"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/fernet-keys/0", "dst": "/var/lib/astute/keystone/0"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/fernet-keys/1", "dst": "/var/lib/astute/keystone/1"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
208	2	generate_keys	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{master}	{}	{}	{copy_keys}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_keys.sh -p /var/lib/fuel/keys/ -i {CLUSTER_ID} -o 'mongodb' -s 'neutron nova mysql' -f '0 1'", "timeout": 180}	{}
209	2	generate_haproxy_keys	2.0.0	"(settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true) and settings:public_ssl.cert_source == 'self_signed'"	shell	{}	{}	{master}	{}	{}	{copy_haproxy_keys}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_haproxy_keys.sh -i {CLUSTER_ID} -h {CN_HOSTNAME} -o 'haproxy' -p /var/lib/fuel/keys/", "timeout": 180}	{}
210	2	copy_haproxy_keys	2.0.0	"(settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true) and settings:public_ssl.cert_source == 'self_signed'"	copy_files	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{generate_haproxy_keys}	[]	[{"role": "master", "name": "generate_haproxy_keys"}]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/haproxy/public_haproxy.pem", "dst": "/var/lib/astute/haproxy/public_haproxy.pem"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/haproxy/public_haproxy.crt", "dst": "/etc/pki/tls/certs/public_haproxy.pem"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
211	2	sync_time	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"retries": 10, "cmd": "timeout -s9 40 ntpdate -u -v -s $(awk '/^server/ { if ($2 !~ /127\\\\.127\\\\.[0-9]+\\\\.[0-9]+/) {ORS=\\" \\"; print $2}}' /etc/ntp.conf)", "timeout": 300, "interval": 30}	{}
212	2	pre_hiera_config	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start,rsync_core_puppet}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
213	2	override_configuration	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_hiera_config}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/override_configuration.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
214	2	dump_rabbitmq_definitions	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/dump_rabbitmq_definitions.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
215	2	ironic_post_swift_key	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{enable_quorum,enable_rados}	[]	[]	{"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/ironic_post_swift_key.rb", "timeout": 180, "interval": 20}	{}
216	2	ironic_upload_images	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{enable_quorum,enable_rados}	[]	[]	{"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/upload_images.rb {CLUSTER_ID}", "timeout": 180, "interval": 20}	{}
217	2	ironic_copy_bootstrap_key	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	copy_files	{}	{}	{ironic}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ironic/ironic.pub", "dst": "/var/lib/astute/ironic/ironic.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ironic/ironic", "dst": "/var/lib/astute/ironic/ironic"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
218	2	setup_repositories	2.0.0	\N	puppet	{/.*/}	{}	{}	{}	{}	{fuel_pkgs}	{hiera}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/setup_repositories.pp", "timeout": 600}	{}
219	2	fuel_pkgs	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,ironic}	{}	{}	{}	{}	{globals}	{setup_repositories}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/fuel_pkgs.pp", "timeout": 600}	{}
220	2	cluster	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall,deploy_start}	[]	[{"name": "primary-cluster"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster_post.rb"}}
496	3	base-os	1.0.0	\N	group	{}	{hiera,globals,logging}	{base-os}	{}	{}	{deploy_end,primary-controller,controller,primary-mongo,mongo}	{deploy_start}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
221	2	primary-cluster	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall,deploy_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster_post.rb"}}
222	2	cluster_health	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-cluster,cluster}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/health.pp", "timeout": 600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/health_post.rb"}}
223	2	ssl-keys-saving	2.0.0	"(settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true) and settings:public_ssl.cert_source == 'user_uploaded'"	puppet	{primary-controller,controller,compute,compute-vmware,cinder,cinder-vmware,primary-mongo,mongo,ceph-osd,virt}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{firewall}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving.pp", "timeout": 3600}	{"test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving_pre.rb"}}
224	2	ssl-add-trust-chain	2.0.0	"settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true"	puppet	{primary-controller,controller,compute,compute-vmware,cinder,cinder-vmware,primary-mongo,mongo,ceph-osd,virt}	{}	{}	{}	{}	{hosts}	{firewall,ssl-keys-saving}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_add_trust_chain.pp", "timeout": 3600}	{"test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving_pre.rb"}}
225	2	ssl-dns-setup	2.0.0	"settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{hosts}	{firewall,ssl-add-trust-chain}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_dns_setup.pp", "timeout": 3600}	{}
226	2	globals	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{deploy_end}	{hiera}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals_post.py"}, "test_pre": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals_pre.py"}}
227	2	vmware-vcenter	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{controller_remaining_tasks}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/vcenter.pp", "timeout": 3600}	{}
228	2	top-role-cinder-vmware	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	puppet	{cinder-vmware}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{top-role-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/cinder-vmware.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/cinder-vmware_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/cinder-vmware_pre.rb"}}
229	2	top-role-compute-vmware	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	puppet	{compute-vmware}	{}	{}	{}	{}	{enable_nova_compute_service}	{top-role-compute,ceilometer-compute,ceilometer-keystone}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/compute-vmware.pp", "timeout": 180}	{}
230	2	netconfig	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{deploy_end}	{tools}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig_pre.rb"}}
231	2	connectivity_tests	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{firewall,hosts}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/connectivity_tests.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
232	2	sriov_iommu_check	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{}	{firewall,hosts}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/sriov_iommu_check.pp", "timeout": 120, "cwd": "/"}	{}
233	2	reserved_ports	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{globals}	{rsync_core_puppet}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/reserved_ports.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
497	3	virt	1.0.0	\N	group	{}	{}	{virt}	{}	{}	{deploy_end}	{}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
234	2	copy_keys_ceph	2.0.0	\N	copy_files	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{generate_keys_ceph}	[]	[{"role": "master", "name": "generate_keys_ceph"}]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ceph/ceph.pub", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ceph/ceph", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
235	2	generate_keys_ceph	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{master}	{}	{}	{copy_keys_ceph}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_keys.sh -i {CLUSTER_ID} -s 'ceph' -p /var/lib/fuel/keys/", "timeout": 180}	{}
236	2	top-role-ceph-osd	2.0.0	\N	puppet	{ceph-osd}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "ceph-mon"}, {"name": "/(primary-)?ceph-radosgw/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph-osd.pp", "timeout": 3600}	{}
237	2	primary-ceph-radosgw	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{apache,ceph-mon,primary-ceph-mon}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_pre.rb"}}
238	2	ceph-radosgw	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{apache,ceph-mon,primary-ceph-mon}	[]	[{"name": "primary-ceph-radosgw"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_pre.rb"}}
239	2	radosgw-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-ceph-radosgw,ceph-radosgw}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
240	2	primary-ceph-mon	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-openstack-controller,openstack-controller,openstack-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/mon.pp", "timeout": 3600}	{}
241	2	ceph-mon	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-openstack-controller,openstack-controller,openstack-cinder}	[]	[{"name": "primary-ceph-mon"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/mon.pp", "timeout": 3600}	{}
242	2	ceph-compute	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	puppet	{}	{}	{compute}	{}	{}	{post_deployment_end}	{ceph_create_pools}	[]	[{"name": "ceph_create_pools"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_compute_post.rb"}}
243	2	ceph_create_pools	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{ceph_ready_check}	{post_deployment_start}	[{"name": "ceph_ready_check"}]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_pools.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
244	2	ceph_ready_check	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{enable_rados,upload_cirros}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_ready_check.rb", "timeout": 1800}	{}
245	2	enable_rados	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{upload_cirros,post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[{"name": "upload_cirros"}]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/enable_rados.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
246	2	updatedb	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller,ceph-osd}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/updatedb.pp", "timeout": 60, "cwd": "/"}	{}
247	2	database	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{openstack-controller,primary-openstack-controller}	{deploy_start,openstack-haproxy}	[]	[{"name": "primary-database"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_pre.rb"}}
248	2	primary-database	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{openstack-controller,primary-openstack-controller}	{deploy_start,openstack-haproxy}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_pre.rb"}}
249	2	umm	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{tools}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/umm/umm.pp", "timeout": 3600}	{}
250	2	ntp-server	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{ntp-client}	{dns-client}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-server.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp_post.rb"}}
251	2	ntp-client	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-mongo,mongo,compute,ceph-osd,cinder,cinder-vmware}	{}	{}	{post_deployment_end}	{dns-client}	[]	[{"policy": "any", "name": "ntp-server"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp_post.rb"}}
252	2	ntp-check	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{ntp-server}	{dns-client}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-check.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}	{}
253	2	primary-cluster-haproxy	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,virtual_ips,primary-cluster}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy_post.rb"}}
254	2	cluster-haproxy	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,virtual_ips,cluster}	[]	[{"name": "primary-cluster-haproxy"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy_post.rb"}}
255	2	hiera	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{}	{}	{setup_repositories}	{deploy_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera_post.py"}, "test_pre": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera_pre.py"}}
256	2	firewall	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{deploy_end}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall_pre.rb"}}
257	2	hosts	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts_pre.rb"}}
258	2	api-proxy	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{apache}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/api-proxy/api-proxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/api-proxy/api-proxy_post.rb"}}
259	2	generate_vms	2.0.0	\N	puppet	{virt}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/generate_vms/generate_vms.pp", "timeout": 3600}	{}
260	2	tools	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{logging}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools_post.rb"}}
261	2	virtual_ips	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-cluster,cluster}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster$/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/virtual_ips.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/virtual_ips_post.rb"}}
262	2	conntrackd	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{virtual_ips,cluster,primary-cluster}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd_pre.rb"}}
263	2	cgroups	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cgroups/cgroups.pp", "timeout": 3600}	{}
264	2	primary-dns-server	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-server.pp", "timeout": 3600}	{}
265	2	dns-server	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "primary-dns-server"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-server.pp", "timeout": 3600}	{}
266	2	dns-client	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-mongo,mongo,primary-controller,controller,compute,ceph-osd,cinder,cinder-vmware}	{}	{}	{ntp-client}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
267	2	openstack-haproxy	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,openstack-haproxy-ceilometer,openstack-haproxy-aodh,openstack-haproxy-cinder,openstack-haproxy-glance,openstack-haproxy-heat,openstack-haproxy-horizon,openstack-haproxy-keystone,openstack-haproxy-murano,openstack-haproxy-mysqld,openstack-haproxy-neutron,openstack-haproxy-nova,openstack-haproxy-radosgw,openstack-haproxy-sahara,openstack-haproxy-swift,openstack-haproxy-stats,openstack-haproxy-ironic}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy.pp", "timeout": 300}	{"test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
268	2	openstack-haproxy-horizon	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-horizon.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-horizon_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
269	2	openstack-haproxy-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-keystone.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-keystone_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
270	2	openstack-haproxy-nova	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-nova.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-nova_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
271	2	openstack-haproxy-heat	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-heat.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-heat_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
272	2	openstack-haproxy-glance	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-glance.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-glance_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
308	2	primary-openstack-controller	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "nova-db"}, {"name": "nova-keystone"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/openstack-controller.pp", "timeout": 3600}	{}
273	2	openstack-haproxy-cinder	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-cinder.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-cinder_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
274	2	openstack-haproxy-neutron	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-neutron.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-neutron_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
275	2	openstack-haproxy-mysqld	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-mysqld.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-mysqld_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
276	2	openstack-haproxy-swift	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-swift.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
277	2	openstack-haproxy-radosgw	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-radosgw.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-radosgw_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
278	2	openstack-haproxy-ceilometer	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ceilometer.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ceilometer_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
279	2	openstack-haproxy-aodh	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-aodh.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-aodh_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
280	2	openstack-haproxy-sahara	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-sahara.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-sahara_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
281	2	openstack-haproxy-murano	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-murano.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-murano_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
282	2	openstack-haproxy-stats	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-stats.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-stats_post.rb"}}
498	3	ironic	1.0.0	\N	group	{}	{}	{ironic}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
283	2	openstack-haproxy-ironic	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ironic.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ironic_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
284	2	plugins_rsync	2.1.0	{"yaql_exp": "changed($.plugins) and (len($.plugins) > 0)"}	puppet	{/.*/}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start,configuration_symlink}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/plugins/plugins_rsync.pp", "timeout": 600}	{}
285	2	plugins_setup_repositories	2.1.0	{"yaql_exp": "changed($.plugins) and (len($.plugins) > 0)"}	puppet	{/.*/}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start,plugins_rsync}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/plugins/plugins_setup_repositories.pp", "timeout": 600}	{}
286	2	memcached	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,keystone,primary-keystone}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/memcached/memcached.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/memcached/memcached_post.rb"}}
287	2	apache	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{keystone,primary-keystone}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/apache/apache.pp", "timeout": 1200}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/apache/apache_post.rb"}}
288	2	cluster-vrouter	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{virtual_ips}	{primary-cluster,cluster}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-vrouter/cluster-vrouter.pp", "timeout": 3600}	{}
289	2	pre_deployment_start	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{}	[]	[]	{}	{}
290	2	pre_deployment_end	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{}	{}
291	2	deploy_start	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_end}	[]	[]	{}	{}
292	2	deploy_end	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{deploy_start}	[]	[]	{}	{}
293	2	post_deployment_start	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	[]	[]	{}	{}
294	2	post_deployment_end	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{post_deployment_start}	[]	[]	{}	{}
295	2	primary-controller	1.0.0	\N	group	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start}	[]	[]	{"strategy": {"type": "one_by_one"}}	{}
296	2	controller	1.0.0	\N	group	{}	{}	{controller}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-controller}	[]	[]	{"strategy": {"amount": 6, "type": "parallel"}}	{}
297	2	cinder	1.0.0	\N	group	{}	{}	{cinder}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
298	2	cinder-block-device	1.0.0	\N	group	{}	{}	{cinder-block-device}	{}	{}	{deploy_end}	{compute}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
299	2	cinder-vmware	1.0.0	\N	group	{}	{}	{cinder-vmware}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
300	2	compute	1.0.0	\N	group	{}	{}	{compute}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
301	2	compute-vmware	1.0.0	\N	group	{}	{globals,hiera,tools,logging,netconfig,connectivity_tests,hosts,firewall,top-role-compute}	{compute-vmware}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
302	2	mongo	1.0.0	\N	group	{}	{}	{mongo}	{}	{}	{deploy_end,primary-controller,controller}	{primary-mongo}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
303	2	primary-mongo	1.0.0	\N	group	{}	{}	{primary-mongo}	{}	{}	{deploy_end,primary-controller,controller}	{deploy_start}	[]	[]	{"strategy": {"type": "one_by_one"}}	{}
304	2	ceph-osd	1.0.0	\N	group	{}	{}	{ceph-osd}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
305	2	base-os	1.0.0	\N	group	{}	{hiera,globals,logging}	{base-os}	{}	{}	{deploy_end,primary-controller,controller,primary-mongo,mongo}	{deploy_start}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
309	2	openstack-controller	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "primary-openstack-controller"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/openstack-controller.pp", "timeout": 3600}	{}
310	2	nova-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/db.pp", "timeout": 1800}	{}
311	2	nova-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
312	2	controller_remaining_tasks	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/controller.pp", "timeout": 3600}	{}
313	2	top-role-compute	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{enable_nova_compute_service}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "keystone"}, {"name": "/(primary-)?openstack-controller/"}, {"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/compute.pp", "timeout": 3600}	{}
314	2	top-role-cinder	2.0.0	\N	puppet	{cinder,cinder-block-device,cinder-vmware}	{}	{}	{}	{}	{enable_cinder_volume_service}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "openstack-cinder"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/cinder.pp", "timeout": 3600}	{}
315	2	enable_cinder_volume_service	2.0.0	\N	puppet	{cinder,cinder-block-device}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{top-role-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_cinder.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
316	2	top-role-primary-mongo	2.0.0	\N	puppet	{primary-mongo}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/mongo.pp", "timeout": 3600}	{}
317	2	top-role-mongo	2.0.0	\N	puppet	{mongo}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "top-role-primary-mongo"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/mongo.pp", "timeout": 3600}	{}
318	2	ironic-conductor	2.0.0	\N	puppet	{ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "ironic"}, {"name": "/(primary-)?database/"}, {"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/ironic-conductor.pp", "timeout": 3600}	{}
319	2	enable_nova_compute_service	2.0.0	\N	puppet	{compute,compute-vmware}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{top-role-compute,top-role-compute-vmware,openstack-network-compute-nova}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
320	2	allocate_hugepages	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{globals}	{setup_repositories}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/allocate_hugepages.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}	{}
321	2	swift-storage	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{openstack-controller}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "/glance/"}, {"name": "/(primary-)?swift-proxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/storage.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_pre.rb"}}
322	2	swift-proxy	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-swift-proxy}	[]	[{"name": "primary-swift-proxy"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/proxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_pre.rb"}}
350	2	sahara-keystone	2.0.0	"settings:sahara.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{sahara}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
323	2	primary-swift-proxy	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{openstack-controller}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "swift-keystone"}, {"name": "memcached"}, {"name": "ceilometer-controller"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/proxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_pre.rb"}}
324	2	swift-rebalance-cron	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-swift-proxy,swift-proxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?swift-proxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/rebalance_cronjob.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/rebalance_cronjob_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}}
325	2	swift-keystone	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-swift-proxy}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
326	2	ironic-api	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,ironic-db,ironic-keystone}	[]	[{"name": "ironic-db"}, {"name": "ironic-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/ironic.pp", "timeout": 3600}	{}
327	2	ironic-db	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{ironic-api}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/db.pp", "timeout": 1800}	{}
328	2	ironic-keystone	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{ironic-api}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
329	2	ironic-compute	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller,ironic-api}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "/(primary-)?openstack-controller/"}, {"name": "ironic-api"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/ironic-compute.pp", "timeout": 3600}	{}
330	2	murano	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-heat,heat,horizon,primary-rabbitmq,rabbitmq}	[]	[{"name": "murano-db"}, {"name": "murano-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/murano.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/murano_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/murano_pre.rb"}}
331	2	murano-db	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{murano}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/db.pp", "timeout": 1800}	{}
332	2	murano-keystone	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{murano}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
333	2	murano-rabbitmq	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{murano}	{rabbitmq,primary-rabbitmq}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?rabbitmq/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/rabbitmq.pp", "timeout": 1800}	{}
334	2	murano-cfapi	2.0.0	"settings:murano-cfapi.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{}	{murano}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/cfapi.pp", "timeout": 1800}	{}
335	2	murano-cfapi-keystone	2.0.0	"settings:murano-cfapi.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{murano-cfapi}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/keystone_cfapi.pp", "timeout": 1800}	{}
365	2	openstack-network-start	2.0.0	\N	skipped	{primary-controller,controller,compute}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-common-config}	{neutron-keystone,neutron-db,netconfig,primary-openstack-controller,openstack-controller,top-role-compute}	[]	[{"name": "neutron-keystone"}, {"name": "openstack-haproxy"}, {"name": "neutron-db"}, {"name": "(primary-)?rabbitmq"}]	{}	{}
336	2	glance	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,primary-database,database}	[]	[{"name": "glance-db"}, {"name": "glance-keystone"}, {"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance_pre.rb"}}
337	2	glance-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{glance}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/db.pp", "timeout": 1800}	{}
338	2	glance-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{glance}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
339	2	openrc-delete	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{keystone_config}	{primary-keystone,keystone}	{deploy_start,openstack-haproxy}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/openrc_delete.pp", "timeout": 90}	{}
340	2	primary-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{keystone_config}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,database,primary-rabbitmq,rabbitmq,primary-database}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "keystone-db"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_pre.rb"}}
341	2	keystone	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{keystone_config}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,database,primary-rabbitmq,rabbitmq,primary-database}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "keystone-db"}, {"name": "primary-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_pre.rb"}}
342	2	keystone-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{keystone,primary-keystone}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/db.pp", "timeout": 1800}	{}
343	2	workloads_collector_add	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{keystone,primary-keystone}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/workloads_collector_add.pp", "timeout": 1800}	{}
344	2	openstack-cinder	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,openstack-controller}	{primary-rabbitmq,rabbitmq,primary-keystone,keystone,hosts,firewall}	[]	[{"name": "cinder-db"}, {"name": "cinder-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/openstack-cinder.pp", "timeout": 1200}	{}
345	2	cinder-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-cinder}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/db.pp", "timeout": 1800}	{}
346	2	cinder-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-cinder}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules/", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
347	2	create-cinder-types	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{openstack-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/create_cinder_types.pp", "timeout": 1200}	{}
348	2	sahara	2.0.0	"settings:sahara.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{openstack-network-end,horizon}	[]	[{"name": "sahara-db"}, {"name": "sahara-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/sahara.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/sahara_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/sahara_pre.rb"}}
349	2	sahara-db	2.0.0	"settings:sahara.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{sahara}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/db.pp", "timeout": 1800}	{}
351	2	ceilometer-controller	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "ceilometer-keystone"}, {"name": "/top-role-(primary-)?mongo/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller_pre.rb"}}
352	2	ceilometer-compute	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{compute,compute-vmware}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{ceilometer-controller,top-role-compute}	[]	[{"name": "ceilometer-controller"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute_pre.rb"}}
353	2	ceilometer-keystone	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{ceilometer-controller}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "/(primary-)?keystone/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
354	2	ceilometer-radosgw-user	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true and settings:storage.objects_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start,enable_rados}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/radosgw_user.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}	{}
355	2	primary-heat	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	[]	[{"name": "heat-db"}, {"name": "heat-keystone"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_pre.rb"}}
356	2	heat	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	[]	[{"name": "primary-heat"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_pre.rb"}}
357	2	heat-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-heat,heat}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/db.pp", "timeout": 1800}	{}
358	2	heat-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{heat,primary-heat}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
359	2	aodh	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{ceilometer-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "aodh-db"}, {"name": "aodh-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh_pre.rb"}}
360	2	aodh-keystone	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{aodh}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
361	2	aodh-db	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{aodh}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/db.pp", "timeout": 1800}	{}
362	2	horizon	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	[]	[{"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon_pre.rb"}}
363	2	neutron-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/db.pp", "timeout": 1800}	{}
364	2	neutron-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
366	2	openstack-network-common-config	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,compute}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/common-config.pp", "timeout": 1800}	{}
367	2	openstack-network-server-config	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{deploy_changes}	{neutron_plugin_ml2,neutron_config,neutron_api_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-config.pp", "timeout": 1800}	{}
368	2	primary-openstack-network-plugins-l2	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_agent_ovs}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800}	{}
369	2	openstack-network-plugins-l2	2.0.0	\N	puppet	{controller,compute}	{}	{}	{}	{neutron_agent_ovs}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config}	[]	[{"name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800}	{}
370	2	openstack-network-networks	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,primary-openstack-network-plugins-l2}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/networks.pp", "timeout": 1800}	{}
371	2	openstack-network-routers	2.0.0	"settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha == false"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-networks}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/routers.pp", "timeout": 1800}	{}
372	2	openstack-network-routers-ha	2.0.0	"settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/routers.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}	{}
373	2	primary-openstack-network-agents-l3	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_l3_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-networks,openstack-network-routers,primary-openstack-network-plugins-l2,openstack-network-plugins-l2}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800}	{}
374	2	openstack-network-agents-l3	2.0.0	\N	puppet	{controller,compute}	{}	{}	{}	{neutron_l3_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-networks,openstack-network-routers,primary-openstack-network-plugins-l2,openstack-network-plugins-l2}	[]	[{"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}, {"name": "primary-openstack-network-agents-l3"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800}	{}
375	2	openstack-network-agents-sriov	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{neutron_sriov_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-plugins-l2}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/sriov.pp", "timeout": 1800}	{}
376	2	openstack-network-server-nova	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"name": "/(primary-)?openstack-network-agents-l3/"}, {"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-nova.pp", "timeout": 1800}	{}
377	2	primary-openstack-network-agents-dhcp	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_dhcp_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/dhcp.pp", "timeout": 1800}	{}
378	2	openstack-network-agents-dhcp	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{neutron_dhcp_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"name": "primary-openstack-network-agents-dhcp"}, {"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/dhcp.pp", "timeout": 1800}	{}
379	2	primary-openstack-network-agents-metadata	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_metadata_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}, {"name": "/(primary-)?openstack-network-agents-l3/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800}	{}
380	2	openstack-network-agents-metadata	2.0.0	\N	puppet	{controller,compute}	{}	{}	{}	{neutron_metadata_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"name": "primary-openstack-network-agents-metadata"}, {"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800}	{}
381	2	openstack-network-compute-nova	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-agents-l3,openstack-network-agents-metadata}	[]	[{"name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/compute-nova.pp", "timeout": 1800}	{}
382	2	openstack-network-end	2.0.0	\N	skipped	{primary-controller,controller,compute}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{}	[]	[]	{}	{}
383	3	logging	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{globals,setup_repositories}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/logging/logging.pp", "timeout": 3600}	{}
384	3	rabbitmq	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,openstack-controller,primary-openstack-controller,glance}	{netconfig,cluster}	[]	[{"name": "primary-rabbitmq"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq_post.rb"}}
385	3	primary-rabbitmq	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,openstack-controller,primary-openstack-controller,glance}	{netconfig,primary-cluster}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq_post.rb"}}
386	3	enable_quorum	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[{"name": "dns-client"}, {"name": "ntp-server"}, {"name": "public_vip_ping"}]	{"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/enable_quorum.rb", "timeout": 180}	{}
387	3	upload_cirros	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{enable_quorum}	[]	[{"name": "enable_quorum"}]	{"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/upload_cirros.rb", "timeout": 180, "interval": 20}	{}
388	3	upload_nodes_info	2.1.0	\N	skipped	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{}	{post_deployment_start}	[]	[]	{}	{}
389	3	upload_configuration	2.1.0	\N	upload_file	{}	{}	{/.*/}	{}	{*}	{pre_deployment_end}	{override_configuration}	[]	[]	{"path": "/etc/fuel/cluster/{CLUSTER_ID}/astute.yaml", "data": {"yaql_exp": "$.toYaml()"}, "timeout": 180}	{}
390	3	configuration_symlink	2.1.0	\N	shell	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{upload_configuration}	[]	[]	{"cmd": "ln -sf /etc/fuel/cluster/{CLUSTER_ID}/astute.yaml /etc/astute.yaml", "timeout": 180}	{}
391	3	update_hosts	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{post_deployment_end}	{upload_nodes_info}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
392	3	vcenter_compute_zones_create	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	shell	{}	{}	{primary-controller,compute-vmware}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start,enable_nova_compute_service}	[]	[]	{"cmd": "/usr/bin/python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/vcenter_hooks.py --create_zones", "timeout": 180}	{}
393	3	disable_keystone_service_token	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{upload_cirros}	[]	[{"name": "upload_cirros"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/service_token_off.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
394	3	public_vip_ping	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/public_vip_ping.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
395	3	configure_default_route	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-mongo,mongo,compute,compute-vmware,ceph-osd,cinder,cinder-vmware}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/configure_default_route.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
396	3	rsync_core_puppet	2.0.0	\N	sync	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"src": "rsync://{MASTER_IP}:/puppet/{OPENSTACK_VERSION}/modules/", "dst": "/etc/puppet/modules", "timeout": 180}	{}
397	3	clear_nodes_info	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"retries": 1, "cmd": "rm -f /etc/hiera/nodes.yaml"}	{}
398	3	copy_keys	2.0.0	\N	copy_files	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{generate_keys}	[]	[{"role": "master", "name": "generate_keys"}]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/neutron/neutron.pub", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/neutron/neutron", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/nova/nova.pub", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/nova/nova", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/mysql/mysql.pub", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/mysql/mysql", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/mongodb/mongodb.key", "dst": "/var/lib/astute/mongodb/mongodb.key"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/fernet-keys/0", "dst": "/var/lib/astute/keystone/0"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/fernet-keys/1", "dst": "/var/lib/astute/keystone/1"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
399	3	generate_keys	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{master}	{}	{}	{copy_keys}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_keys.sh -p /var/lib/fuel/keys/ -i {CLUSTER_ID} -o 'mongodb' -s 'neutron nova mysql' -f '0 1'", "timeout": 180}	{}
400	3	generate_haproxy_keys	2.0.0	"(settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true) and settings:public_ssl.cert_source == 'self_signed'"	shell	{}	{}	{master}	{}	{}	{copy_haproxy_keys}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_haproxy_keys.sh -i {CLUSTER_ID} -h {CN_HOSTNAME} -o 'haproxy' -p /var/lib/fuel/keys/", "timeout": 180}	{}
401	3	copy_haproxy_keys	2.0.0	"(settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true) and settings:public_ssl.cert_source == 'self_signed'"	copy_files	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{generate_haproxy_keys}	[]	[{"role": "master", "name": "generate_haproxy_keys"}]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/haproxy/public_haproxy.pem", "dst": "/var/lib/astute/haproxy/public_haproxy.pem"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/haproxy/public_haproxy.crt", "dst": "/etc/pki/tls/certs/public_haproxy.pem"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
402	3	sync_time	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"retries": 10, "cmd": "timeout -s9 40 ntpdate -u -v -s $(awk '/^server/ { if ($2 !~ /127\\\\.127\\\\.[0-9]+\\\\.[0-9]+/) {ORS=\\" \\"; print $2}}' /etc/ntp.conf)", "timeout": 300, "interval": 30}	{}
403	3	pre_hiera_config	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start,rsync_core_puppet}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
404	3	override_configuration	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_hiera_config}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/override_configuration.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
405	3	dump_rabbitmq_definitions	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/dump_rabbitmq_definitions.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
406	3	ironic_post_swift_key	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{enable_quorum,enable_rados}	[]	[]	{"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/ironic_post_swift_key.rb", "timeout": 180, "interval": 20}	{}
407	3	ironic_upload_images	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{enable_quorum,enable_rados}	[]	[]	{"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/upload_images.rb {CLUSTER_ID}", "timeout": 180, "interval": 20}	{}
408	3	ironic_copy_bootstrap_key	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	copy_files	{}	{}	{ironic}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ironic/ironic.pub", "dst": "/var/lib/astute/ironic/ironic.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ironic/ironic", "dst": "/var/lib/astute/ironic/ironic"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
409	3	setup_repositories	2.0.0	\N	puppet	{/.*/}	{}	{}	{}	{}	{fuel_pkgs}	{hiera}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/setup_repositories.pp", "timeout": 600}	{}
410	3	fuel_pkgs	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,ironic}	{}	{}	{}	{}	{globals}	{setup_repositories}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/fuel_pkgs.pp", "timeout": 600}	{}
411	3	cluster	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall,deploy_start}	[]	[{"name": "primary-cluster"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster_post.rb"}}
412	3	primary-cluster	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall,deploy_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster_post.rb"}}
413	3	cluster_health	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-cluster,cluster}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/health.pp", "timeout": 600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/health_post.rb"}}
414	3	ssl-keys-saving	2.0.0	"(settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true) and settings:public_ssl.cert_source == 'user_uploaded'"	puppet	{primary-controller,controller,compute,compute-vmware,cinder,cinder-vmware,primary-mongo,mongo,ceph-osd,virt}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{firewall}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving.pp", "timeout": 3600}	{"test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving_pre.rb"}}
415	3	ssl-add-trust-chain	2.0.0	"settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true"	puppet	{primary-controller,controller,compute,compute-vmware,cinder,cinder-vmware,primary-mongo,mongo,ceph-osd,virt}	{}	{}	{}	{}	{hosts}	{firewall,ssl-keys-saving}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_add_trust_chain.pp", "timeout": 3600}	{"test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving_pre.rb"}}
416	3	ssl-dns-setup	2.0.0	"settings:public_ssl.horizon == true or settings:public_ssl.services == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{hosts}	{firewall,ssl-add-trust-chain}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_dns_setup.pp", "timeout": 3600}	{}
417	3	globals	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{deploy_end}	{hiera}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals_post.py"}, "test_pre": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals_pre.py"}}
418	3	vmware-vcenter	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{controller_remaining_tasks}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/vcenter.pp", "timeout": 3600}	{}
419	3	top-role-cinder-vmware	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	puppet	{cinder-vmware}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{top-role-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/cinder-vmware.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/cinder-vmware_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/cinder-vmware_pre.rb"}}
420	3	top-role-compute-vmware	2.0.0	"settings:use_vcenter == true"	puppet	{compute-vmware}	{}	{}	{}	{}	{enable_nova_compute_service}	{top-role-compute,ceilometer-compute,ceilometer-keystone}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/vmware/compute-vmware.pp", "timeout": 180}	{}
421	3	netconfig	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{deploy_end}	{tools}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig_pre.rb"}}
422	3	connectivity_tests	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{firewall,hosts}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/connectivity_tests.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
424	3	reserved_ports	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{globals}	{rsync_core_puppet}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/reserved_ports.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
425	3	copy_keys_ceph	2.0.0	\N	copy_files	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{generate_keys_ceph}	[]	[{"role": "master", "name": "generate_keys_ceph"}]	{"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ceph/ceph.pub", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/{CLUSTER_ID}/ceph/ceph", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph"}], "dir_permissions": "0700", "permissions": "0600"}	{}
426	3	generate_keys_ceph	2.0.0	\N	shell	{}	{}	{master}	{}	{}	{copy_keys_ceph}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_keys.sh -i {CLUSTER_ID} -s 'ceph' -p /var/lib/fuel/keys/", "timeout": 180}	{}
427	3	top-role-ceph-osd	2.0.0	\N	puppet	{ceph-osd}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "ceph-mon"}, {"name": "/(primary-)?ceph-radosgw/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph-osd.pp", "timeout": 3600}	{}
428	3	primary-ceph-radosgw	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{apache,ceph-mon,primary-ceph-mon}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_pre.rb"}}
429	3	ceph-radosgw	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{apache,ceph-mon,primary-ceph-mon}	[]	[{"name": "primary-ceph-radosgw"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_pre.rb"}}
430	3	radosgw-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-ceph-radosgw,ceph-radosgw}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
431	3	primary-ceph-mon	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-openstack-controller,openstack-controller,openstack-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/mon.pp", "timeout": 3600}	{}
432	3	ceph-mon	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-openstack-controller,openstack-controller,openstack-cinder}	[]	[{"name": "primary-ceph-mon"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/mon.pp", "timeout": 3600}	{}
433	3	ceph-compute	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	puppet	{}	{}	{compute}	{}	{}	{post_deployment_end}	{ceph_create_pools}	[]	[{"name": "ceph_create_pools"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_compute_post.rb"}}
434	3	ceph_create_pools	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{ceph_ready_check}	{post_deployment_start}	[{"name": "ceph_ready_check"}]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_pools.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
435	3	ceph_ready_check	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	shell	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{enable_rados,upload_cirros}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/ceph_ready_check.rb", "timeout": 1800}	{}
436	3	enable_rados	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{upload_cirros,post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[{"name": "upload_cirros"}]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/enable_rados.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}	{}
437	3	updatedb	2.0.0	"settings:storage.objects_ceph == true or settings:storage.images_ceph == true or settings:storage.volumes_ceph == true or settings:storage.ephemeral_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller,ceph-osd}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/updatedb.pp", "timeout": 60, "cwd": "/"}	{}
438	3	database	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{openstack-controller,primary-openstack-controller}	{deploy_start,openstack-haproxy}	[]	[{"name": "primary-database"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_pre.rb"}}
439	3	primary-database	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{openstack-controller,primary-openstack-controller}	{deploy_start,openstack-haproxy}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database_pre.rb"}}
440	3	umm	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{tools}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/umm/umm.pp", "timeout": 3600}	{}
441	3	ntp-server	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{ntp-client}	{dns-client}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-server.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp_post.rb"}}
442	3	ntp-client	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-mongo,mongo,compute,ceph-osd,cinder,cinder-vmware}	{}	{}	{post_deployment_end}	{dns-client}	[]	[{"policy": "any", "name": "ntp-server"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp_post.rb"}}
443	3	ntp-check	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{ntp-server}	{dns-client}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-check.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}	{}
444	3	primary-cluster-haproxy	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,virtual_ips,primary-cluster}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy_post.rb"}}
445	3	cluster-haproxy	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,virtual_ips,cluster}	[]	[{"name": "primary-cluster-haproxy"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy_post.rb"}}
446	3	hiera	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{}	{}	{setup_repositories}	{deploy_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera_post.py"}, "test_pre": {"cmd": "python /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera_pre.py"}}
447	3	firewall	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,ironic}	{}	{}	{deploy_changes}	{}	{deploy_end}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall_pre.rb"}}
448	3	hosts	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts_pre.rb"}}
449	3	api-proxy	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{apache}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/api-proxy/api-proxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/api-proxy/api-proxy_post.rb"}}
450	3	generate_vms	2.0.0	\N	puppet	{virt}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/generate_vms/generate_vms.pp", "timeout": 3600}	{}
541	3	sahara-keystone	2.0.0	"settings:sahara.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{sahara}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
451	3	tools	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,cinder,cinder-block-device,cinder-vmware,compute,ceph-osd,primary-mongo,mongo,virt,ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{logging}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools_post.rb"}}
452	3	virtual_ips	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-cluster,cluster}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster$/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/virtual_ips.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/virtual_ips_post.rb"}}
453	3	conntrackd	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{virtual_ips,cluster,primary-cluster}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd_pre.rb"}}
454	3	cgroups	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cgroups/cgroups.pp", "timeout": 3600}	{}
455	3	primary-dns-server	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-server.pp", "timeout": 3600}	{}
456	3	dns-server	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "primary-dns-server"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-server.pp", "timeout": 3600}	{}
457	3	dns-client	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{primary-mongo,mongo,primary-controller,controller,compute,ceph-osd,cinder,cinder-vmware}	{}	{}	{ntp-client}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
458	3	openstack-haproxy	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,openstack-haproxy-ceilometer,openstack-haproxy-aodh,openstack-haproxy-cinder,openstack-haproxy-glance,openstack-haproxy-heat,openstack-haproxy-horizon,openstack-haproxy-keystone,openstack-haproxy-murano,openstack-haproxy-mysqld,openstack-haproxy-neutron,openstack-haproxy-nova,openstack-haproxy-radosgw,openstack-haproxy-sahara,openstack-haproxy-swift,openstack-haproxy-stats,openstack-haproxy-ironic}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy.pp", "timeout": 300}	{"test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
459	3	openstack-haproxy-horizon	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-horizon.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-horizon_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
460	3	openstack-haproxy-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-keystone.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-keystone_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
461	3	openstack-haproxy-nova	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-nova.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-nova_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
462	3	openstack-haproxy-heat	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-heat.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-heat_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
463	3	openstack-haproxy-glance	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-glance.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-glance_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
464	3	openstack-haproxy-cinder	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-cinder.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-cinder_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
465	3	openstack-haproxy-neutron	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-neutron.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-neutron_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
466	3	openstack-haproxy-mysqld	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-mysqld.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-mysqld_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
467	3	openstack-haproxy-swift	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-swift.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
468	3	openstack-haproxy-radosgw	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-radosgw.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-radosgw_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
469	3	openstack-haproxy-ceilometer	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ceilometer.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ceilometer_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
470	3	openstack-haproxy-aodh	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-aodh.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-aodh_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
471	3	openstack-haproxy-sahara	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-sahara.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-sahara_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
472	3	openstack-haproxy-murano	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-murano.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-murano_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
473	3	openstack-haproxy-stats	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-stats.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-stats_post.rb"}}
474	3	openstack-haproxy-ironic	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start,primary-cluster-haproxy,cluster-haproxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?cluster-haproxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ironic.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ironic_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy_pre.rb"}}
475	3	plugins_rsync	2.1.0	{"yaql_exp": "changed($.plugins) and (len($.plugins) > 0)"}	puppet	{/.*/}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start,configuration_symlink}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/plugins/plugins_rsync.pp", "timeout": 600}	{}
476	3	plugins_setup_repositories	2.1.0	{"yaql_exp": "changed($.plugins) and (len($.plugins) > 0)"}	puppet	{/.*/}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_end}	{pre_deployment_start,plugins_rsync}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/plugins/plugins_setup_repositories.pp", "timeout": 600}	{}
477	3	memcached	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,keystone,primary-keystone}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/memcached/memcached.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/memcached/memcached_post.rb"}}
478	3	apache	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{keystone,primary-keystone}	{netconfig}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/apache/apache.pp", "timeout": 1200}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/apache/apache_post.rb"}}
479	3	cluster-vrouter	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{virtual_ips}	{primary-cluster,cluster}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-vrouter/cluster-vrouter.pp", "timeout": 3600}	{}
480	3	pre_deployment_start	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{}	[]	[]	{}	{}
481	3	pre_deployment_end	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_start}	[]	[]	{}	{}
482	3	deploy_start	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{pre_deployment_end}	[]	[]	{}	{}
483	3	deploy_end	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{deploy_start}	[]	[]	{}	{}
484	3	post_deployment_start	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	[]	[]	{}	{}
485	3	post_deployment_end	1.0.0	\N	stage	{}	{}	{}	{}	{}	{}	{post_deployment_start}	[]	[]	{}	{}
486	3	primary-controller	1.0.0	\N	group	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{deploy_end}	{deploy_start}	[]	[]	{"strategy": {"type": "one_by_one"}}	{}
487	3	controller	1.0.0	\N	group	{}	{}	{controller}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-controller}	[]	[]	{"strategy": {"amount": 6, "type": "parallel"}}	{}
488	3	cinder	1.0.0	\N	group	{}	{}	{cinder}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
489	3	cinder-block-device	1.0.0	\N	group	{}	{}	{cinder-block-device}	{}	{}	{deploy_end}	{compute}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
490	3	cinder-vmware	1.0.0	\N	group	{}	{}	{cinder-vmware}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
491	3	compute	1.0.0	\N	group	{}	{}	{compute}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
492	3	compute-vmware	1.0.0	\N	group	{}	{globals,hiera,tools,logging,netconfig,connectivity_tests,hosts,firewall,top-role-compute}	{compute-vmware}	{}	{}	{deploy_end}	{controller}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
493	3	mongo	1.0.0	\N	group	{}	{}	{mongo}	{}	{}	{deploy_end,primary-controller,controller}	{primary-mongo}	[]	[]	{"strategy": {"type": "parallel"}}	{}
494	3	primary-mongo	1.0.0	\N	group	{}	{}	{primary-mongo}	{}	{}	{deploy_end,primary-controller,controller}	{deploy_start}	[]	[]	{"strategy": {"type": "one_by_one"}}	{}
499	3	primary-openstack-controller	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "nova-db"}, {"name": "nova-keystone"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/openstack-controller.pp", "timeout": 3600}	{}
500	3	openstack-controller	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "primary-openstack-controller"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/openstack-controller.pp", "timeout": 3600}	{}
501	3	nova-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/db.pp", "timeout": 1800}	{}
502	3	nova-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
503	3	controller_remaining_tasks	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/controller.pp", "timeout": 3600}	{}
504	3	top-role-compute	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{enable_nova_compute_service}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "keystone"}, {"name": "/(primary-)?openstack-controller/"}, {"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/compute.pp", "timeout": 3600}	{}
505	3	top-role-cinder	2.0.0	\N	puppet	{cinder,cinder-block-device,cinder-vmware}	{}	{}	{}	{}	{enable_cinder_volume_service}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "openstack-cinder"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/cinder.pp", "timeout": 3600}	{}
506	3	enable_cinder_volume_service	2.0.0	\N	puppet	{cinder,cinder-block-device}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{top-role-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_cinder.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
507	3	top-role-primary-mongo	2.0.0	\N	puppet	{primary-mongo}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/mongo.pp", "timeout": 3600}	{}
508	3	top-role-mongo	2.0.0	\N	puppet	{mongo}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "top-role-primary-mongo"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/mongo.pp", "timeout": 3600}	{}
509	3	ironic-conductor	2.0.0	\N	puppet	{ironic}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{hosts,firewall}	[]	[{"name": "ironic"}, {"name": "/(primary-)?database/"}, {"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/ironic-conductor.pp", "timeout": 3600}	{}
510	3	enable_nova_compute_service	2.0.0	\N	puppet	{compute,compute-vmware}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{top-role-compute,top-role-compute-vmware,openstack-network-compute-nova}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}	{}
511	3	allocate_hugepages	2.0.0	\N	puppet	{}	{}	{/.*/}	{}	{}	{globals}	{setup_repositories}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/allocate_hugepages.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}	{}
512	3	swift-storage	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{openstack-controller}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "/glance/"}, {"name": "/(primary-)?swift-proxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/storage.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_pre.rb"}}
513	3	swift-proxy	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-swift-proxy}	[]	[{"name": "primary-swift-proxy"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/proxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_pre.rb"}}
514	3	primary-swift-proxy	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{openstack-controller}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "swift-keystone"}, {"name": "memcached"}, {"name": "ceilometer-controller"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/proxy.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_pre.rb"}}
515	3	swift-rebalance-cron	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-swift-proxy,swift-proxy}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?swift-proxy/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/rebalance_cronjob.pp", "timeout": 300}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/rebalance_cronjob_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/swift_post.rb"}}
516	3	swift-keystone	2.0.0	"( settings:storage.objects_ceph == false or settings:storage.images_ceph == false ) and settings:storage.images_vcenter == false"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-swift-proxy}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
517	3	ironic-api	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,ironic-db,ironic-keystone}	[]	[{"name": "ironic-db"}, {"name": "ironic-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/ironic.pp", "timeout": 3600}	{}
518	3	ironic-db	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{ironic-api}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/db.pp", "timeout": 1800}	{}
519	3	ironic-keystone	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{ironic-api}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
520	3	ironic-compute	2.0.0	"settings:ironic.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{nova_config,nova_paste_api_ini}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller,ironic-api}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "/(primary-)?openstack-controller/"}, {"name": "ironic-api"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ironic/ironic-compute.pp", "timeout": 3600}	{}
521	3	murano	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{primary-heat,heat,horizon,primary-rabbitmq,rabbitmq}	[]	[{"name": "murano-db"}, {"name": "murano-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/murano.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/murano_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/murano_pre.rb"}}
522	3	murano-db	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{murano}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/db.pp", "timeout": 1800}	{}
523	3	murano-keystone	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{murano}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
524	3	murano-rabbitmq	2.0.0	"settings:murano.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{murano}	{rabbitmq,primary-rabbitmq}	[]	[{"role": "self", "name": "/(primary-)?rabbitmq/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/rabbitmq.pp", "timeout": 1800}	{}
525	3	murano-cfapi	2.0.0	"settings:murano-cfapi.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{}	{murano}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/cfapi.pp", "timeout": 1800}	{}
526	3	murano-cfapi-keystone	2.0.0	"settings:murano-cfapi.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{murano-cfapi}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/murano/keystone_cfapi.pp", "timeout": 1800}	{}
556	3	openstack-network-start	2.0.0	\N	skipped	{primary-controller,controller,compute}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-common-config}	{neutron-keystone,neutron-db,netconfig,primary-openstack-controller,openstack-controller,top-role-compute}	[]	[{"name": "neutron-keystone"}, {"name": "openstack-haproxy"}, {"name": "neutron-db"}, {"name": "(primary-)?rabbitmq"}]	{}	{}
527	3	glance	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,primary-database,database}	[]	[{"name": "glance-db"}, {"name": "glance-keystone"}, {"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance_pre.rb"}}
528	3	glance-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{glance}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/db.pp", "timeout": 1800}	{}
529	3	glance-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{glance}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
530	3	openrc-delete	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{keystone_config}	{primary-keystone,keystone}	{deploy_start,openstack-haproxy}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/openrc_delete.pp", "timeout": 90}	{}
531	3	primary-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{keystone_config}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,database,primary-rabbitmq,rabbitmq,primary-database}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "keystone-db"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_pre.rb"}}
532	3	keystone	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{keystone_config}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy,database,primary-rabbitmq,rabbitmq,primary-database}	[]	[{"name": "/(primary-)?rabbitmq/"}, {"name": "keystone-db"}, {"name": "primary-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone_pre.rb"}}
533	3	keystone-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{keystone,primary-keystone}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/db.pp", "timeout": 1800}	{}
534	3	workloads_collector_add	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{keystone,primary-keystone}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/workloads_collector_add.pp", "timeout": 1800}	{}
535	3	openstack-cinder	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,openstack-controller}	{primary-rabbitmq,rabbitmq,primary-keystone,keystone,hosts,firewall}	[]	[{"name": "cinder-db"}, {"name": "cinder-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/openstack-cinder.pp", "timeout": 1200}	{}
536	3	cinder-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-cinder}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/db.pp", "timeout": 1800}	{}
537	3	cinder-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-cinder}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules/", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
538	3	create-cinder-types	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{openstack-cinder}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/create_cinder_types.pp", "timeout": 1200}	{}
539	3	sahara	2.0.0	"settings:sahara.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end,controller_remaining_tasks}	{openstack-network-end,horizon}	[]	[{"name": "sahara-db"}, {"name": "sahara-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/sahara.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/sahara_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/sahara_pre.rb"}}
540	3	sahara-db	2.0.0	"settings:sahara.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{sahara}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/sahara/db.pp", "timeout": 1800}	{}
542	3	ceilometer-controller	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "ceilometer-keystone"}, {"name": "/top-role-(primary-)?mongo/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller_pre.rb"}}
543	3	ceilometer-compute	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{compute,compute-vmware}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{ceilometer-controller,top-role-compute}	[]	[{"name": "ceilometer-controller"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute_pre.rb"}}
544	3	ceilometer-keystone	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{ceilometer-controller}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "/(primary-)?keystone/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
545	3	ceilometer-radosgw-user	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true and settings:storage.objects_ceph == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller,controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start,enable_rados}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/radosgw_user.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}	{}
546	3	primary-heat	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	[]	[{"name": "heat-db"}, {"name": "heat-keystone"}, {"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_pre.rb"}}
547	3	heat	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	[]	[{"name": "primary-heat"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat_pre.rb"}}
548	3	heat-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{primary-heat,heat}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/db.pp", "timeout": 1800}	{}
549	3	heat-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{heat,primary-heat}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
550	3	aodh	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{ceilometer-controller,openstack-controller}	{openstack-haproxy}	[]	[{"name": "aodh-db"}, {"name": "aodh-keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh_pre.rb"}}
551	3	aodh-keystone	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{aodh}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
552	3	aodh-db	2.0.0	"settings:ceilometer.enabled == true"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{aodh}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/db.pp", "timeout": 1800}	{}
553	3	horizon	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{primary-openstack-controller,openstack-controller}	[]	[{"name": "memcached"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon.pp", "timeout": 3600}	{"test_post": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon_post.rb"}, "test_pre": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon_pre.rb"}}
554	3	neutron-db	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{primary-database,database}	[]	[{"name": "/(primary-)?database/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/db.pp", "timeout": 1800}	{}
555	3	neutron-keystone	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{primary-keystone,keystone}	[]	[{"name": "keystone"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/keystone.pp", "timeout": 1800}	{}
557	3	openstack-network-common-config	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller,compute}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/common-config.pp", "timeout": 1800}	{}
558	3	openstack-network-server-config	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{deploy_changes}	{neutron_plugin_ml2,neutron_config,neutron_api_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-config.pp", "timeout": 1800}	{}
559	3	primary-openstack-network-plugins-l2	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_agent_ovs}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800}	{}
560	3	openstack-network-plugins-l2	2.0.0	\N	puppet	{controller,compute}	{}	{}	{}	{neutron_agent_ovs}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config}	[]	[{"name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800}	{}
561	3	openstack-network-networks	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,primary-openstack-network-plugins-l2}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/networks.pp", "timeout": 1800}	{}
562	3	openstack-network-routers	2.0.0	"settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha == false"	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-networks}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/routers.pp", "timeout": 1800}	{}
563	3	openstack-network-routers-ha	2.0.0	"settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha == true"	puppet	{}	{}	{primary-controller}	{}	{}	{post_deployment_end}	{post_deployment_start}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/routers.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}	{}
564	3	primary-openstack-network-agents-l3	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_l3_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-networks,openstack-network-routers,primary-openstack-network-plugins-l2,openstack-network-plugins-l2}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800}	{}
565	3	openstack-network-agents-l3	2.0.0	\N	puppet	{controller,compute}	{}	{}	{}	{neutron_l3_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-networks,openstack-network-routers,primary-openstack-network-plugins-l2,openstack-network-plugins-l2}	[]	[{"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}, {"name": "primary-openstack-network-agents-l3"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800}	{}
566	3	openstack-network-agents-sriov	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{neutron_sriov_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-plugins-l2}	[]	[]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/sriov.pp", "timeout": 1800}	{}
567	3	openstack-network-server-nova	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller,controller}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"name": "/(primary-)?openstack-network-agents-l3/"}, {"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-nova.pp", "timeout": 1800}	{}
568	3	primary-openstack-network-agents-dhcp	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_dhcp_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/dhcp.pp", "timeout": 1800}	{}
569	3	openstack-network-agents-dhcp	2.0.0	\N	puppet	{controller}	{}	{}	{}	{neutron_dhcp_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"name": "primary-openstack-network-agents-dhcp"}, {"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/dhcp.pp", "timeout": 1800}	{}
570	3	primary-openstack-network-agents-metadata	2.0.0	\N	puppet	{primary-controller}	{}	{}	{}	{neutron_metadata_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}, {"name": "/(primary-)?openstack-network-agents-l3/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800}	{}
571	3	openstack-network-agents-metadata	2.0.0	\N	puppet	{controller,compute}	{}	{}	{}	{neutron_metadata_agent_config}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-server-config,openstack-network-server-nova,openstack-network-agents-l3}	[]	[{"name": "primary-openstack-network-agents-metadata"}, {"role": ["/(primary-)?controller/"], "name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800}	{}
572	3	openstack-network-compute-nova	2.0.0	\N	puppet	{compute}	{}	{}	{}	{}	{openstack-network-end}	{openstack-network-start,openstack-network-common-config,openstack-network-agents-l3,openstack-network-agents-metadata}	[]	[{"name": "/(primary-)?openstack-network-plugins-l2/"}]	{"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/compute-nova.pp", "timeout": 1800}	{}
573	3	openstack-network-end	2.0.0	\N	skipped	{primary-controller,controller,compute}	{}	{}	{}	{}	{deploy_end}	{}	[]	[]	{}	{}
\.


--
-- Name: deployment_graph_tasks_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('deployment_graph_tasks_id_seq', 573, true);


--
-- Data for Name: deployment_graphs; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY deployment_graphs (id, name) FROM stdin;
1	\N
2	\N
3	\N
4	\N
\.


--
-- Name: deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('deployment_graphs_id_seq', 4, true);


--
-- Data for Name: deployment_history; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY deployment_history (id, task_id, node_id, deployment_graph_task_name, time_start, time_end, status, custom) FROM stdin;
73	5	1	update_hosts	2016-04-19 22:17:06.768283	2016-04-19 22:17:12.410157	ready	{}
89	5	1	tools	2016-04-19 21:37:57.588608	2016-04-19 21:38:08.981262	ready	{}
88	5	1	glance	2016-04-19 21:55:00.808611	2016-04-19 21:55:38.628517	ready	{}
11	5	1	netconfig	2016-04-19 21:38:09.114004	2016-04-19 21:39:29.014806	ready	{}
91	5	1	cgroups	2016-04-19 22:17:12.586404	2016-04-19 22:17:22.521181	ready	{}
122	5	1	openstack-haproxy-glance	2016-04-19 21:42:07.638324	2016-04-19 21:42:12.615388	ready	{}
104	5	1	ironic-api	2016-04-19 21:55:38.751315	\N	running	{}
76	5	1	swift-storage	2016-04-19 22:12:58.775563	2016-04-19 22:13:29.916447	ready	{}
69	5	1	neutron-keystone	2016-04-19 21:57:23.108319	2016-04-19 21:57:39.523115	ready	{}
97	5	1	openstack-network-routers-ha	2016-04-19 22:17:22.589423	\N	running	{}
90	5	1	openstack-haproxy	2016-04-19 21:42:27.57332	2016-04-19 21:42:30.36123	ready	{}
113	5	1	openstack-network-start	2016-04-19 21:57:39.588826	\N	running	{}
117	5	1	sahara	2016-04-19 22:13:29.990638	\N	running	{}
37	5	1	primary-rabbitmq	2016-04-19 21:43:26.0956	2016-04-19 21:45:32.417957	ready	{}
100	5	1	ironic_upload_images	2016-04-19 22:17:22.730929	\N	running	{}
5	5	\N	post_deployment_end	2016-04-19 22:17:22.860938	\N	running	{}
48	5	1	cinder-keystone	2016-04-19 21:58:12.73101	2016-04-19 21:58:36.696839	ready	{}
41	5	1	controller_remaining_tasks	2016-04-19 22:13:30.246716	2016-04-19 22:13:38.529297	ready	{}
45	5	1	vmware-vcenter	2016-04-19 22:13:38.610544	\N	running	{}
46	5	1	ironic-compute	2016-04-19 22:13:38.742774	\N	running	{}
20	5	1	primary-openstack-network-plugins-l2	2016-04-19 21:58:52.684069	2016-04-19 21:59:02.758551	ready	{}
55	5	1	memcached	2016-04-19 21:45:37.123987	2016-04-19 21:45:41.950437	ready	{}
101	5	1	swift-rebalance-cron	2016-04-19 22:13:53.212712	2016-04-19 22:14:01.753815	ready	{}
39	5	1	openstack-network-routers	2016-04-19 21:59:20.933532	2016-04-19 21:59:39.286408	ready	{}
66	5	1	apache	2016-04-19 21:45:42.094071	2016-04-19 21:45:54.321754	ready	{}
92	5	1	murano-cfapi-keystone	2016-04-19 22:14:01.948197	\N	running	{}
85	5	1	primary-openstack-network-agents-l3	2016-04-19 21:59:39.389207	2016-04-19 21:59:56.209405	ready	{}
44	5	1	murano-cfapi	2016-04-19 22:14:02.502083	\N	running	{}
84	5	1	firewall	2016-04-19 21:39:34.731741	2016-04-19 21:39:45.341904	ready	{}
119	5	1	swift-keystone	2016-04-19 21:59:56.370908	2016-04-19 22:00:29.356071	ready	{}
9	5	1	top-role-primary-mongo	2016-04-19 21:45:58.157678	2016-04-19 21:46:45.311589	ready	{}
6	5	\N	deploy_end	2016-04-19 22:14:46.024824	\N	running	{}
102	5	1	primary-ceph-mon	2016-04-19 22:06:56.379811	2016-04-19 22:07:17.065124	ready	{}
1	5	\N	post_deployment_start	2016-04-19 22:14:46.348009	\N	running	{}
21	5	1	aodh-db	2016-04-19 21:46:45.678898	2016-04-19 21:46:50.112764	ready	{}
106	5	1	dns-client	2016-04-19 22:14:46.612489	2016-04-19 22:14:58.083516	ready	{}
61	5	1	ssl-keys-saving	2016-04-19 21:39:45.415698	2016-04-19 21:39:48.178821	ready	{}
98	5	1	glance-db	2016-04-19 21:46:50.221749	2016-04-19 21:46:55.363523	ready	{}
77	5	1	primary-heat	2016-04-19 22:08:06.700434	2016-04-19 22:09:17.735306	ready	{}
51	5	1	ntp-check	2016-04-19 22:14:58.488778	2016-04-19 22:15:11.852509	ready	{}
14	5	1	ssl-dns-setup	2016-04-19 21:39:53.482521	2016-04-19 21:39:56.361394	ready	{}
22	5	1	radosgw-keystone	2016-04-19 22:10:11.856985	2016-04-19 22:10:22.102575	ready	{}
32	5	1	ironic-db	2016-04-19 21:46:55.452425	\N	running	{}
50	5	1	enable_rados	2016-04-19 22:15:33.036951	\N	running	{}
59	5	1	sahara-keystone	2016-04-19 22:10:22.185402	\N	running	{}
99	5	1	neutron-db	2016-04-19 21:47:01.443365	2016-04-19 21:47:07.025758	ready	{}
105	5	1	primary-ceph-radosgw	2016-04-19 22:10:22.472227	2016-04-19 22:10:29.077782	ready	{}
120	5	1	public_vip_ping	2016-04-19 22:15:33.295302	2016-04-19 22:15:51.474887	ready	{}
36	5	1	hosts	2016-04-19 21:39:56.479823	2016-04-19 21:39:59.375159	ready	{}
26	5	1	openstack-network-end	2016-04-19 22:12:58.117526	\N	running	{}
63	5	1	upload_cirros	2016-04-19 22:15:58.343737	2016-04-19 22:16:39.942044	ready	{}
10	5	1	cinder-db	2016-04-19 21:47:07.168868	2016-04-19 21:47:12.617346	ready	{}
121	5	1	upload_nodes_info	2016-04-19 22:16:40.043721	\N	running	{}
12	5	1	dump_rabbitmq_definitions	2016-04-19 22:16:40.637658	2016-04-19 22:16:46.782208	ready	{}
31	5	1	updatedb	2016-04-19 22:16:46.849856	\N	running	{}
34	5	1	ceilometer-radosgw-user	2016-04-19 22:16:46.983626	\N	running	{}
47	5	1	vcenter_compute_zones_create	2016-04-19 22:16:47.111209	\N	running	{}
29	5	1	heat-db	2016-04-19 21:47:12.717284	2016-04-19 21:47:17.843998	ready	{}
115	5	1	murano-db	2016-04-19 21:47:17.9054	\N	running	{}
107	5	1	cluster-vrouter	2016-04-19 21:40:35.227395	2016-04-19 21:40:42.829395	ready	{}
64	5	1	configure_default_route	2016-04-19 22:16:53.1209	2016-04-19 22:17:00.982674	ready	{}
79	5	1	sahara-db	2016-04-19 21:47:18.05186	\N	running	{}
71	5	1	ntp-client	2016-04-19 22:17:01.097653	2016-04-19 22:17:06.676574	ready	{}
108	5	1	murano-rabbitmq	2016-04-19 21:47:34.51171	\N	running	{}
23	5	1	virtual_ips	2016-04-19 21:40:42.910053	2016-04-19 21:41:07.903812	ready	{}
109	5	1	api-proxy	2016-04-19 21:47:34.710911	2016-04-19 21:48:11.677908	ready	{}
65	5	1	primary-keystone	2016-04-19 21:48:11.887884	2016-04-19 21:50:48.492023	ready	{}
38	5	1	primary-cluster-haproxy	2016-04-19 21:41:08.019652	2016-04-19 21:41:18.754082	ready	{}
8	5	1	openstack-haproxy-mysqld	2016-04-19 21:41:18.874692	2016-04-19 21:41:24.011416	ready	{}
110	5	1	cluster_health	2016-04-19 21:50:48.85224	2016-04-19 21:50:53.756765	ready	{}
81	5	1	pre_hiera_config	2016-04-19 21:37:03.349896	2016-04-19 21:37:05.720375	ready	{}
16	5	1	override_configuration	2016-04-19 21:37:05.848341	2016-04-19 21:37:08.509407	ready	{}
27	5	1	openstack-haproxy-radosgw	2016-04-19 21:41:27.845386	2016-04-19 21:41:30.761498	ready	{}
67	5	1	upload_configuration	2016-04-19 21:37:08.638473	2016-04-19 21:37:09.464627	ready	{}
33	5	1	plugins_rsync	2016-04-19 21:37:11.871638	\N	running	{}
54	5	1	umm	2016-04-19 21:51:07.051906	2016-04-19 21:51:22.589054	ready	{}
114	5	1	clear_nodes_info	2016-04-19 21:37:12.545021	2016-04-19 21:37:15.009814	ready	{}
28	5	1	openstack-haproxy-swift	2016-04-19 21:41:30.893496	2016-04-19 21:41:35.938404	ready	{}
49	5	1	copy_keys	2016-04-19 21:37:23.419572	2016-04-19 21:37:23.61765	ready	{}
30	5	1	openstack-haproxy-neutron	2016-04-19 21:41:36.038482	2016-04-19 21:41:40.703899	ready	{}
40	5	1	reserved_ports	2016-04-19 21:37:24.079425	2016-04-19 21:37:26.346231	ready	{}
3	5	\N	pre_deployment_end	2016-04-19 21:37:27.924429	\N	running	{}
2	5	\N	deploy_start	2016-04-19 21:37:28.178295	\N	running	{}
78	5	1	conntrackd	2016-04-19 21:51:22.674432	2016-04-19 21:51:34.98839	ready	{}
52	5	1	hiera	2016-04-19 21:37:28.438402	2016-04-19 21:37:29.662495	ready	{}
35	5	1	openstack-haproxy-keystone	2016-04-19 21:41:40.810107	2016-04-19 21:41:46.254168	ready	{}
56	5	1	allocate_hugepages	2016-04-19 21:37:39.375319	2016-04-19 21:37:41.282417	ready	{}
87	5	1	aodh-keystone	2016-04-19 21:52:09.765547	2016-04-19 21:52:23.416317	ready	{}
118	5	1	fuel_pkgs	2016-04-19 21:37:41.35738	2016-04-19 21:37:49.261529	ready	{}
60	5	1	openstack-haproxy-sahara	2016-04-19 21:41:50.765385	2016-04-19 21:41:53.313811	ready	{}
86	5	1	globals	2016-04-19 21:37:49.339952	2016-04-19 21:37:51.757744	ready	{}
17	5	1	ceilometer-keystone	2016-04-19 21:52:23.518166	2016-04-19 21:52:38.44802	ready	{}
82	5	1	openstack-haproxy-ceilometer	2016-04-19 21:41:53.41364	2016-04-19 21:41:57.829823	ready	{}
95	5	1	openstack-haproxy-ironic	2016-04-19 21:41:57.898941	\N	running	{}
103	5	1	openstack-haproxy-stats	2016-04-19 21:41:58.157839	2016-04-19 21:42:02.542495	ready	{}
74	5	1	ironic-keystone	2016-04-19 21:53:02.436131	\N	running	{}
93	5	1	aodh	2016-04-19 21:53:03.275219	2016-04-19 21:53:48.92695	ready	{}
15	5	1	ceilometer-controller	2016-04-19 21:53:49.285894	2016-04-19 21:55:00.530093	ready	{}
214	5	3	heat	2016-04-19 22:12:43.251806	2016-04-19 22:13:34.765937	ready	{}
157	5	3	openstack-network-end	2016-04-19 22:13:53.391624	\N	running	{}
234	5	3	murano	2016-04-19 22:13:53.680995	\N	running	{}
135	5	1	primary-openstack-controller	2016-04-19 21:55:56.525504	2016-04-19 21:57:22.853039	ready	{}
187	5	3	ceph-radosgw	2016-04-19 22:13:54.118626	2016-04-19 22:14:02.904374	ready	{}
197	5	3	swift-storage	2016-04-19 22:14:03.097069	2016-04-19 22:14:22.9993	ready	{}
229	5	3	sahara	2016-04-19 22:14:23.066066	\N	running	{}
169	5	3	controller_remaining_tasks	2016-04-19 22:14:23.224795	2016-04-19 22:14:30.537605	ready	{}
205	5	3	globals	2016-04-19 21:38:06.036596	2016-04-19 21:38:09.221356	ready	{}
112	5	1	openstack-haproxy-horizon	2016-04-19 21:42:02.638858	2016-04-19 21:42:07.515746	ready	{}
172	5	3	vmware-vcenter	2016-04-19 22:14:30.620808	\N	running	{}
193	5	3	logging	2016-04-19 21:38:09.350285	2016-04-19 21:38:15.959438	ready	{}
174	5	3	ironic-compute	2016-04-19 22:14:30.906271	\N	running	{}
171	5	3	murano-cfapi	2016-04-19 22:14:39.022156	\N	running	{}
143	5	1	openstack-network-networks	2016-04-19 21:59:03.004069	2016-04-19 21:59:20.796608	ready	{}
242	5	3	openstack-cinder	2016-04-19 21:58:37.057834	2016-04-19 22:00:11.385828	ready	{}
126	5	1	openstack-haproxy-nova	2016-04-19 21:42:12.709334	2016-04-19 21:42:18.03108	ready	{}
219	5	3	dns-client	2016-04-19 22:14:46.715025	2016-04-19 22:14:56.26326	ready	{}
153	5	3	ceph_create_pools	2016-04-19 22:14:56.339262	\N	running	{}
207	5	3	tools	2016-04-19 21:38:16.133217	2016-04-19 21:38:26.567197	ready	{}
163	5	3	openstack-controller	2016-04-19 22:00:12.045923	2016-04-19 22:02:37.010309	ready	{}
233	5	3	openstack-haproxy-glance	2016-04-19 21:42:15.049302	2016-04-19 21:42:20.104558	ready	{}
225	5	3	openstack-network-start	2016-04-19 22:02:37.129312	\N	running	{}
130	5	1	openstack-haproxy-cinder	2016-04-19 21:42:18.13599	2016-04-19 21:42:22.645095	ready	{}
237	5	3	openstack-haproxy-nova	2016-04-19 21:42:20.221382	2016-04-19 21:42:24.959314	ready	{}
142	5	1	primary-swift-proxy	2016-04-19 22:00:29.498497	2016-04-19 22:03:00.059293	ready	{}
178	5	3	ntp-check	2016-04-19 22:14:56.766238	2016-04-19 22:15:05.258068	ready	{}
239	5	3	openstack-haproxy-cinder	2016-04-19 21:42:25.077073	2016-04-19 21:42:29.541476	ready	{}
202	5	3	openstack-network-common-config	2016-04-19 22:02:40.331897	2016-04-19 22:04:37.89789	ready	{}
195	5	3	connectivity_tests	2016-04-19 21:39:43.925186	2016-04-19 21:39:47.150742	ready	{}
131	5	1	ntp-server	2016-04-19 22:15:12.035937	2016-04-19 22:15:32.486155	ready	{}
241	5	3	openstack-haproxy-heat	2016-04-19 21:42:29.693275	2016-04-19 21:42:35.117163	ready	{}
235	5	3	openstack-network-plugins-l2	2016-04-19 22:05:11.067671	2016-04-19 22:05:47.744139	ready	{}
240	5	3	ntp-server	2016-04-19 22:15:05.512794	2016-04-19 22:15:33.427776	ready	{}
208	5	3	openstack-haproxy	2016-04-19 21:42:35.221979	2016-04-19 21:42:37.997979	ready	{}
144	5	1	ssl-add-trust-chain	2016-04-19 21:39:48.290243	2016-04-19 21:39:53.36709	ready	{}
146	5	3	openstack-network-agents-l3	2016-04-19 22:05:48.146186	2016-04-19 22:06:31.686939	ready	{}
203	5	3	firewall	2016-04-19 21:39:47.236518	2016-04-19 21:39:57.776984	ready	{}
231	5	3	public_vip_ping	2016-04-19 22:15:33.587332	2016-04-19 22:15:50.36089	ready	{}
185	5	3	openrc-delete	2016-04-19 21:42:38.125386	2016-04-19 21:42:40.827136	ready	{}
136	5	1	openstack-cinder	2016-04-19 22:03:00.329749	2016-04-19 22:06:55.79816	ready	{}
223	5	3	cluster_health	2016-04-19 21:42:40.906441	2016-04-19 21:42:44.966406	ready	{}
228	5	3	swift-proxy	2016-04-19 22:06:31.992192	2016-04-19 22:09:17.005117	ready	{}
181	5	3	umm	2016-04-19 21:42:45.075658	2016-04-19 21:42:56.058249	ready	{}
177	5	3	enable_rados	2016-04-19 22:15:50.47499	\N	running	{}
232	5	3	upload_nodes_info	2016-04-19 22:15:50.711155	\N	running	{}
150	5	3	ssl-dns-setup	2016-04-19 21:40:06.03342	2016-04-19 21:40:08.533066	ready	{}
161	5	3	updatedb	2016-04-19 22:15:56.976053	\N	running	{}
128	5	1	primary-database	2016-04-19 21:42:30.483628	2016-04-19 21:43:26.012885	ready	{}
140	5	1	openstack-network-server-nova	2016-04-19 22:09:18.254116	2016-04-19 22:09:26.860926	ready	{}
133	5	1	primary-openstack-network-agents-dhcp	2016-04-19 22:09:47.628852	2016-04-19 22:10:11.190406	ready	{}
137	5	1	keystone-db	2016-04-19 21:45:32.524764	2016-04-19 21:45:37.042111	ready	{}
132	5	1	murano-keystone	2016-04-19 22:10:11.306002	\N	running	{}
199	5	3	horizon	2016-04-19 22:09:25.204904	2016-04-19 22:12:13.791296	ready	{}
164	5	3	rabbitmq	2016-04-19 21:45:32.654144	2016-04-19 21:47:58.812727	ready	{}
166	5	3	hosts	2016-04-19 21:40:08.641382	2016-04-19 21:40:11.158275	ready	{}
125	5	1	enable_quorum	2016-04-19 22:15:51.799783	2016-04-19 22:15:58.12152	ready	{}
167	5	3	ntp-client	2016-04-19 22:15:57.175852	2016-04-19 22:16:04.232337	ready	{}
182	5	3	ceph-mon	2016-04-19 22:12:14.570323	2016-04-19 22:12:27.013142	ready	{}
221	5	3	murano-rabbitmq	2016-04-19 21:48:15.434367	\N	running	{}
173	5	3	ceilometer-radosgw-user	2016-04-19 22:16:04.31719	\N	running	{}
196	5	3	openstack-network-agents-metadata	2016-04-19 22:12:27.15209	2016-04-19 22:12:43.122545	ready	{}
175	5	3	dns-server	2016-04-19 21:48:15.606544	2016-04-19 21:48:20.467902	ready	{}
123	5	1	murano	2016-04-19 22:12:58.249085	\N	running	{}
190	5	3	configure_default_route	2016-04-19 22:16:04.523939	2016-04-19 22:16:11.641593	ready	{}
183	5	3	memcached	2016-04-19 21:40:11.226442	2016-04-19 21:40:14.639035	ready	{}
194	5	3	update_hosts	2016-04-19 22:16:11.77119	2016-04-19 22:16:17.332597	ready	{}
154	5	3	keystone	2016-04-19 21:50:48.929296	2016-04-19 21:52:09.148384	ready	{}
209	5	3	cgroups	2016-04-19 22:16:17.48147	2016-04-19 22:16:27.488759	ready	{}
191	5	3	apache	2016-04-19 21:40:14.724035	2016-04-19 21:40:23.961887	ready	{}
200	5	3	pre_hiera_config	2016-04-19 21:37:04.234023	2016-04-19 21:37:06.748545	ready	{}
210	5	3	aodh	2016-04-19 21:52:23.869119	2016-04-19 21:53:04.05193	ready	{}
217	5	3	cluster	2016-04-19 21:40:59.399455	2016-04-19 21:41:13.129506	ready	{}
192	5	3	upload_configuration	2016-04-19 21:37:09.796589	2016-04-19 21:37:10.791512	ready	{}
139	5	1	configuration_symlink	2016-04-19 21:37:09.574103	2016-04-19 21:37:11.743536	ready	{}
162	5	3	plugins_rsync	2016-04-19 21:37:12.728839	\N	running	{}
186	5	3	plugins_setup_repositories	2016-04-19 21:37:13.765692	\N	running	{}
220	5	3	cluster-vrouter	2016-04-19 21:41:13.25416	2016-04-19 21:41:16.370762	ready	{}
138	5	1	sync_time	2016-04-19 21:37:15.11894	2016-04-19 21:37:23.294808	ready	{}
141	5	1	copy_haproxy_keys	2016-04-19 21:37:23.687402	\N	running	{}
151	5	3	ceilometer-controller	2016-04-19 21:53:04.276002	2016-04-19 21:54:05.552993	ready	{}
176	5	3	copy_keys	2016-04-19 21:37:25.435391	2016-04-19 21:37:25.814065	ready	{}
155	5	3	virtual_ips	2016-04-19 21:41:16.461511	2016-04-19 21:41:22.253259	ready	{}
168	5	3	reserved_ports	2016-04-19 21:37:27.050583	2016-04-19 21:37:29.117272	ready	{}
216	5	3	ironic-api	2016-04-19 21:54:56.043651	\N	running	{}
179	5	3	hiera	2016-04-19 21:37:29.259282	2016-04-19 21:37:31.56086	ready	{}
145	5	3	openstack-haproxy-mysqld	2016-04-19 21:41:29.037834	2016-04-19 21:41:33.852797	ready	{}
212	5	3	setup_repositories	2016-04-19 21:37:31.670088	2016-04-19 21:37:53.492732	ready	{}
156	5	3	openstack-haproxy-murano	2016-04-19 21:41:33.949129	2016-04-19 21:41:36.523495	ready	{}
230	5	3	fuel_pkgs	2016-04-19 21:37:56.16486	2016-04-19 21:38:05.922461	ready	{}
158	5	3	openstack-haproxy-radosgw	2016-04-19 21:41:36.586384	2016-04-19 21:41:39.545317	ready	{}
160	5	3	openstack-haproxy-neutron	2016-04-19 21:41:44.679229	2016-04-19 21:41:49.240612	ready	{}
165	5	3	openstack-haproxy-keystone	2016-04-19 21:41:49.315256	2016-04-19 21:41:53.83295	ready	{}
170	5	3	openstack-haproxy-aodh	2016-04-19 21:41:53.951737	2016-04-19 21:41:58.321348	ready	{}
201	5	3	openstack-haproxy-ceilometer	2016-04-19 21:42:01.31104	2016-04-19 21:42:05.656473	ready	{}
211	5	3	openstack-haproxy-ironic	2016-04-19 21:42:05.736637	\N	running	{}
305	5	2	openstack-haproxy-ceilometer	2016-04-19 21:42:05.136553	2016-04-19 21:42:09.427268	ready	{}
72	5	1	nova-keystone	2016-04-19 21:55:39.132443	2016-04-19 21:55:56.431827	ready	{}
251	5	2	netconfig	2016-04-19 21:38:10.777736	2016-04-19 21:39:31.317856	ready	{}
315	5	2	openstack-haproxy-ironic	2016-04-19 21:42:09.493558	\N	running	{}
318	5	2	heat	2016-04-19 22:12:33.976146	2016-04-19 22:13:43.721272	ready	{}
319	5	2	openstack-haproxy-stats	2016-04-19 21:42:09.665639	2016-04-19 21:42:14.067536	ready	{}
267	5	2	openstack-controller	2016-04-19 22:00:11.059486	2016-04-19 22:02:37.803811	ready	{}
299	5	2	connectivity_tests	2016-04-19 21:39:31.520476	2016-04-19 21:39:34.458285	ready	{}
328	5	2	openstack-haproxy-horizon	2016-04-19 21:42:14.170581	2016-04-19 21:42:19.168939	ready	{}
329	5	2	openstack-network-start	2016-04-19 22:02:37.966603	\N	running	{}
340	5	2	openstack-network-agents-dhcp	2016-04-19 22:13:44.288096	2016-04-19 22:14:04.392714	ready	{}
261	5	2	openstack-network-end	2016-04-19 22:14:04.522659	\N	running	{}
357	5	4	openstack-network-start	2016-04-19 22:04:46.94822	\N	running	{}
341	5	2	openstack-haproxy-nova	2016-04-19 21:42:24.255641	2016-04-19 21:42:29.32881	ready	{}
338	5	2	murano	2016-04-19 22:14:04.715849	\N	running	{}
343	5	2	openstack-haproxy-cinder	2016-04-19 21:42:29.444618	2016-04-19 21:42:34.28046	ready	{}
342	5	2	openstack-network-server-config	2016-04-19 22:04:35.266909	2016-04-19 22:05:06.672119	ready	{}
307	5	2	firewall	2016-04-19 21:39:34.531405	2016-04-19 21:39:44.473162	ready	{}
291	5	2	ceph-radosgw	2016-04-19 22:14:04.973342	2016-04-19 22:14:14.955641	ready	{}
345	5	2	openstack-haproxy-heat	2016-04-19 21:42:34.368403	2016-04-19 21:42:39.198595	ready	{}
358	5	4	openstack-network-common-config	2016-04-19 22:04:48.144914	2016-04-19 22:05:42.041544	ready	{}
312	5	2	openstack-haproxy	2016-04-19 21:42:39.313928	2016-04-19 21:42:42.344474	ready	{}
339	5	2	openstack-network-plugins-l2	2016-04-19 22:05:07.750609	2016-04-19 22:05:43.429404	ready	{}
352	5	2	ssl-add-trust-chain	2016-04-19 21:39:47.419873	2016-04-19 21:39:52.373241	ready	{}
289	5	2	openrc-delete	2016-04-19 21:42:42.436384	2016-04-19 21:42:46.147282	ready	{}
301	5	2	swift-storage	2016-04-19 22:14:15.106558	2016-04-19 22:14:34.597531	ready	{}
333	5	2	sahara	2016-04-19 22:14:34.68205	\N	running	{}
360	5	4	openstack-network-agents-sriov	2016-04-19 22:05:55.302656	2016-04-19 22:06:00.586911	ready	{}
254	5	2	ssl-dns-setup	2016-04-19 21:39:52.465602	2016-04-19 21:39:55.189127	ready	{}
332	5	2	swift-proxy	2016-04-19 22:05:43.959177	2016-04-19 22:08:47.590723	ready	{}
302	5	2	conntrackd	2016-04-19 21:42:50.366177	2016-04-19 21:43:22.029453	ready	{}
276	5	2	vmware-vcenter	2016-04-19 22:14:41.078062	\N	running	{}
348	5	2	database	2016-04-19 21:43:26.27421	2016-04-19 21:44:45.988933	ready	{}
270	5	2	hosts	2016-04-19 21:39:55.270916	2016-04-19 21:39:58.049845	ready	{}
244	5	3	database	2016-04-19 21:43:26.19169	2016-04-19 21:44:55.976355	ready	{}
350	5	2	openstack-network-server-nova	2016-04-19 22:09:08.278803	2016-04-19 22:09:15.092363	ready	{}
278	5	2	ironic-compute	2016-04-19 22:14:41.258107	\N	running	{}
317	5	2	swift-rebalance-cron	2016-04-19 22:14:41.409797	2016-04-19 22:14:45.90022	ready	{}
268	5	2	rabbitmq	2016-04-19 21:45:32.773732	2016-04-19 21:47:36.532546	ready	{}
275	5	2	murano-cfapi	2016-04-19 22:14:45.962542	\N	running	{}
325	5	2	murano-rabbitmq	2016-04-19 21:48:04.92156	\N	running	{}
246	5	3	openstack-network-server-nova	2016-04-19 22:09:17.320238	2016-04-19 22:09:25.059136	ready	{}
279	5	2	dns-server	2016-04-19 21:48:05.144789	2016-04-19 21:48:10.304294	ready	{}
303	5	2	horizon	2016-04-19 22:09:15.226542	2016-04-19 22:11:57.785608	ready	{}
248	5	3	ssl-add-trust-chain	2016-04-19 21:40:00.969453	2016-04-19 21:40:05.956392	ready	{}
323	5	2	dns-client	2016-04-19 22:14:46.836674	2016-04-19 22:14:58.845288	ready	{}
286	5	2	ceph-mon	2016-04-19 22:11:58.568762	2016-04-19 22:12:16.876457	ready	{}
257	5	2	ceph_create_pools	2016-04-19 22:14:58.973849	\N	running	{}
295	5	2	apache	2016-04-19 21:40:02.90647	2016-04-19 21:40:11.961066	ready	{}
282	5	2	ntp-check	2016-04-19 22:14:59.655948	2016-04-19 22:15:12.261252	ready	{}
258	5	2	keystone	2016-04-19 21:50:49.078502	2016-04-19 21:52:09.591676	ready	{}
335	5	2	public_vip_ping	2016-04-19 22:15:35.275659	2016-04-19 22:15:47.034359	ready	{}
281	5	2	enable_rados	2016-04-19 22:15:47.121806	\N	running	{}
336	5	2	upload_nodes_info	2016-04-19 22:15:47.297363	\N	running	{}
252	5	2	dump_rabbitmq_definitions	2016-04-19 22:15:47.514304	2016-04-19 22:15:53.69069	ready	{}
314	5	2	aodh	2016-04-19 21:52:24.426696	2016-04-19 21:53:08.591541	ready	{}
326	5	2	api-proxy	2016-04-19 21:40:12.228265	2016-04-19 21:40:48.446298	ready	{}
265	5	2	updatedb	2016-04-19 22:15:53.798366	\N	running	{}
277	5	2	ceilometer-radosgw-user	2016-04-19 22:15:59.30986	\N	running	{}
294	5	2	configure_default_route	2016-04-19 22:15:59.502868	2016-04-19 22:16:06.851646	ready	{}
298	5	2	update_hosts	2016-04-19 22:16:06.956089	2016-04-19 22:16:12.601984	ready	{}
313	5	2	cgroups	2016-04-19 22:16:12.715389	2016-04-19 22:16:23.368833	ready	{}
321	5	2	cluster	2016-04-19 21:40:48.641162	2016-04-19 21:41:07.138913	ready	{}
310	5	2	glance	2016-04-19 21:54:07.795777	2016-04-19 21:54:56.758385	ready	{}
320	5	2	ironic-api	2016-04-19 21:54:56.882205	\N	running	{}
259	5	2	virtual_ips	2016-04-19 21:41:10.490148	2016-04-19 21:41:15.742149	ready	{}
285	5	2	umm	2016-04-19 21:41:15.824927	2016-04-19 21:41:25.976858	ready	{}
308	5	2	cluster-haproxy	2016-04-19 21:41:26.091	2016-04-19 21:41:32.56881	ready	{}
260	5	2	openstack-haproxy-murano	2016-04-19 21:41:37.092926	2016-04-19 21:41:40.025136	ready	{}
262	5	2	openstack-haproxy-radosgw	2016-04-19 21:41:40.108107	2016-04-19 21:41:43.149429	ready	{}
256	5	2	override_configuration	2016-04-19 21:37:06.122633	2016-04-19 21:37:08.756632	ready	{}
263	5	2	openstack-haproxy-swift	2016-04-19 21:41:43.216096	2016-04-19 21:41:48.215415	ready	{}
296	5	2	upload_configuration	2016-04-19 21:37:08.917711	2016-04-19 21:37:09.900474	ready	{}
264	5	2	openstack-haproxy-neutron	2016-04-19 21:41:48.307307	2016-04-19 21:41:52.71642	ready	{}
266	5	2	plugins_rsync	2016-04-19 21:37:12.34873	\N	running	{}
245	5	3	configuration_symlink	2016-04-19 21:37:10.890106	2016-04-19 21:37:12.644147	ready	{}
290	5	2	plugins_setup_repositories	2016-04-19 21:37:12.96088	\N	running	{}
356	5	4	plugins_rsync	2016-04-19 21:37:13.209023	\N	running	{}
269	5	2	openstack-haproxy-keystone	2016-04-19 21:41:52.878881	2016-04-19 21:41:57.495219	ready	{}
330	5	2	clear_nodes_info	2016-04-19 21:37:14.074212	2016-04-19 21:37:16.200838	ready	{}
353	5	master	generate_keys	2016-04-19 21:37:00.216677	2016-04-19 21:37:17.300073	ready	{}
354	5	master	generate_haproxy_keys	2016-04-19 21:37:17.38528	\N	running	{}
292	5	2	openstack-haproxy-sahara	2016-04-19 21:42:02.336109	2016-04-19 21:42:05.013533	ready	{}
347	5	2	sync_time	2016-04-19 21:37:16.483401	2016-04-19 21:37:24.975903	ready	{}
361	5	4	copy_keys_ceph	2016-04-19 21:37:24.890427	2016-04-19 21:37:25.140711	ready	{}
243	5	3	sync_time	2016-04-19 21:37:17.240472	2016-04-19 21:37:25.314135	ready	{}
280	5	2	copy_keys	2016-04-19 21:37:25.070873	2016-04-19 21:37:25.50168	ready	{}
351	5	2	copy_haproxy_keys	2016-04-19 21:37:26.049531	\N	running	{}
247	5	3	copy_haproxy_keys	2016-04-19 21:37:26.608689	\N	running	{}
272	5	2	reserved_ports	2016-04-19 21:37:26.794672	2016-04-19 21:37:28.773383	ready	{}
283	5	2	hiera	2016-04-19 21:37:28.90472	2016-04-19 21:37:31.289755	ready	{}
288	5	2	allocate_hugepages	2016-04-19 21:37:40.763704	2016-04-19 21:37:42.471276	ready	{}
363	5	4	fuel_pkgs	2016-04-19 21:37:40.148551	2016-04-19 21:37:48.701771	ready	{}
334	5	2	fuel_pkgs	2016-04-19 21:37:42.579447	2016-04-19 21:37:50.357772	ready	{}
362	5	4	globals	2016-04-19 21:37:50.714254	2016-04-19 21:37:53.112265	ready	{}
297	5	2	logging	2016-04-19 21:37:52.880359	2016-04-19 21:37:58.913577	ready	{}
68	5	1	create-cinder-types	2016-04-19 22:13:38.912514	2016-04-19 22:13:53.094524	ready	{}
215	5	3	openstack-haproxy-stats	2016-04-19 21:42:05.900458	2016-04-19 21:42:10.14316	ready	{}
426	5	5	allocate_hugepages	2016-04-19 21:38:05.18046	2016-04-19 21:38:07.610489	ready	{}
372	5	4	upload_nodes_info	2016-04-19 22:14:51.558432	\N	running	{}
419	5	5	upload_nodes_info	2016-04-19 22:14:52.017822	\N	running	{}
367	5	4	tools	2016-04-19 21:37:59.368405	2016-04-19 21:38:10.881301	ready	{}
404	5	5	openstack-network-start	2016-04-19 22:04:47.433795	\N	running	{}
437	5	5	logging	2016-04-19 21:38:11.20202	2016-04-19 21:38:18.913154	ready	{}
371	5	4	cgroups	2016-04-19 22:14:51.815386	2016-04-19 22:14:59.074297	ready	{}
414	5	5	tools	2016-04-19 21:38:19.062823	2016-04-19 21:38:29.439311	ready	{}
405	5	5	openstack-network-common-config	2016-04-19 22:04:48.566941	2016-04-19 22:05:44.200847	ready	{}
418	5	5	cgroups	2016-04-19 22:14:52.279914	2016-04-19 22:14:59.810922	ready	{}
428	5	5	ceph-compute	2016-04-19 22:14:59.923153	\N	running	{}
384	5	4	configure_default_route	2016-04-19 22:14:59.223091	2016-04-19 22:15:07.918045	ready	{}
378	5	4	openstack-network-plugins-l2	2016-04-19 22:05:42.2999	2016-04-19 22:05:50.184856	ready	{}
381	5	4	ceph-compute	2016-04-19 22:15:08.04751	\N	running	{}
365	5	4	netconfig	2016-04-19 21:38:10.982272	2016-04-19 21:39:25.674539	ready	{}
425	5	5	openstack-network-plugins-l2	2016-04-19 22:05:44.490396	2016-04-19 22:05:52.477615	ready	{}
394	5	4	update_hosts	2016-04-19 22:15:08.519536	2016-04-19 22:15:13.390946	ready	{}
441	5	5	update_hosts	2016-04-19 22:15:09.938307	2016-04-19 22:15:14.53895	ready	{}
411	5	5	openstack-network-agents-l3	2016-04-19 22:05:52.771454	2016-04-19 22:05:57.272196	ready	{}
395	5	4	connectivity_tests	2016-04-19 21:39:27.838149	2016-04-19 21:39:30.131835	ready	{}
407	5	5	openstack-network-agents-sriov	2016-04-19 22:05:57.447288	2016-04-19 22:06:03.158427	ready	{}
388	5	4	firewall	2016-04-19 21:39:30.241486	2016-04-19 21:39:34.820252	ready	{}
400	5	4	ntp-client	2016-04-19 22:15:32.716828	2016-04-19 22:15:39.487882	ready	{}
447	5	5	ntp-client	2016-04-19 22:15:32.819548	2016-04-19 22:15:39.575561	ready	{}
382	5	4	ssl-keys-saving	2016-04-19 21:39:34.904611	2016-04-19 21:39:37.355994	ready	{}
386	5	4	ceilometer-compute	2016-04-19 22:06:00.72401	2016-04-19 22:07:01.796955	ready	{}
401	5	4	ssl-add-trust-chain	2016-04-19 21:39:37.491731	2016-04-19 21:39:41.330245	ready	{}
433	5	5	ceilometer-compute	2016-04-19 22:06:03.322575	2016-04-19 22:07:05.845479	ready	{}
389	5	4	top-role-cinder	2016-04-19 22:07:02.087328	2016-04-19 22:08:40.65171	ready	{}
436	5	5	top-role-cinder	2016-04-19 22:07:06.065295	2016-04-19 22:08:47.071836	ready	{}
397	5	4	hosts	2016-04-19 21:39:41.40985	2016-04-19 21:39:44.036212	ready	{}
430	5	5	sriov_iommu_check	2016-04-19 21:39:42.201675	2016-04-19 21:39:45.170632	ready	{}
442	5	5	connectivity_tests	2016-04-19 21:39:45.258314	2016-04-19 21:39:48.451436	ready	{}
415	5	5	enable_cinder_volume_service	2016-04-19 22:08:47.304167	2016-04-19 22:08:50.147333	ready	{}
435	5	5	firewall	2016-04-19 21:39:48.598166	2016-04-19 21:39:53.740353	ready	{}
366	5	4	openstack-network-agents-metadata	2016-04-19 22:09:47.947622	2016-04-19 22:09:51.725005	ready	{}
393	5	4	openstack-network-compute-nova	2016-04-19 22:09:51.912866	2016-04-19 22:09:59.626186	ready	{}
440	5	5	openstack-network-compute-nova	2016-04-19 22:09:52.165787	2016-04-19 22:10:00.705336	ready	{}
448	5	5	ssl-add-trust-chain	2016-04-19 21:39:56.797645	2016-04-19 21:40:01.942156	ready	{}
370	5	4	enable_nova_compute_service	2016-04-19 22:09:59.756242	2016-04-19 22:10:04.341303	ready	{}
444	5	5	hosts	2016-04-19 21:40:02.048218	2016-04-19 21:40:04.931346	ready	{}
4	5	\N	pre_deployment_start	2016-04-19 21:36:59.462043	\N	running	{}
385	5	4	openstack-network-end	2016-04-19 22:10:05.12394	\N	running	{}
417	5	5	enable_nova_compute_service	2016-04-19 22:10:00.907858	2016-04-19 22:10:05.789749	ready	{}
432	5	5	openstack-network-end	2016-04-19 22:10:05.924662	\N	running	{}
13	5	1	rsync_core_puppet	2016-04-19 21:36:59.571922	2016-04-19 21:37:03.236564	ready	{}
253	5	2	rsync_core_puppet	2016-04-19 21:36:59.86001	2016-04-19 21:37:03.493076	ready	{}
369	5	4	rsync_core_puppet	2016-04-19 21:37:00.326483	2016-04-19 21:37:03.70574	ready	{}
416	5	5	rsync_core_puppet	2016-04-19 21:37:00.491554	2016-04-19 21:37:03.899825	ready	{}
149	5	3	rsync_core_puppet	2016-04-19 21:36:59.693313	2016-04-19 21:37:04.117253	ready	{}
304	5	2	pre_hiera_config	2016-04-19 21:37:03.630504	2016-04-19 21:37:05.955683	ready	{}
399	5	4	pre_hiera_config	2016-04-19 21:37:03.795943	2016-04-19 21:37:06.236647	ready	{}
446	5	5	pre_hiera_config	2016-04-19 21:37:04.003095	2016-04-19 21:37:06.42952	ready	{}
374	5	4	override_configuration	2016-04-19 21:37:06.335354	2016-04-19 21:37:09.004754	ready	{}
421	5	5	override_configuration	2016-04-19 21:37:06.565583	2016-04-19 21:37:09.259176	ready	{}
152	5	3	override_configuration	2016-04-19 21:37:06.857466	2016-04-19 21:37:09.680037	ready	{}
387	5	4	upload_configuration	2016-04-19 21:37:09.128472	2016-04-19 21:37:10.225475	ready	{}
434	5	5	upload_configuration	2016-04-19 21:37:09.338795	2016-04-19 21:37:10.46749	ready	{}
58	5	1	plugins_setup_repositories	2016-04-19 21:37:12.155481	\N	running	{}
349	5	2	configuration_symlink	2016-04-19 21:37:10.062704	2016-04-19 21:37:12.256162	ready	{}
396	5	4	configuration_symlink	2016-04-19 21:37:10.32985	2016-04-19 21:37:13.053951	ready	{}
443	5	5	configuration_symlink	2016-04-19 21:37:10.630415	2016-04-19 21:37:13.296466	ready	{}
403	5	5	plugins_rsync	2016-04-19 21:37:13.4049	\N	running	{}
359	5	4	clear_nodes_info	2016-04-19 21:37:14.35276	2016-04-19 21:37:15.98376	ready	{}
380	5	4	plugins_setup_repositories	2016-04-19 21:37:16.109363	\N	running	{}
406	5	5	clear_nodes_info	2016-04-19 21:37:14.667178	2016-04-19 21:37:16.973644	ready	{}
427	5	5	plugins_setup_repositories	2016-04-19 21:37:17.078048	\N	running	{}
226	5	3	clear_nodes_info	2016-04-19 21:37:14.897007	2016-04-19 21:37:17.172063	ready	{}
420	5	5	copy_keys	2016-04-19 21:37:17.536603	2016-04-19 21:37:17.997799	ready	{}
355	5	master	generate_keys_ceph	2016-04-19 21:37:17.872551	2016-04-19 21:37:23.748349	ready	{}
116	5	1	copy_keys_ceph	2016-04-19 21:37:23.87786	2016-04-19 21:37:23.949063	ready	{}
392	5	4	sync_time	2016-04-19 21:37:16.799943	2016-04-19 21:37:24.826737	ready	{}
373	5	4	copy_keys	2016-04-19 21:37:25.205412	2016-04-19 21:37:25.69337	ready	{}
398	5	4	copy_haproxy_keys	2016-04-19 21:37:25.75402	\N	running	{}
331	5	2	copy_keys_ceph	2016-04-19 21:37:25.625306	2016-04-19 21:37:25.968795	ready	{}
227	5	3	copy_keys_ceph	2016-04-19 21:37:25.875471	2016-04-19 21:37:26.492387	ready	{}
439	5	5	sync_time	2016-04-19 21:37:18.172299	2016-04-19 21:37:27.183127	ready	{}
408	5	5	copy_keys_ceph	2016-04-19 21:37:27.275323	2016-04-19 21:37:27.384503	ready	{}
445	5	5	copy_haproxy_keys	2016-04-19 21:37:27.488599	\N	running	{}
402	5	4	reserved_ports	2016-04-19 21:37:26.243022	2016-04-19 21:37:28.556114	ready	{}
449	5	5	reserved_ports	2016-04-19 21:37:27.8141	2016-04-19 21:37:29.365382	ready	{}
376	5	4	hiera	2016-04-19 21:37:28.655537	2016-04-19 21:37:30.601714	ready	{}
423	5	5	hiera	2016-04-19 21:37:29.508887	2016-04-19 21:37:31.898784	ready	{}
96	5	1	setup_repositories	2016-04-19 21:37:29.822947	2016-04-19 21:37:39.224145	ready	{}
375	5	4	setup_repositories	2016-04-19 21:37:30.7923	2016-04-19 21:37:40.021265	ready	{}
316	5	2	setup_repositories	2016-04-19 21:37:31.406124	2016-04-19 21:37:40.65664	ready	{}
379	5	4	allocate_hugepages	2016-04-19 21:37:48.77923	2016-04-19 21:37:50.639004	ready	{}
309	5	2	globals	2016-04-19 21:37:50.4448	2016-04-19 21:37:52.761815	ready	{}
422	5	5	setup_repositories	2016-04-19 21:37:32.029688	2016-04-19 21:37:54.570148	ready	{}
184	5	3	allocate_hugepages	2016-04-19 21:37:53.681557	2016-04-19 21:37:56.063137	ready	{}
70	5	1	logging	2016-04-19 21:37:51.860754	2016-04-19 21:37:57.391479	ready	{}
390	5	4	logging	2016-04-19 21:37:53.241225	2016-04-19 21:37:59.212635	ready	{}
410	5	5	fuel_pkgs	2016-04-19 21:37:54.683999	2016-04-19 21:38:05.076948	ready	{}
311	5	2	tools	2016-04-19 21:37:59.107247	2016-04-19 21:38:10.637721	ready	{}
409	5	5	globals	2016-04-19 21:38:07.719946	2016-04-19 21:38:11.088875	ready	{}
224	5	3	openstack-haproxy-horizon	2016-04-19 21:42:10.253055	2016-04-19 21:42:14.931871	ready	{}
383	5	4	sriov_iommu_check	2016-04-19 21:39:25.807941	2016-04-19 21:39:27.766875	ready	{}
75	5	1	connectivity_tests	2016-04-19 21:39:29.178438	2016-04-19 21:39:34.654425	ready	{}
412	5	5	netconfig	2016-04-19 21:38:29.618032	2016-04-19 21:39:42.045441	ready	{}
147	5	3	netconfig	2016-04-19 21:38:26.745455	2016-04-19 21:39:43.741242	ready	{}
337	5	2	openstack-haproxy-glance	2016-04-19 21:42:19.274524	2016-04-19 21:42:24.123991	ready	{}
293	5	2	ssl-keys-saving	2016-04-19 21:39:44.607707	2016-04-19 21:39:47.338274	ready	{}
429	5	5	ssl-keys-saving	2016-04-19 21:39:53.867605	2016-04-19 21:39:56.662527	ready	{}
134	5	1	openstack-haproxy-heat	2016-04-19 21:42:22.725871	2016-04-19 21:42:27.443193	ready	{}
189	5	3	ssl-keys-saving	2016-04-19 21:39:57.940501	2016-04-19 21:40:00.844146	ready	{}
287	5	2	memcached	2016-04-19 21:39:58.131526	2016-04-19 21:40:02.811042	ready	{}
62	5	1	primary-cluster	2016-04-19 21:39:59.481561	2016-04-19 21:40:35.118426	ready	{}
222	5	3	api-proxy	2016-04-19 21:40:24.164189	2016-04-19 21:40:59.215041	ready	{}
324	5	2	cluster-vrouter	2016-04-19 21:41:07.263071	2016-04-19 21:41:10.392676	ready	{}
25	5	1	openstack-haproxy-murano	2016-04-19 21:41:24.12938	2016-04-19 21:41:27.737896	ready	{}
204	5	3	cluster-haproxy	2016-04-19 21:41:22.373958	2016-04-19 21:41:28.896799	ready	{}
249	5	2	openstack-haproxy-mysqld	2016-04-19 21:41:32.686347	2016-04-19 21:41:36.939241	ready	{}
159	5	3	openstack-haproxy-swift	2016-04-19 21:41:39.621562	2016-04-19 21:41:44.525759	ready	{}
43	5	1	openstack-haproxy-aodh	2016-04-19 21:41:46.384157	2016-04-19 21:41:50.67358	ready	{}
188	5	3	openstack-haproxy-sahara	2016-04-19 21:41:58.437103	2016-04-19 21:42:01.220011	ready	{}
274	5	2	openstack-haproxy-aodh	2016-04-19 21:41:57.584988	2016-04-19 21:42:02.222782	ready	{}
327	5	2	cluster_health	2016-04-19 21:42:46.265758	2016-04-19 21:42:50.206846	ready	{}
198	5	3	conntrackd	2016-04-19 21:42:56.159484	2016-04-19 21:43:16.891018	ready	{}
57	5	1	openrc-delete	2016-04-19 21:45:54.623904	2016-04-19 21:45:58.055693	ready	{}
94	5	1	nova-db	2016-04-19 21:46:55.70617	2016-04-19 21:47:01.314429	ready	{}
83	5	1	openstack-network-common-config	2016-04-19 21:57:39.761154	2016-04-19 21:58:12.5829	ready	{}
24	5	1	primary-dns-server	2016-04-19 21:47:18.18785	2016-04-19 21:47:34.430556	ready	{}
322	5	2	top-role-mongo	2016-04-19 21:47:36.638232	2016-04-19 21:48:04.861314	ready	{}
218	5	3	top-role-mongo	2016-04-19 21:47:58.943123	2016-04-19 21:48:15.377039	ready	{}
236	5	3	openstack-network-agents-dhcp	2016-04-19 22:13:35.299842	2016-04-19 22:13:53.304459	ready	{}
19	5	1	workloads_collector_add	2016-04-19 21:50:53.887751	2016-04-19 21:51:06.941269	ready	{}
42	5	1	glance-keystone	2016-04-19 21:52:38.566122	2016-04-19 21:53:02.363061	ready	{}
255	5	2	ceilometer-controller	2016-04-19 21:53:08.794153	2016-04-19 21:54:07.348414	ready	{}
206	5	3	glance	2016-04-19 21:54:05.92481	2016-04-19 21:54:55.907007	ready	{}
127	5	1	openstack-network-server-config	2016-04-19 21:58:36.798195	2016-04-19 21:58:52.501633	ready	{}
346	5	2	openstack-cinder	2016-04-19 21:58:37.382769	2016-04-19 22:00:10.532011	ready	{}
213	5	3	swift-rebalance-cron	2016-04-19 22:14:31.203073	2016-04-19 22:14:38.937032	ready	{}
306	5	2	openstack-network-common-config	2016-04-19 22:02:41.931589	2016-04-19 22:04:34.779639	ready	{}
391	5	4	top-role-compute	2016-04-19 22:02:38.104361	2016-04-19 22:04:46.765214	ready	{}
438	5	5	top-role-compute	2016-04-19 22:02:38.282647	2016-04-19 22:04:47.177109	ready	{}
238	5	3	openstack-network-server-config	2016-04-19 22:04:38.444865	2016-04-19 22:05:10.084108	ready	{}
364	5	4	openstack-network-agents-l3	2016-04-19 22:05:50.390151	2016-04-19 22:05:55.069126	ready	{}
111	5	1	heat-keystone	2016-04-19 22:07:17.172019	2016-04-19 22:08:06.578834	ready	{}
273	5	2	controller_remaining_tasks	2016-04-19 22:14:34.890749	2016-04-19 22:14:40.983271	ready	{}
368	5	4	enable_cinder_volume_service	2016-04-19 22:08:40.884765	2016-04-19 22:08:43.947288	ready	{}
250	5	2	openstack-network-agents-l3	2016-04-19 22:08:47.823597	2016-04-19 22:09:08.103311	ready	{}
129	5	1	primary-openstack-network-agents-metadata	2016-04-19 22:09:27.005214	2016-04-19 22:09:47.504453	ready	{}
413	5	5	openstack-network-agents-metadata	2016-04-19 22:09:48.104089	2016-04-19 22:09:52.029524	ready	{}
300	5	2	openstack-network-agents-metadata	2016-04-19 22:12:17.005513	2016-04-19 22:12:33.731629	ready	{}
80	5	1	horizon	2016-04-19 22:10:29.380937	2016-04-19 22:12:58.021897	ready	{}
377	5	4	dns-client	2016-04-19 22:14:46.965384	2016-04-19 22:14:51.377444	ready	{}
424	5	5	dns-client	2016-04-19 22:14:47.061862	2016-04-19 22:14:51.930061	ready	{}
18	5	1	ceph_create_pools	2016-04-19 22:14:58.237916	\N	running	{}
431	5	5	configure_default_route	2016-04-19 22:15:00.187405	2016-04-19 22:15:09.69312	ready	{}
124	5	1	ceph_ready_check	2016-04-19 22:15:32.642548	\N	running	{}
344	5	2	ntp-server	2016-04-19 22:15:12.454719	2016-04-19 22:15:35.021844	ready	{}
148	5	3	dump_rabbitmq_definitions	2016-04-19 22:15:50.974906	2016-04-19 22:15:56.890061	ready	{}
271	5	2	ntp-client	2016-04-19 22:15:54.049136	2016-04-19 22:15:59.212775	ready	{}
7	5	1	ironic_post_swift_key	2016-04-19 22:16:40.377269	\N	running	{}
284	5	2	disable_keystone_service_token	2016-04-19 22:16:40.22366	2016-04-19 22:16:46.269305	ready	{}
180	5	3	disable_keystone_service_token	2016-04-19 22:16:40.117704	2016-04-19 22:16:47.67916	ready	{}
53	5	1	disable_keystone_service_token	2016-04-19 22:16:47.389199	2016-04-19 22:16:53.004496	ready	{}
\.


--
-- Name: deployment_history_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('deployment_history_id_seq', 449, true);


--
-- Data for Name: extensions_migration_buffer; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY extensions_migration_buffer (id, extension_name, data) FROM stdin;
\.


--
-- Name: extensions_migration_buffer_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('extensions_migration_buffer_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: ip_addr_ranges; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY ip_addr_ranges (id, network_group_id, first, last) FROM stdin;
1	1	10.109.15.3	10.109.15.254
2	2	10.109.18.2	10.109.18.127
3	3	10.109.16.2	10.109.16.254
4	4	10.109.17.2	10.109.17.254
\.


--
-- Name: ip_addr_ranges_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('ip_addr_ranges_id_seq', 4, true);


--
-- Data for Name: ip_addrs; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY ip_addrs (id, network, node, ip_addr, vip_name, is_user_defined, vip_namespace) FROM stdin;
1	1	\N	10.109.15.2	\N	f	\N
2	3	\N	10.109.16.2	vrouter	f	vrouter
3	3	\N	10.109.16.3	management	f	haproxy
4	2	\N	10.109.18.2	vrouter_pub	f	vrouter
5	2	\N	10.109.18.3	public	f	haproxy
6	1	1	10.109.15.3	\N	f	\N
7	1	2	10.109.15.5	\N	f	\N
8	1	3	10.109.15.4	\N	f	\N
9	1	4	10.109.15.6	\N	f	\N
10	1	5	10.109.15.7	\N	f	\N
11	2	1	10.109.18.4	\N	f	\N
12	2	2	10.109.18.5	\N	f	\N
13	2	3	10.109.18.6	\N	f	\N
14	3	1	10.109.16.4	\N	f	\N
15	3	5	10.109.16.5	\N	f	\N
16	3	2	10.109.16.6	\N	f	\N
17	3	4	10.109.16.7	\N	f	\N
18	3	3	10.109.16.8	\N	f	\N
19	4	1	10.109.17.2	\N	f	\N
20	4	5	10.109.17.3	\N	f	\N
21	4	2	10.109.17.4	\N	f	\N
22	4	4	10.109.17.5	\N	f	\N
23	4	3	10.109.17.6	\N	f	\N
\.


--
-- Name: ip_addrs_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('ip_addrs_id_seq', 23, true);


--
-- Data for Name: master_node_settings; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY master_node_settings (id, master_node_uid, settings) FROM stdin;
1	24f9fd1d-9664-4dab-9823-a765efc7ed10	{"statistics": {"user_choice_saved": {"type": "hidden", "value": true}, "send_anonymous_statistic": {"type": "checkbox", "weight": 10, "value": true, "label": "statistics.setting_labels.send_anonymous_statistic"}}, "ui_settings": {"sort": [{"status": "asc"}], "sort_by_labels": [], "search": "", "filter_by_labels": {}, "filter": {}, "view_mode": "standard"}, "bootstrap": {"error": {"type": "hidden", "weight": 10, "value": ""}}}
\.


--
-- Name: master_node_settings_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('master_node_settings_id_seq', 1, true);


--
-- Data for Name: net_bond_assignments; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY net_bond_assignments (id, network_id, bond_id) FROM stdin;
\.


--
-- Name: net_bond_assignments_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('net_bond_assignments_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: net_nic_assignments; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY net_nic_assignments (id, network_id, interface_id) FROM stdin;
1	1	16
3	2	17
6	1	21
8	2	22
11	1	11
13	2	12
16	1	6
18	2	7
21	1	1
23	2	2
26	3	18
27	5	19
28	4	20
29	3	23
30	5	24
31	4	25
32	3	13
33	5	14
34	4	15
35	3	8
36	5	9
37	4	10
38	3	3
39	5	4
40	4	5
\.


--
-- Name: net_nic_assignments_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('net_nic_assignments_id_seq', 40, true);


--
-- Data for Name: network_groups; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY network_groups (id, name, release, vlan_start, cidr, gateway, meta, group_id) FROM stdin;
1	fuelweb_admin	\N	\N	10.109.15.0/24	10.109.15.1	{"unmovable": true, "use_gateway": true, "notation": "ip_ranges", "render_addr_mask": null, "render_type": null, "map_priority": 0, "configurable": false}	\N
2	public	2	\N	10.109.18.0/24	10.109.18.1	{"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "public", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 1, "configurable": true, "floating_range_var": "floating_ranges", "use_gateway": true, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "public", "cidr": "10.109.18.0/24", "gateway": "10.109.18.1", "ip_range": ["10.109.18.2", "10.109.18.127"]}	1
3	management	2	\N	10.109.16.0/24	\N	{"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "management", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "internal", "cidr": "10.109.16.0/24", "ip_range": ["10.109.16.2", "10.109.16.254"]}	1
4	storage	2	\N	10.109.17.0/24	\N	{"name": "storage", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "storage", "cidr": "10.109.17.0/24", "ip_range": ["10.109.17.2", "10.109.17.254"]}	1
5	private	2	\N	\N	\N	{"name": "private", "notation": null, "render_type": null, "map_priority": 2, "neutron_vlan_range": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": null, "configurable": false, "seg_type": "vlan"}	1
\.


--
-- Name: network_groups_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('network_groups_id_seq', 5, true);


--
-- Data for Name: networking_configs; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY networking_configs (id, discriminator, cluster_id, dns_nameservers, floating_ranges, configuration_template) FROM stdin;
1	neutron_config	1	["8.8.4.4", "8.8.8.8"]	[["10.109.18.128", "10.109.18.254"]]	\N
\.


--
-- Name: networking_configs_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('networking_configs_id_seq', 1, true);


--
-- Data for Name: neutron_config; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY neutron_config (id, vlan_range, gre_id_range, base_mac, internal_cidr, internal_gateway, segmentation_type, net_l23_provider, internal_name, floating_name, baremetal_gateway, baremetal_range) FROM stdin;
1	[1000, 1030]	[2, 65535]	fa:16:3e:00:00:00	10.109.19.0/24	10.109.19.1	vlan	ovs	admin_internal_net	admin_floating_net	192.168.3.51	["192.168.3.52", "192.168.3.254"]
\.


--
-- Data for Name: node_bond_interfaces; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY node_bond_interfaces (id, node_id, name, mac, state, mode, bond_properties, interface_properties, offloading_modes) FROM stdin;
\.


--
-- Name: node_bond_interfaces_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('node_bond_interfaces_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: node_nic_interfaces; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY node_nic_interfaces (id, node_id, name, mac, max_speed, current_speed, ip_addr, netmask, state, parent_id, driver, bus_info, interface_properties, offloading_modes, pxe) FROM stdin;
1	1	enp0s3	64:6a:76:92:20:ad	1000	1000	10.109.15.3	255.255.255.0	up	\N	e1000	0000:00:03.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	t
2	1	enp0s4	64:a9:cb:59:f5:20	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:04.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
6	2	enp0s3	64:19:d0:12:1a:46	1000	1000	10.109.15.5	255.255.255.0	up	\N	e1000	0000:00:03.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	t
7	2	enp0s4	64:a8:94:62:4d:07	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:04.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
11	3	enp0s3	64:25:fd:8e:ff:a1	1000	1000	10.109.15.4	255.255.255.0	up	\N	e1000	0000:00:03.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	t
12	3	enp0s4	64:0f:98:47:06:3d	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:04.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
16	4	enp0s3	64:c7:55:73:69:d1	1000	1000	10.109.15.6	255.255.255.0	up	\N	e1000	0000:00:03.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	t
17	4	enp0s4	64:d8:a7:4c:55:c8	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:04.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
18	4	enp0s5	64:e6:58:67:d2:9e	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:05.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
19	4	enp0s6	64:d7:26:c3:48:28	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:06.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
20	4	enp0s7	64:34:c6:bf:03:88	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:07.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
21	5	enp0s3	64:0a:15:39:98:dc	1000	1000	10.109.15.7	255.255.255.0	up	\N	e1000	0000:00:03.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	t
22	5	enp0s4	64:24:0f:d6:d6:61	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:04.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
23	5	enp0s5	64:ff:a4:fc:c8:4d	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:05.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
24	5	enp0s6	64:9f:fc:e4:7f:7a	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:06.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
25	5	enp0s7	64:4f:22:2e:ed:a4	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:07.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
13	3	enp0s5	64:a2:33:dd:1e:4c	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:05.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
14	3	enp0s6	64:d6:f7:43:0c:8b	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:06.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
15	3	enp0s7	64:fd:7a:30:8d:12	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:07.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
8	2	enp0s5	64:16:9d:4f:02:52	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:05.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
9	2	enp0s6	64:42:5d:d1:18:63	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:06.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
10	2	enp0s7	64:2e:00:41:fb:8d	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:07.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
3	1	enp0s5	64:d6:f4:fb:37:94	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:05.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
4	1	enp0s6	64:8c:32:fe:7f:f8	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:06.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
5	1	enp0s7	64:cc:1c:66:e3:b5	1000	1000	\N	\N	down	\N	e1000	0000:00:07.0	{"disable_offloading": false, "sriov": {"available": false, "sriov_numvfs": null, "enabled": false, "pci_id": "", "sriov_totalvfs": 0, "physnet": "physnet2"}, "numa_node": null, "dpdk": {"available": true, "enabled": false}, "pci_id": "8086:100e", "mtu": null}	[{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}]	f
\.


--
-- Name: node_nic_interfaces_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('node_nic_interfaces_id_seq', 25, true);


--
-- Data for Name: nodegroups; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY nodegroups (id, cluster_id, name, is_default) FROM stdin;
1	1	default	t
\.


--
-- Name: nodegroups_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('nodegroups_id_seq', 1, true);


--
-- Data for Name: nodes; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY nodes (id, uuid, cluster_id, name, status, meta, mac, ip, manufacturer, platform_name, kernel_params, progress, os_platform, pending_addition, pending_deletion, error_type, error_msg, "timestamp", online, agent_checksum, replaced_deployment_info, replaced_provisioning_info, group_id, hostname, roles, pending_roles, primary_roles, network_template, extensions, labels, vms_conf, attributes) FROM stdin;
4	4a24cf6c-de9d-4827-a977-474c776afa90	1	slave-04_compute_cinder	ready	{"pci_devices": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) ()", "handle": "DMI:0100", "description": "Computer", "children": [{"description": "Motherboard", "class": "bus", "id": "core", "claimed": true, "physid": "0", "children": [{"units": "bytes", "vendor": "SeaBIOS", "description": "BIOS", "class": "memory", "date": "04/01/2014", "version": "1.7.5-20151012_155810-obs-1", "claimed": true, "physid": "0", "id": "firmware", "size": 98304}, {"slot": "CPU 0", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0400", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@0", "physid": "400", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:0", "size": 2000000000}, {"slot": "CPU 1", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0401", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@1", "physid": "401", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:1", "size": 2000000000}, {"handle": "DMI:1000", "description": "System Memory", "children": [{"slot": "DIMM 0", "vendor": "QEMU", "description": "DIMM RAM", "class": "memory", "units": "bytes", "physid": "0", "claimed": true, "handle": "DMI:1100", "id": "bank", "size": 5368709120}], "class": "memory", "units": "bytes", "claimed": true, "physid": "1000", "id": "memory", "size": 5368709120}, {"product": "440FX - 82441FX PMC [Natoma]", "handle": "PCIBUS:0000:00", "description": "Host bridge", "clock": 33000000, "children": [{"product": "82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.0", "description": "ISA bridge", "clock": 33000000, "capabilities": {"isa": true}, "class": "bridge", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.0", "physid": "1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "isa"}, {"product": "82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.1", "description": "IDE interface", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "ide": true}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.1", "physid": "1.1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "ata_piix"}, "id": "ide"}, {"handle": "PCI:0000:00:02.0", "description": "VGA compatible controller", "clock": 33000000, "class": "display", "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "vga_controller": true}, "businfo": "pci@0000:00:02.0", "width": 32, "version": "02", "physid": "2", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "display"}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:03.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s3", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:03.0", "clock": 33000000, "physid": "3", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:c7:55:73:69:d1", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:0", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:04.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s4", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:04.0", "clock": 33000000, "physid": "4", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:d8:a7:4c:55:c8", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "no", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:1", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:05.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s5", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:05.0", "clock": 33000000, "physid": "5", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:e6:58:67:d2:9e", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:2", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:06.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s6", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:06.0", "clock": 33000000, "physid": "6", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:d7:26:c3:48:28", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:3", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:07.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s7", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:07.0", "clock": 33000000, "physid": "7", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:34:c6:bf:03:88", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:4", "size": 1000000000}, {"product": "uPD720200 USB 3.0 Host Controller", "handle": "PCI:0000:00:08.0", "description": "USB controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "msix": "MSI-X", "xhci": true, "msi": "Message Signalled Interrupts", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "bus", "width": 64, "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:08.0", "physid": "8", "claimed": true, "vendor": "NEC Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "xhci_hcd"}, "id": "usb"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:09.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:09.0", "physid": "9", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:0"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0a.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0a.0", "physid": "a", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:1"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0b.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0b.0", "physid": "b", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:2"}, {"product": "Virtio memory balloon", "handle": "PCI:0000:00:0c.0", "description": "Unclassified device", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering"}, "class": "generic", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0c.0", "physid": "c", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "generic"}], "class": "bridge", "width": 32, "version": "02", "businfo": "pci@0000:00:00.0", "physid": "100", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "id": "pci"}]}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "p_e52381cd-0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "1", "serial": "da:66:20:4d:11:37", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:0"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-prv", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "2", "serial": "9a:ce:3b:f3:80:46", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:1"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "ovs-system", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "3", "serial": "e6:10:ed:53:67:77", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:2"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-int", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "4", "serial": "26:b4:aa:99:ff:4b", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:3"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "bond0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "5", "serial": "b2:b5:9e:43:fa:41", "configuration": {"autonegotiation": "off", "firmware": "2", "driver": "bonding", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "no", "driverversion": "3.7.1", "master": "yes"}, "id": "network:4"}], "capabilities": {"smbios-2.8": "SMBIOS version 2.8", "dmi-2.8": "DMI version 2.8", "vsyscall32": "32-bit processes"}, "class": "system", "width": 64, "version": "pc-i440fx-2.4", "claimed": true, "vendor": "QEMU", "configuration": {"boot": "normal", "uuid": "315180B3-2F07-D347-B69E-C463CCD9FAAD"}, "id": "node-4.test.domain.local"}, "memory": {"slots": 1, "total": 5368709120, "maximum_capacity": 5368709120, "devices": [{"type": "RAM", "size": 5368709120}]}, "interfaces": [{"name": "enp0s3", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:c7:55:73:69:d1", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:03.0"}, {"name": "enp0s4", "driver": "e1000", "state": "down", "mac": "64:d8:a7:4c:55:c8", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:04.0"}, {"name": "enp0s5", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:e6:58:67:d2:9e", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:05.0"}, {"name": "enp0s6", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:d7:26:c3:48:28", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:06.0"}, {"name": "enp0s7", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:34:c6:bf:03:88", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:07.0"}], "disks": [{"paths": null, "name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-64df20005a8c4976a7e3"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vda", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0d0e0eeb05a946998fe9"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdb", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-b2d2458cc1c54d8fbf7e"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdc", "size": 53687091200}], "system": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)", "version": "pc-i440fx-2.4", "uuid": "B3805131-072F-47D3-B69E-C463CCD9FAAD", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "manufacturer": "QEMU"}, "numa_topology": {"numa_nodes": [{"pcidevs": ["0000:00:01.1", "0000:00:02.0", "0000:00:03.0", "0000:00:04.0", "0000:00:05.0", "0000:00:06.0", "0000:00:07.0", "0000:00:09.0", "0000:00:0a.0", "0000:00:0b.0"], "memory": 5202374656, "id": 0, "cpus": [0, 1]}], "distances": [["1.0"]], "supported_hugepages": [2048, 1048576]}, "cpu": {"real": 2, "total": 2, "spec": [{"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}, {"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}]}}	64:c7:55:73:69:d1	10.109.15.6	QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	\N	100	ubuntu	f	f	\N	\N	2016-04-19 22:46:22.009808	t	d9788be7585767687c13a889d695d31ad5b5b5a6	[]	{}	1	node-4	{compute,cinder}	{}	{}	\N	{}	{}	[]	{"cpu_pinning": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 10, "label": "CPU pinning"}, "nova": {"description": "Number of CPUs for Nova usage", "weight": 10, "min": 0, "value": 0, "label": "Nova CPU pinning", "type": "number"}, "dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "Number of CPUs for DPDK usage", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK CPU pinning", "type": "number"}}, "hugepages": {"dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "DPDK Huge Pages per NUMA node in MB", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK Huge Pages", "type": "number"}, "nova": {"weight": 10, "type": "custom_hugepages", "description": "Nova Huge Pages configuration", "value": {"2048": 0, "1048576": 0}, "label": "Nova Huge Pages"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 20, "label": "Huge Pages"}}}
2	04093d63-f9e6-4ac4-9701-6e50db6ffd05	1	slave-03_controller_mongo	ready	{"pci_devices": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) ()", "handle": "DMI:0100", "description": "Computer", "children": [{"description": "Motherboard", "class": "bus", "id": "core", "claimed": true, "physid": "0", "children": [{"units": "bytes", "vendor": "SeaBIOS", "description": "BIOS", "class": "memory", "date": "04/01/2014", "version": "1.7.5-20151012_155810-obs-1", "claimed": true, "physid": "0", "id": "firmware", "size": 98304}, {"slot": "CPU 0", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0400", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@0", "physid": "400", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:0", "size": 2000000000}, {"slot": "CPU 1", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0401", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@1", "physid": "401", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:1", "size": 2000000000}, {"handle": "DMI:1000", "description": "System Memory", "children": [{"slot": "DIMM 0", "vendor": "QEMU", "description": "DIMM RAM", "class": "memory", "units": "bytes", "physid": "0", "claimed": true, "handle": "DMI:1100", "id": "bank", "size": 5368709120}], "class": "memory", "units": "bytes", "claimed": true, "physid": "1000", "id": "memory", "size": 5368709120}, {"product": "440FX - 82441FX PMC [Natoma]", "handle": "PCIBUS:0000:00", "description": "Host bridge", "clock": 33000000, "children": [{"product": "82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.0", "description": "ISA bridge", "clock": 33000000, "capabilities": {"isa": true}, "class": "bridge", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.0", "physid": "1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "isa"}, {"product": "82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.1", "description": "IDE interface", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "ide": true}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.1", "physid": "1.1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "ata_piix"}, "id": "ide"}, {"handle": "PCI:0000:00:02.0", "description": "VGA compatible controller", "clock": 33000000, "class": "display", "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "vga_controller": true}, "businfo": "pci@0000:00:02.0", "width": 32, "version": "02", "physid": "2", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "display"}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:03.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s3", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:03.0", "clock": 33000000, "physid": "3", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:19:d0:12:1a:46", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:0", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:04.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s4", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:04.0", "clock": 33000000, "physid": "4", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:a8:94:62:4d:07", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:1", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:05.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s5", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:05.0", "clock": 33000000, "physid": "5", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:16:9d:4f:02:52", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:2", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:06.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s6", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:06.0", "clock": 33000000, "physid": "6", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:42:5d:d1:18:63", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:3", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:07.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s7", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:07.0", "clock": 33000000, "physid": "7", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:2e:00:41:fb:8d", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:4", "size": 1000000000}, {"product": "uPD720200 USB 3.0 Host Controller", "handle": "PCI:0000:00:08.0", "description": "USB controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "msix": "MSI-X", "xhci": true, "msi": "Message Signalled Interrupts", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "bus", "width": 64, "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:08.0", "physid": "8", "claimed": true, "vendor": "NEC Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "xhci_hcd"}, "id": "usb"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:09.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:09.0", "physid": "9", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:0"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0a.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0a.0", "physid": "a", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:1"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0b.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0b.0", "physid": "b", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:2"}, {"product": "Virtio memory balloon", "handle": "PCI:0000:00:0c.0", "description": "Unclassified device", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering"}, "class": "generic", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0c.0", "physid": "c", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "generic"}], "class": "bridge", "width": 32, "version": "02", "businfo": "pci@0000:00:00.0", "physid": "100", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "id": "pci"}]}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "vr-host-base", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "1", "serial": "26:a6:7a:13:92:7f", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "ip": "240.0.0.5", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:0"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "p_e52381cd-0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "2", "serial": "9e:24:6d:bf:95:51", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:1"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "v_vrouter", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "3", "serial": "06:15:2f:11:c3:cf", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:2"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-prv", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "4", "serial": "16:c3:86:34:d0:46", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:3"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "ovs-system", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "5", "serial": "fe:e6:77:9a:3f:14", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:4"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-int", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "6", "serial": "e2:fc:4c:00:11:4a", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:5"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "p_ff798dba-0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "7", "serial": "8a:6d:d9:cd:67:23", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:6"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "bond0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "8", "serial": "12:4f:24:c8:3f:87", "configuration": {"autonegotiation": "off", "firmware": "2", "driver": "bonding", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "no", "driverversion": "3.7.1", "master": "yes"}, "id": "network:7"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "v_vrouter_pub", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "9", "serial": "5e:fc:b9:73:08:40", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:8"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "hapr-host", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "a", "serial": "56:93:53:79:92:1c", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "ip": "240.0.0.1", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:9"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "mgmt-conntrd", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "b", "serial": "ea:60:74:0b:94:61", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:10"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-floating", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "c", "serial": "36:43:85:18:85:49", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:11"}], "capabilities": {"smbios-2.8": "SMBIOS version 2.8", "dmi-2.8": "DMI version 2.8", "vsyscall32": "32-bit processes"}, "class": "system", "width": 64, "version": "pc-i440fx-2.4", "claimed": true, "vendor": "QEMU", "configuration": {"boot": "normal", "uuid": "965068E7-8285-6040-BC2F-F9F0FB0ADFC1"}, "id": "node-2.test.domain.local"}, "memory": {"slots": 1, "total": 5368709120, "maximum_capacity": 5368709120, "devices": [{"type": "RAM", "size": 5368709120}]}, "interfaces": [{"name": "enp0s3", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:19:d0:12:1a:46", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:03.0"}, {"name": "enp0s4", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:a8:94:62:4d:07", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:04.0"}, {"name": "enp0s5", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:16:9d:4f:02:52", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:05.0"}, {"name": "enp0s6", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:42:5d:d1:18:63", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:06.0"}, {"name": "enp0s7", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:2e:00:41:fb:8d", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:07.0"}], "disks": [{"paths": null, "name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-7fafd08be5824612ae93"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vda", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-e12f497deec0484daa38"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdb", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-98c6ba18def04e2488c4"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdc", "size": 53687091200}], "system": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)", "version": "pc-i440fx-2.4", "uuid": "E7685096-8582-4060-BC2F-F9F0FB0ADFC1", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "manufacturer": "QEMU"}, "numa_topology": {"numa_nodes": [{"pcidevs": ["0000:00:01.1", "0000:00:02.0", "0000:00:03.0", "0000:00:04.0", "0000:00:05.0", "0000:00:06.0", "0000:00:07.0", "0000:00:09.0", "0000:00:0a.0", "0000:00:0b.0"], "memory": 5202374656, "id": 0, "cpus": [0, 1]}], "distances": [["1.0"]], "supported_hugepages": [2048, 1048576]}, "cpu": {"real": 2, "total": 2, "spec": [{"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}, {"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}]}}	64:19:d0:12:1a:46	10.109.15.5	QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	\N	100	ubuntu	f	f	\N	\N	2016-04-19 22:37:05.609242	f	164784994e0d7463fe0517f4eb8c1b28c3714da6	[]	{}	1	node-2	{controller,mongo}	{}	{}	\N	{}	{}	[]	{"cpu_pinning": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 10, "label": "CPU pinning"}, "nova": {"description": "Number of CPUs for Nova usage", "weight": 10, "min": 0, "value": 0, "label": "Nova CPU pinning", "type": "number"}, "dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "Number of CPUs for DPDK usage", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK CPU pinning", "type": "number"}}, "hugepages": {"dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "DPDK Huge Pages per NUMA node in MB", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK Huge Pages", "type": "number"}, "nova": {"weight": 10, "type": "custom_hugepages", "description": "Nova Huge Pages configuration", "value": {"2048": 0, "1048576": 0}, "label": "Nova Huge Pages"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 20, "label": "Huge Pages"}}}
5	75daea2f-19f8-455a-a928-2358a0a5c132	1	slave-05_compute_cinder	ready	{"pci_devices": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) ()", "handle": "DMI:0100", "description": "Computer", "children": [{"description": "Motherboard", "class": "bus", "id": "core", "claimed": true, "physid": "0", "children": [{"units": "bytes", "vendor": "SeaBIOS", "description": "BIOS", "class": "memory", "date": "04/01/2014", "version": "1.7.5-20151012_155810-obs-1", "claimed": true, "physid": "0", "id": "firmware", "size": 98304}, {"slot": "CPU 0", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0400", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@0", "physid": "400", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:0", "size": 2000000000}, {"slot": "CPU 1", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0401", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@1", "physid": "401", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:1", "size": 2000000000}, {"handle": "DMI:1000", "description": "System Memory", "children": [{"slot": "DIMM 0", "vendor": "QEMU", "description": "DIMM RAM", "class": "memory", "units": "bytes", "physid": "0", "claimed": true, "handle": "DMI:1100", "id": "bank", "size": 5368709120}], "class": "memory", "units": "bytes", "claimed": true, "physid": "1000", "id": "memory", "size": 5368709120}, {"product": "440FX - 82441FX PMC [Natoma]", "handle": "PCIBUS:0000:00", "description": "Host bridge", "clock": 33000000, "children": [{"product": "82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.0", "description": "ISA bridge", "clock": 33000000, "capabilities": {"isa": true}, "class": "bridge", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.0", "physid": "1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "isa"}, {"product": "82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.1", "description": "IDE interface", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "ide": true}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.1", "physid": "1.1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "ata_piix"}, "id": "ide"}, {"handle": "PCI:0000:00:02.0", "description": "VGA compatible controller", "clock": 33000000, "class": "display", "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "vga_controller": true}, "businfo": "pci@0000:00:02.0", "width": 32, "version": "02", "physid": "2", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "display"}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:03.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s3", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:03.0", "clock": 33000000, "physid": "3", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:0a:15:39:98:dc", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:0", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:04.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s4", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:04.0", "clock": 33000000, "physid": "4", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:24:0f:d6:d6:61", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "no", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:1", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:05.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s5", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:05.0", "clock": 33000000, "physid": "5", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:ff:a4:fc:c8:4d", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:2", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:06.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s6", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:06.0", "clock": 33000000, "physid": "6", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:9f:fc:e4:7f:7a", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:3", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:07.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s7", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:07.0", "clock": 33000000, "physid": "7", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:4f:22:2e:ed:a4", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:4", "size": 1000000000}, {"product": "uPD720200 USB 3.0 Host Controller", "handle": "PCI:0000:00:08.0", "description": "USB controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "msix": "MSI-X", "xhci": true, "msi": "Message Signalled Interrupts", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "bus", "width": 64, "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:08.0", "physid": "8", "claimed": true, "vendor": "NEC Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "xhci_hcd"}, "id": "usb"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:09.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:09.0", "physid": "9", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:0"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0a.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0a.0", "physid": "a", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:1"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0b.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0b.0", "physid": "b", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:2"}, {"product": "Virtio memory balloon", "handle": "PCI:0000:00:0c.0", "description": "Unclassified device", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering"}, "class": "generic", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0c.0", "physid": "c", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "generic"}], "class": "bridge", "width": 32, "version": "02", "businfo": "pci@0000:00:00.0", "physid": "100", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "id": "pci"}]}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "p_e52381cd-0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "1", "serial": "f6:53:e8:1f:2c:54", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:0"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-prv", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "2", "serial": "2e:f4:16:7c:af:4e", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:1"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "ovs-system", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "3", "serial": "a2:0f:6c:4b:fa:92", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:2"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-int", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "4", "serial": "36:c6:23:2f:48:4c", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:3"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "bond0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "5", "serial": "9e:25:24:30:8c:4d", "configuration": {"autonegotiation": "off", "firmware": "2", "driver": "bonding", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "no", "driverversion": "3.7.1", "master": "yes"}, "id": "network:4"}], "capabilities": {"smbios-2.8": "SMBIOS version 2.8", "dmi-2.8": "DMI version 2.8", "vsyscall32": "32-bit processes"}, "class": "system", "width": 64, "version": "pc-i440fx-2.4", "claimed": true, "vendor": "QEMU", "configuration": {"boot": "normal", "uuid": "DB67066F-19E7-EF41-8546-8CF0FA2514A3"}, "id": "node-5.test.domain.local"}, "memory": {"slots": 1, "total": 5368709120, "maximum_capacity": 5368709120, "devices": [{"type": "RAM", "size": 5368709120}]}, "interfaces": [{"name": "enp0s3", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:0a:15:39:98:dc", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:03.0"}, {"name": "enp0s4", "driver": "e1000", "state": "down", "mac": "64:24:0f:d6:d6:61", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:04.0"}, {"name": "enp0s5", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:ff:a4:fc:c8:4d", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:05.0"}, {"name": "enp0s6", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:9f:fc:e4:7f:7a", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:06.0"}, {"name": "enp0s7", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:4f:22:2e:ed:a4", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:07.0"}], "disks": [{"paths": null, "name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-2d85a35ac13a4d78a1b3"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vda", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0ca3f2eab5664be7a16d"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdb", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-36f3a24bc36549f1b847"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdc", "size": 53687091200}], "system": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)", "version": "pc-i440fx-2.4", "uuid": "6F0667DB-E719-41EF-8546-8CF0FA2514A3", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "manufacturer": "QEMU"}, "numa_topology": {"numa_nodes": [{"pcidevs": ["0000:00:01.1", "0000:00:02.0", "0000:00:03.0", "0000:00:04.0", "0000:00:05.0", "0000:00:06.0", "0000:00:07.0", "0000:00:09.0", "0000:00:0a.0", "0000:00:0b.0"], "memory": 5202374656, "id": 0, "cpus": [0, 1]}], "distances": [["1.0"]], "supported_hugepages": [2048, 1048576]}, "cpu": {"real": 2, "total": 2, "spec": [{"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}, {"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}]}}	64:0a:15:39:98:dc	10.109.15.7	QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	\N	100	ubuntu	f	f	\N	\N	2016-04-19 22:46:17.495636	t	b3a486c099c3c1a07b26e79d6febc68af09d83c2	[]	{}	1	node-5	{compute,cinder}	{}	{}	\N	{}	{}	[]	{"cpu_pinning": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 10, "label": "CPU pinning"}, "nova": {"description": "Number of CPUs for Nova usage", "weight": 10, "min": 0, "value": 0, "label": "Nova CPU pinning", "type": "number"}, "dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "Number of CPUs for DPDK usage", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK CPU pinning", "type": "number"}}, "hugepages": {"dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "DPDK Huge Pages per NUMA node in MB", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK Huge Pages", "type": "number"}, "nova": {"weight": 10, "type": "custom_hugepages", "description": "Nova Huge Pages configuration", "value": {"2048": 0, "1048576": 0}, "label": "Nova Huge Pages"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 20, "label": "Huge Pages"}}}
3	b4cb6487-9490-43bc-82d1-50fb0a6017e9	1	slave-02_controller_mongo	ready	{"pci_devices": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) ()", "handle": "DMI:0100", "description": "Computer", "children": [{"description": "Motherboard", "class": "bus", "id": "core", "claimed": true, "physid": "0", "children": [{"units": "bytes", "vendor": "SeaBIOS", "description": "BIOS", "class": "memory", "date": "04/01/2014", "version": "1.7.5-20151012_155810-obs-1", "claimed": true, "physid": "0", "id": "firmware", "size": 98304}, {"slot": "CPU 0", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0400", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@0", "physid": "400", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:0", "size": 2000000000}, {"slot": "CPU 1", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0401", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@1", "physid": "401", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:1", "size": 2000000000}, {"handle": "DMI:1000", "description": "System Memory", "children": [{"slot": "DIMM 0", "vendor": "QEMU", "description": "DIMM RAM", "class": "memory", "units": "bytes", "physid": "0", "claimed": true, "handle": "DMI:1100", "id": "bank", "size": 5368709120}], "class": "memory", "units": "bytes", "claimed": true, "physid": "1000", "id": "memory", "size": 5368709120}, {"product": "440FX - 82441FX PMC [Natoma]", "handle": "PCIBUS:0000:00", "description": "Host bridge", "clock": 33000000, "children": [{"product": "82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.0", "description": "ISA bridge", "clock": 33000000, "capabilities": {"isa": true}, "class": "bridge", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.0", "physid": "1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "isa"}, {"product": "82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.1", "description": "IDE interface", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "ide": true}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.1", "physid": "1.1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "ata_piix"}, "id": "ide"}, {"handle": "PCI:0000:00:02.0", "description": "VGA compatible controller", "clock": 33000000, "class": "display", "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "vga_controller": true}, "businfo": "pci@0000:00:02.0", "width": 32, "version": "02", "physid": "2", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "display"}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:03.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s3", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:03.0", "clock": 33000000, "physid": "3", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:25:fd:8e:ff:a1", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:0", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:04.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s4", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:04.0", "clock": 33000000, "physid": "4", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:0f:98:47:06:3d", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:1", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:05.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s5", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:05.0", "clock": 33000000, "physid": "5", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:a2:33:dd:1e:4c", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:2", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:06.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s6", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:06.0", "clock": 33000000, "physid": "6", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:d6:f7:43:0c:8b", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:3", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:07.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s7", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:07.0", "clock": 33000000, "physid": "7", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:fd:7a:30:8d:12", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:4", "size": 1000000000}, {"product": "uPD720200 USB 3.0 Host Controller", "handle": "PCI:0000:00:08.0", "description": "USB controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "msix": "MSI-X", "xhci": true, "msi": "Message Signalled Interrupts", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "bus", "width": 64, "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:08.0", "physid": "8", "claimed": true, "vendor": "NEC Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "xhci_hcd"}, "id": "usb"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:09.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:09.0", "physid": "9", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:0"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0a.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0a.0", "physid": "a", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:1"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0b.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0b.0", "physid": "b", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:2"}, {"product": "Virtio memory balloon", "handle": "PCI:0000:00:0c.0", "description": "Unclassified device", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering"}, "class": "generic", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0c.0", "physid": "c", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "generic"}], "class": "bridge", "width": 32, "version": "02", "businfo": "pci@0000:00:00.0", "physid": "100", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "id": "pci"}]}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "v_public", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "1", "serial": "56:ab:bf:c2:8a:5a", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:0"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "vr-host-base", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "2", "serial": "ca:58:f1:90:56:9d", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "ip": "240.0.0.5", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:1"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "p_e52381cd-0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "3", "serial": "d6:15:39:96:0d:00", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:2"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "v_vrouter", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "4", "serial": "2e:2d:8c:b5:d9:bd", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:3"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-prv", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "5", "serial": "7e:7b:16:af:76:4e", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:4"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "ovs-system", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "6", "serial": "b2:3b:0a:ce:55:f8", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:5"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-int", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "7", "serial": "46:6f:b1:f3:52:41", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:6"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "p_ff798dba-0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "8", "serial": "6e:65:c7:ba:70:c2", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:7"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "bond0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "9", "serial": "aa:2e:5d:c8:d5:6d", "configuration": {"autonegotiation": "off", "firmware": "2", "driver": "bonding", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "no", "driverversion": "3.7.1", "master": "yes"}, "id": "network:8"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "v_vrouter_pub", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "a", "serial": "4e:21:ec:4e:8e:2a", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:9"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "hapr-host", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "b", "serial": "52:82:19:c5:2b:44", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "ip": "240.0.0.1", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:10"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "mgmt-conntrd", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "c", "serial": "f2:8b:11:f5:ae:4c", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:11"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-floating", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "d", "serial": "6a:d5:83:72:59:44", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:12"}], "capabilities": {"smbios-2.8": "SMBIOS version 2.8", "dmi-2.8": "DMI version 2.8", "vsyscall32": "32-bit processes"}, "class": "system", "width": 64, "version": "pc-i440fx-2.4", "claimed": true, "vendor": "QEMU", "configuration": {"boot": "normal", "uuid": "52677B35-B54F-354F-9987-C4031BE11486"}, "id": "node-3.test.domain.local"}, "memory": {"slots": 1, "total": 5368709120, "maximum_capacity": 5368709120, "devices": [{"type": "RAM", "size": 5368709120}]}, "interfaces": [{"name": "enp0s3", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:25:fd:8e:ff:a1", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:03.0"}, {"name": "enp0s4", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:0f:98:47:06:3d", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:04.0"}, {"name": "enp0s5", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:a2:33:dd:1e:4c", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:05.0"}, {"name": "enp0s6", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:d6:f7:43:0c:8b", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:06.0"}, {"name": "enp0s7", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:fd:7a:30:8d:12", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:07.0"}], "disks": [{"paths": null, "name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-20194aa9e6074413aed2"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vda", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-cac87bf42fcb4b09b66f"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdb", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-82795bf3ad744e5c9449"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdc", "size": 53687091200}], "system": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)", "version": "pc-i440fx-2.4", "uuid": "357B6752-4FB5-4F35-9987-C4031BE11486", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "manufacturer": "QEMU"}, "numa_topology": {"numa_nodes": [{"pcidevs": ["0000:00:01.1", "0000:00:02.0", "0000:00:03.0", "0000:00:04.0", "0000:00:05.0", "0000:00:06.0", "0000:00:07.0", "0000:00:09.0", "0000:00:0a.0", "0000:00:0b.0"], "memory": 5202374656, "id": 0, "cpus": [0, 1]}], "distances": [["1.0"]], "supported_hugepages": [2048, 1048576]}, "cpu": {"real": 2, "total": 2, "spec": [{"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}, {"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}]}}	64:25:fd:8e:ff:a1	10.109.15.4	QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	\N	100	ubuntu	f	f	\N	\N	2016-04-19 22:46:12.782785	t	591286ac9b38a541eb2c609928ed2344af9bd8af	[]	{}	1	node-3	{controller,mongo}	{}	{}	\N	{}	{}	[]	{"cpu_pinning": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 10, "label": "CPU pinning"}, "nova": {"description": "Number of CPUs for Nova usage", "weight": 10, "min": 0, "value": 0, "label": "Nova CPU pinning", "type": "number"}, "dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "Number of CPUs for DPDK usage", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK CPU pinning", "type": "number"}}, "hugepages": {"dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "DPDK Huge Pages per NUMA node in MB", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK Huge Pages", "type": "number"}, "nova": {"weight": 10, "type": "custom_hugepages", "description": "Nova Huge Pages configuration", "value": {"2048": 0, "1048576": 0}, "label": "Nova Huge Pages"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 20, "label": "Huge Pages"}}}
1	98c2e0bc-03de-4875-b306-ea9bd63268e4	1	slave-01_controller_mongo	ready	{"pci_devices": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) ()", "handle": "DMI:0100", "description": "Computer", "children": [{"description": "Motherboard", "class": "bus", "id": "core", "claimed": true, "physid": "0", "children": [{"units": "bytes", "vendor": "SeaBIOS", "description": "BIOS", "class": "memory", "date": "04/01/2014", "version": "1.7.5-20151012_155810-obs-1", "claimed": true, "physid": "0", "id": "firmware", "size": 98304}, {"slot": "CPU 0", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0400", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@0", "physid": "400", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:0", "size": 2000000000}, {"slot": "CPU 1", "product": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "capacity": 2000000000, "handle": "DMI:0401", "description": "CPU", "width": 64, "capabilities": {"pge": "page global enable", "avx": true, "xsaveopt": true, "clflush": true, "sep": "fast system calls", "syscall": "fast system calls", "tsc_adjust": true, "vme": "virtual mode extensions", "invpcid": true, "msr": "model-specific registers", "fsgsbase": true, "xsave": true, "fpu_exception": "FPU exceptions reporting", "vmx": true, "erms": true, "cmov": "conditional move instruction", "smep": true, "nx": "no-execute bit (NX)", "constant_tsc": true, "pat": "page attribute table", "eagerfpu": true, "tsc": "time stamp counter", "fpu": "mathematical co-processor", "fxsr": "fast floating point save/restore", "pae": "4GB+ memory addressing (Physical Address Extension)", "rep_good": true, "arch_perfmon": true, "pcid": true, "nopl": true, "mmx": "multimedia extensions (MMX)", "arat": true, "flexpriority": true, "cx8": "compare and exchange 8-byte", "mce": "machine check exceptions", "de": "debugging extensions", "pclmulqdq": true, "mca": "machine check architecture", "pse": "page size extensions", "pni": true, "abm": true, "x86-64": "64bits extensions (x86-64)", "popcnt": true, "tsc_deadline_timer": true, "pdpe1gb": true, "apic": "on-chip advanced programmable interrupt controller (APIC)", "sse": "streaming SIMD extensions (SSE)", "sse4_2": true, "f16c": true, "tpr_shadow": true, "wp": true, "lahf_lm": true, "rdtscp": true, "avx2": true, "aes": true, "vnmi": true, "sse2": "streaming SIMD extensions (SSE2)", "ss": "self-snoop", "hypervisor": true, "ept": true, "sse4_1": true, "bmi1": true, "bmi2": true, "ssse3": true, "cx16": true, "pse36": "36-bit page size extensions", "mtrr": "memory type range registers", "movbe": true, "rdrand": true, "fma": true, "x2apic": true}, "class": "processor", "units": "Hz", "version": "pc-i440fx-2.4", "businfo": "cpu@1", "physid": "401", "claimed": true, "vendor": "Intel Corp.", "configuration": {"cores": "1", "threads": "1", "enabledcores": "1"}, "id": "cpu:1", "size": 2000000000}, {"handle": "DMI:1000", "description": "System Memory", "children": [{"slot": "DIMM 0", "vendor": "QEMU", "description": "DIMM RAM", "class": "memory", "units": "bytes", "physid": "0", "claimed": true, "handle": "DMI:1100", "id": "bank", "size": 5368709120}], "class": "memory", "units": "bytes", "claimed": true, "physid": "1000", "id": "memory", "size": 5368709120}, {"product": "440FX - 82441FX PMC [Natoma]", "handle": "PCIBUS:0000:00", "description": "Host bridge", "clock": 33000000, "children": [{"product": "82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.0", "description": "ISA bridge", "clock": 33000000, "capabilities": {"isa": true}, "class": "bridge", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.0", "physid": "1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "isa"}, {"product": "82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]", "handle": "PCI:0000:00:01.1", "description": "IDE interface", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "ide": true}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:01.1", "physid": "1.1", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "ata_piix"}, "id": "ide"}, {"handle": "PCI:0000:00:02.0", "description": "VGA compatible controller", "clock": 33000000, "class": "display", "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "vga_controller": true}, "businfo": "pci@0000:00:02.0", "width": 32, "version": "02", "physid": "2", "configuration": {"latency": "0"}, "id": "display"}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:03.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s3", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:03.0", "clock": 33000000, "physid": "3", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:6a:76:92:20:ad", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:0", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:04.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s4", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:04.0", "clock": 33000000, "physid": "4", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:a9:cb:59:f5:20", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:1", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:05.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s5", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:05.0", "clock": 33000000, "physid": "5", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:d6:f4:fb:37:94", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:2", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:06.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s6", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:06.0", "clock": 33000000, "physid": "6", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:8c:32:fe:7f:f8", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:3", "size": 1000000000}, {"product": "82540EM Gigabit Ethernet Controller", "capacity": 1000000000, "handle": "PCI:0000:00:07.0", "description": "Ethernet interface", "width": 32, "logicalname": "enp0s7", "capabilities": {"1000bt-fd": "1Gbit/s (full duplex)", "rom": "extension ROM", "10bt": "10Mbit/s", "100bt": "100Mbit/s", "autonegotiation": "Auto-negotiation", "tp": "twisted pair", "bus_master": "bus mastering", "10bt-fd": "10Mbit/s (full duplex)", "ethernet": true, "100bt-fd": "100Mbit/s (full duplex)", "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "units": "bit/s", "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:07.0", "clock": 33000000, "physid": "7", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "serial": "64:cc:1c:66:e3:b5", "configuration": {"latency": "0", "driverversion": "7.3.21-k8-NAPI", "duplex": "full", "autonegotiation": "on", "driver": "e1000", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "speed": "1Gbit/s", "port": "twisted pair"}, "id": "network:4", "size": 1000000000}, {"product": "uPD720200 USB 3.0 Host Controller", "handle": "PCI:0000:00:08.0", "description": "USB controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "msix": "MSI-X", "xhci": true, "msi": "Message Signalled Interrupts", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "bus", "width": 64, "version": "03", "businfo": "pci@0000:00:08.0", "physid": "8", "claimed": true, "vendor": "NEC Corporation", "configuration": {"latency": "0", "driver": "xhci_hcd"}, "id": "usb"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:09.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:09.0", "physid": "9", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:0"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0a.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0a.0", "physid": "a", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:1"}, {"product": "Virtio block device", "handle": "PCI:0000:00:0b.0", "description": "SCSI storage controller", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering", "scsi": true, "msix": "MSI-X", "cap_list": "PCI capabilities listing"}, "class": "storage", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0b.0", "physid": "b", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "scsi:2"}, {"product": "Virtio memory balloon", "handle": "PCI:0000:00:0c.0", "description": "Unclassified device", "clock": 33000000, "capabilities": {"bus_master": "bus mastering"}, "class": "generic", "width": 32, "version": "00", "businfo": "pci@0000:00:0c.0", "physid": "c", "claimed": true, "vendor": "Red Hat, Inc", "configuration": {"latency": "0", "driver": "virtio-pci"}, "id": "generic"}], "class": "bridge", "width": 32, "version": "02", "businfo": "pci@0000:00:00.0", "physid": "100", "claimed": true, "vendor": "Intel Corporation", "id": "pci"}]}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "vr-host-base", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "1", "serial": "46:78:4d:09:64:6d", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "ip": "240.0.0.5", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:0"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "p_e52381cd-0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "2", "serial": "26:73:db:e8:ad:84", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:1"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-prv", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "3", "serial": "f2:89:b0:bd:43:4f", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:2"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "ovs-system", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "4", "serial": "06:b2:ce:3d:0c:af", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:3"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-int", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "5", "serial": "12:d4:9d:45:42:42", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "no", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:4"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "p_ff798dba-0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "6", "serial": "6a:d7:cd:e9:71:6f", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:5"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "bond0", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "disabled": true, "claimed": true, "physid": "7", "serial": "d2:81:7c:42:f0:0c", "configuration": {"autonegotiation": "off", "firmware": "2", "driver": "bonding", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "no", "driverversion": "3.7.1", "master": "yes"}, "id": "network:6"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "hapr-host", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "8", "serial": "ca:cc:3d:41:e1:a3", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "ip": "240.0.0.1", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:7"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "v_management", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "9", "serial": "fa:e6:90:fc:78:da", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:8"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "mgmt-conntrd", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "a", "serial": "ce:e2:54:95:fe:54", "configuration": {"driverversion": "1.0", "duplex": "full", "autonegotiation": "off", "driver": "veth", "broadcast": "yes", "multicast": "yes", "link": "yes", "port": "twisted pair"}, "id": "network:9"}, {"description": "Ethernet interface", "logicalname": "br-floating", "capabilities": {"ethernet": true, "physical": "Physical interface"}, "class": "network", "claimed": true, "physid": "b", "serial": "92:7e:35:f7:09:4c", "configuration": {"broadcast": "yes", "link": "yes", "multicast": "yes", "driver": "openvswitch"}, "id": "network:10"}], "capabilities": {"smbios-2.8": "SMBIOS version 2.8", "dmi-2.8": "DMI version 2.8", "vsyscall32": "32-bit processes"}, "class": "system", "width": 64, "version": "pc-i440fx-2.4", "claimed": true, "vendor": "QEMU", "configuration": {"boot": "normal", "uuid": "9E3EFDD2-98CC-884B-8269-61C3949DF1D2"}, "id": "node-1.test.domain.local"}, "memory": {"slots": 1, "total": 5368709120, "maximum_capacity": 5368709120, "devices": [{"type": "RAM", "size": 5368709120}]}, "interfaces": [{"name": "enp0s3", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:6a:76:92:20:ad", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:03.0"}, {"name": "enp0s4", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:a9:cb:59:f5:20", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:04.0"}, {"name": "enp0s5", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:d6:f4:fb:37:94", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:05.0"}, {"name": "enp0s6", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:8c:32:fe:7f:f8", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:06.0"}, {"name": "enp0s7", "driver": "e1000", "state": "up", "mac": "64:cc:1c:66:e3:b5", "max_speed": 1000, "current_speed": 1000, "interface_properties": {"numa_node": null, "pci_id": "8086:100e", "sriov": {"available": false, "sriov_totalvfs": 0, "pci_id": ""}}, "offloading_modes": [{"state": null, "name": "rx-all", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-fcs", "sub": []}, {"state": null, "name": "tx-nocache-copy", "sub": []}, {"state": null, "name": "rx-vlan-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-receive-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "generic-segmentation-offload", "sub": []}, {"state": null, "name": "tcp-segmentation-offload", "sub": [{"state": null, "name": "tx-tcp-segmentation", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "scatter-gather", "sub": [{"state": null, "name": "tx-scatter-gather", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "tx-checksumming", "sub": [{"state": null, "name": "tx-checksum-ip-generic", "sub": []}]}, {"state": null, "name": "rx-checksumming", "sub": []}], "pxe": false, "bus_info": "0000:00:07.0"}], "disks": [{"paths": null, "name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-0b4d15ec6cfa4f4fa6a5"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vda", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-aa72268369e348bf8056"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdb", "size": 53687091200}, {"paths": null, "name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-c4be8f8bb9dd4c32bcdf"], "removable": "0", "model": null, "disk": "vdc", "size": 53687091200}], "system": {"product": "Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)", "version": "pc-i440fx-2.4", "uuid": "D2FD3E9E-CC98-4B88-8269-61C3949DF1D2", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "manufacturer": "QEMU"}, "numa_topology": {"numa_nodes": [{"pcidevs": ["0000:00:01.1", "0000:00:02.0", "0000:00:03.0", "0000:00:04.0", "0000:00:05.0", "0000:00:06.0", "0000:00:07.0", "0000:00:09.0", "0000:00:0a.0", "0000:00:0b.0"], "memory": 5202374656, "id": 0, "cpus": [0, 1]}], "distances": [["1.0"]], "supported_hugepages": [2048, 1048576]}, "cpu": {"real": 2, "total": 2, "spec": [{"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}, {"model": "Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz", "frequency": 3300}]}}	64:6a:76:92:20:ad	10.109.15.3	QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	\N	100	ubuntu	f	f	\N	\N	2016-04-19 22:47:11.5817	t	b82d9dfeee64858de247674d3280a2bb0211de14	[]	{}	1	node-1	{controller,mongo}	{}	{controller,mongo}	\N	{}	{}	[]	{"cpu_pinning": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 10, "label": "CPU pinning"}, "nova": {"description": "Number of CPUs for Nova usage", "weight": 10, "min": 0, "value": 0, "label": "Nova CPU pinning", "type": "number"}, "dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "Number of CPUs for DPDK usage", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK CPU pinning", "type": "number"}}, "hugepages": {"dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "DPDK Huge Pages per NUMA node in MB", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK Huge Pages", "type": "number"}, "nova": {"weight": 10, "type": "custom_hugepages", "description": "Nova Huge Pages configuration", "value": {"2048": 0, "1048576": 0}, "label": "Nova Huge Pages"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 20, "label": "Huge Pages"}}}
\.


--
-- Name: nodes_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('nodes_id_seq', 5, true);


--
-- Data for Name: notifications; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY notifications (id, cluster_id, node_id, task_id, topic, message, status, datetime) FROM stdin;
1	\N	\N	\N	done	Master node installation has been completed successfully.	unread	2016-04-19 21:10:22.734503
2	\N	\N	\N	done	Default bootstrap image building done. Now you can boot new nodes over PXE, they will be discovered and become available for installing OpenStack on them	unread	2016-04-19 21:16:38.944149
3	\N	\N	\N	done	We recommend reviewing and applying maintenance updates for your distribution of OpenStack.	unread	2016-04-19 21:16:39.876774
4	\N	1	\N	discover	New node is discovered: 2 CPUs / 5.0 GB RAM / 0.161 TB HDD 	unread	2016-04-19 21:23:08.483286
5	\N	2	\N	discover	New node is discovered: 2 CPUs / 5.0 GB RAM / 0.161 TB HDD 	unread	2016-04-19 21:23:18.594609
6	\N	3	\N	discover	New node is discovered: 2 CPUs / 5.0 GB RAM / 0.161 TB HDD 	unread	2016-04-19 21:23:20.393102
7	\N	4	\N	discover	New node is discovered: 2 CPUs / 5.0 GB RAM / 0.161 TB HDD 	unread	2016-04-19 21:24:09.034783
8	\N	5	\N	discover	New node is discovered: 2 CPUs / 5.0 GB RAM / 0.161 TB HDD 	unread	2016-04-19 21:24:24.816402
9	1	\N	\N	done	Deployment is done. No changes.	unread	2016-04-19 22:17:23.03817
10	\N	4	\N	error	Node 'slave-04_compute_cinder' has gone away	unread	2016-04-19 22:33:38.38934
11	\N	2	\N	error	Node 'slave-03_controller_mongo' has gone away	unread	2016-04-19 22:33:38.405507
12	\N	1	\N	error	Node 'slave-01_controller_mongo' has gone away	unread	2016-04-19 22:33:38.407043
13	\N	5	\N	error	Node 'slave-05_compute_cinder' has gone away	unread	2016-04-19 22:33:38.408181
14	\N	3	\N	error	Node 'slave-02_controller_mongo' has gone away	unread	2016-04-19 22:33:38.409178
15	\N	3	\N	discover	Node 'slave-02_controller_mongo' is back online	unread	2016-04-19 22:33:43.0752
16	\N	1	\N	discover	Node 'slave-01_controller_mongo' is back online	unread	2016-04-19 22:33:48.815867
17	\N	5	\N	discover	Node 'slave-05_compute_cinder' is back online	unread	2016-04-19 22:33:54.810274
18	\N	4	\N	discover	Node 'slave-04_compute_cinder' is back online	unread	2016-04-19 22:33:57.479011
19	\N	2	\N	discover	Node 'slave-03_controller_mongo' is back online	unread	2016-04-19 22:34:03.066516
20	\N	2	\N	error	Node 'slave-03_controller_mongo' has gone away	unread	2016-04-19 22:40:08.771181
\.


--
-- Name: notifications_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('notifications_id_seq', 20, true);


--
-- Data for Name: nova_network_config; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY nova_network_config (id, fixed_networks_cidr, fixed_networks_vlan_start, fixed_network_size, fixed_networks_amount, net_manager) FROM stdin;
\.


--
-- Data for Name: openstack_configs; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY openstack_configs (id, is_active, config_type, cluster_id, node_id, node_role, created_at, configuration) FROM stdin;
\.


--
-- Name: openstack_configs_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('openstack_configs_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: oswl_stats; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY oswl_stats (id, cluster_id, created_date, updated_time, resource_type, resource_data, resource_checksum, is_sent, version_info) FROM stdin;
1	1	2016-04-19	22:35:04.265471	keystone_user	{"current": [{"enabled_flag": true, "id": "400c73ed0e8e4172a3e32e77aa33c873"}, {"enabled_flag": true, "id": "fcdbc3500ce249f7a399540b5f111280"}, {"enabled_flag": true, "id": "a9244e2a43294d67bcbeb09ea9a195f2"}, {"enabled_flag": true, "id": "b9db67c7d2884086a5134ecf285539a6"}, {"enabled_flag": true, "id": "7c2ff3ba78074ad28fd663ecc352df1e"}, {"enabled_flag": true, "id": "118bdd6ad72e477093b677fa0c42943d"}, {"enabled_flag": true, "id": "067bb88850e54f4db7538f85a84a0181"}, {"enabled_flag": true, "id": "ae83c8a2132740b5b27568f305ec1ed7"}, {"enabled_flag": true, "id": "ca1434c6808b4f6d9377691c1e61cb58"}, {"enabled_flag": true, "id": "36b0fd4da6a4436eb2a200f6cf3dc6f0"}, {"enabled_flag": true, "id": "90800dd1102a4af996c8609ba596a016"}, {"enabled_flag": true, "id": "61a9e60957fe47c79c78e8b01a86640a"}], "removed": [], "modified": [], "added": [{"id": "067bb88850e54f4db7538f85a84a0181", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "61a9e60957fe47c79c78e8b01a86640a", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "ca1434c6808b4f6d9377691c1e61cb58", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "fcdbc3500ce249f7a399540b5f111280", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "118bdd6ad72e477093b677fa0c42943d", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "7c2ff3ba78074ad28fd663ecc352df1e", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "a9244e2a43294d67bcbeb09ea9a195f2", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "ae83c8a2132740b5b27568f305ec1ed7", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "90800dd1102a4af996c8609ba596a016", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "400c73ed0e8e4172a3e32e77aa33c873", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "36b0fd4da6a4436eb2a200f6cf3dc6f0", "time": "22:35:04.265471"}, {"id": "b9db67c7d2884086a5134ecf285539a6", "time": "22:35:04.265471"}]}	d9f4a09289d368f02eb733dd23a26f2f7f08f67c	f	{"release_version": "mitaka-9.0", "release_os": "Ubuntu", "release_name": "Mitaka on Ubuntu 14.04", "fuel_version": "9.0", "environment_version": "9.0"}
2	1	2016-04-19	22:35:04.336002	volume	{"current": [], "removed": [], "modified": [], "added": []}	97d170e1550eee4afc0af065b78cda302a97674c	f	{"release_version": "mitaka-9.0", "release_os": "Ubuntu", "release_name": "Mitaka on Ubuntu 14.04", "fuel_version": "9.0", "environment_version": "9.0"}
3	1	2016-04-19	22:35:04.578063	image	{"current": [{"created_at": "2016-04-19T22:16:37Z", "minDisk": 0, "updated_at": "2016-04-19T22:16:39Z", "sizeBytes": 16563200, "minRam": 64, "id": "c741690c-2474-4423-b0d3-38f470d099bf"}], "removed": [], "modified": [], "added": [{"id": "c741690c-2474-4423-b0d3-38f470d099bf", "time": "22:35:04.578063"}]}	8626e54cf1338207c0c6b6f5e35b1a442ede07f0	f	{"release_version": "mitaka-9.0", "release_os": "Ubuntu", "release_name": "Mitaka on Ubuntu 14.04", "fuel_version": "9.0", "environment_version": "9.0"}
4	1	2016-04-19	22:35:05.257041	flavor	{"current": [{"ram": 512, "ephemeral": 0, "vcpus": 1, "swap": "", "disk": 1, "id": "1"}, {"ram": 2048, "ephemeral": 0, "vcpus": 1, "swap": "", "disk": 20, "id": "2"}, {"ram": 4096, "ephemeral": 0, "vcpus": 2, "swap": "", "disk": 40, "id": "3"}, {"ram": 8192, "ephemeral": 0, "vcpus": 4, "swap": "", "disk": 80, "id": "4"}, {"ram": 16384, "ephemeral": 0, "vcpus": 8, "swap": "", "disk": 160, "id": "5"}, {"ram": 64, "ephemeral": 0, "vcpus": 1, "swap": "", "disk": 0, "id": "a9377b45-13cd-4712-891f-65d71e072a02"}], "removed": [], "modified": [], "added": [{"id": "a9377b45-13cd-4712-891f-65d71e072a02", "time": "22:35:05.257041"}, {"id": "1", "time": "22:35:05.257041"}, {"id": "3", "time": "22:35:05.257041"}, {"id": "2", "time": "22:35:05.257041"}, {"id": "5", "time": "22:35:05.257041"}, {"id": "4", "time": "22:35:05.257041"}]}	663432224402e0cf0ec93e89a10a83405e71a9dd	f	{"release_version": "mitaka-9.0", "release_os": "Ubuntu", "release_name": "Mitaka on Ubuntu 14.04", "fuel_version": "9.0", "environment_version": "9.0"}
5	1	2016-04-19	22:35:05.418275	vm	{"current": [], "removed": [], "modified": [], "added": []}	97d170e1550eee4afc0af065b78cda302a97674c	f	{"release_version": "mitaka-9.0", "release_os": "Ubuntu", "release_name": "Mitaka on Ubuntu 14.04", "fuel_version": "9.0", "environment_version": "9.0"}
6	1	2016-04-19	22:35:05.456059	tenant	{"current": [{"enabled_flag": true, "id": "a83e578ea64c49f6beef11e777cf7662"}, {"enabled_flag": true, "id": "e878b1a8bdb54b81be94280d5dd1a661"}], "removed": [], "modified": [], "added": [{"id": "e878b1a8bdb54b81be94280d5dd1a661", "time": "22:35:05.456059"}, {"id": "a83e578ea64c49f6beef11e777cf7662", "time": "22:35:05.456059"}]}	6e715dc6a4fa80e08817dc3ad2eef8710bab1447	f	{"release_version": "mitaka-9.0", "release_os": "Ubuntu", "release_name": "Mitaka on Ubuntu 14.04", "fuel_version": "9.0", "environment_version": "9.0"}
\.


--
-- Name: oswl_stats_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('oswl_stats_id_seq', 6, true);


--
-- Data for Name: plugin_deployment_graphs; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY plugin_deployment_graphs (id, type, deployment_graph_id, plugin_id) FROM stdin;
\.


--
-- Name: plugin_deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('plugin_deployment_graphs_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: plugin_links; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY plugin_links (id, plugin_id, title, url, description, hidden) FROM stdin;
\.


--
-- Name: plugin_links_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('plugin_links_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: plugins; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY plugins (id, name, title, version, description, releases, fuel_version, package_version, groups, authors, licenses, homepage, network_roles_metadata, attributes_metadata, volumes_metadata, roles_metadata, tasks, components_metadata, is_hotpluggable) FROM stdin;
\.


--
-- Name: plugins_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('plugins_id_seq', 1, false);


--
-- Data for Name: release_deployment_graphs; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY release_deployment_graphs (id, type, deployment_graph_id, release_id) FROM stdin;
1	default	1	2
2	default	2	3
3	default	3	1
\.


--
-- Name: release_deployment_graphs_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('release_deployment_graphs_id_seq', 3, true);


--
-- Data for Name: releases; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY releases (id, name, version, description, operating_system, state, networks_metadata, attributes_metadata, volumes_metadata, modes_metadata, roles_metadata, vmware_attributes_metadata, modes, network_roles_metadata, extensions, components_metadata, node_attributes) FROM stdin;
3	Mitaka on Ubuntu+UCA 14.04	mitaka-9.0	This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu as a base operating system, including Ubuntu Cloud Archive OpenStack packages. With high availability features built in, you are getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.	Ubuntu	available	{"bonding": {"availability": [{"ovs": "'experimental' in version:feature_groups and interface:pxe == false and interface:interface_properties.dpdk.enabled and not interface:interface_properties.sriov.enabled"}, {"linux": "not interface:interface_properties.sriov.enabled"}], "properties": {"ovs": {"lacp": [{"for_modes": ["balance-tcp"], "values": ["active", "passive"]}], "lacp_rate": [{"for_modes": ["balance-tcp"], "values": ["slow", "fast"]}], "mode": [{"values": ["active-backup", "balance-slb", "balance-tcp"]}], "xmit_hash_policy": [{"for_modes": ["balance-tcp"], "values": ["layer2", "layer2+3", "layer3+4", "encap2+3", "encap3+4"]}]}, "linux": {"lacp_rate": [{"for_modes": ["802.3ad"], "values": ["slow", "fast"]}], "mode": [{"values": ["balance-rr", "active-backup"]}, {"values": ["802.3ad"], "condition": "'experimental' in version:feature_groups or interface:pxe == false"}, {"values": ["balance-xor", "broadcast", "balance-tlb", "balance-alb"], "condition": "'experimental' in version:feature_groups"}], "xmit_hash_policy": [{"for_modes": ["802.3ad", "balance-xor", "balance-tlb", "balance-alb"], "values": ["layer2", "layer2+3", "layer3+4", "encap2+3", "encap3+4"]}]}}}, "dpdk_drivers": {"igb_uio": ["8086:100e", "8086:100f", "8086:1011", "8086:1010", "8086:1012", "8086:101d", "8086:105e", "8086:105f", "8086:1060", "8086:10d9", "8086:10da", "8086:10a4", "8086:10d5", "8086:10a5", "8086:10bc", "8086:107d", "8086:107e", "8086:107f", "8086:10b9", "8086:109a", "8086:10d3", "8086:10f6", "8086:150c", "8086:10c9", "8086:10e6", "8086:10e7", "8086:10e8", "8086:1526", "8086:150a", "8086:1518", "8086:150d", "8086:10a7", "8086:10a9", "8086:10d6", "8086:150e", "8086:150f", "8086:1510", "8086:1511", "8086:1516", "8086:1527", "8086:1521", "8086:1522", "8086:1523", "8086:1524", "8086:1546", "8086:1533", "8086:1534", "8086:1535", "8086:1536", "8086:1537", "8086:1538", "8086:1539", "8086:1f40", "8086:1f41", "8086:1f45", "8086:0438", "8086:043a", "8086:043c", "8086:0440", "8086:10b6", "8086:1508", "8086:10c6", "8086:10c8", "8086:150b", "8086:10db", "8086:10dd", "8086:10ec", "8086:10f1", "8086:10f4", "8086:10f7", "8086:1514", "8086:1517", "8086:10f9", "8086:10fb", "8086:11a9", "8086:1f72", "8086:17d0", "8086:0470", "8086:152a", "8086:1529", "8086:1507", "8086:154d", "8086:154a", "8086:1558", "8086:1557", "8086:10fc", "8086:151c", "8086:154f", "8086:1528", "8086:1560", "8086:15ae", "8086:1563", "8086:15aa", "8086:15ab", "8086:155d", "8086:1572", "8086:1574", "8086:157f", "8086:1580", "8086:1581", "8086:1583", "8086:1584", "8086:1585", "8086:1586", "8086:15a4", "8086:10ca", "8086:152d", "8086:1520", "8086:152f", "8086:10ed", "8086:152e", "8086:1515", "8086:1530", "8086:1564", "8086:1565", "8086:15a8", "8086:15a9", "8086:154c", "8086:1571", "1af4:1000", "15ad:07b0", "8086:15a5", "1137:0043", "1137:0071", "14e4:168a", "14e4:16a9", "14e4:164f", "14e4:168e", "14e4:16af", "14e4:163d", "14e4:163f", "14e4:168d", "14e4:16a1", "14e4:16a2", "14e4:16ad", "14e4:16ae", "14e4:163e", "14e4:16a4"]}, "nova_network": {"config": {"floating_ranges": [["10.109.18.128", "10.109.18.254"]], "net_manager": "FlatDHCPManager", "fixed_networks_vlan_start": 103, "fixed_networks_amount": 1, "fixed_network_size": 256, "fixed_networks_cidr": "10.109.19.0/24"}, "networks": [{"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "public", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 1, "configurable": true, "use_gateway": true, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "public", "cidr": "10.109.18.0/24", "gateway": "10.109.18.1", "ip_range": ["10.109.18.2", "10.109.18.127"]}, {"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "management", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "internal", "cidr": "10.109.16.0/24", "ip_range": ["10.109.16.2", "10.109.16.254"]}, {"name": "storage", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "storage", "cidr": "10.109.17.0/24", "ip_range": ["10.109.17.2", "10.109.17.254"]}, {"ext_net_data": ["fixed_networks_vlan_start", "fixed_networks_amount"], "name": "fixed", "notation": null, "render_type": null, "map_priority": 2, "configurable": false, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": null}]}, "neutron": {"config": {"parameters": {"database": {"username": null, "passwd": "", "provider": "mysql", "port": "3306", "database": null}, "keystone": {"admin_user": null, "admin_password": ""}, "amqp": {"username": null, "passwd": "", "hosts": "hostname1:5672, hostname2:5672", "provider": "rabbitmq"}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": ""}}, "baremetal_gateway": "192.168.3.51", "internal_cidr": "10.109.19.0/24", "floating_ranges": [["10.109.18.128", "10.109.18.254"]], "floating_name": "admin_floating_net", "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "internal_gateway": "10.109.19.1", "internal_name": "admin_internal_net", "baremetal_range": ["192.168.3.52", "192.168.3.254"], "gre_id_range": [2, 65535], "vlan_range": [1000, 1030]}, "networks": [{"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "public", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 1, "configurable": true, "floating_range_var": "floating_ranges", "use_gateway": true, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "public", "cidr": "10.109.18.0/24", "gateway": "10.109.18.1", "ip_range": ["10.109.18.2", "10.109.18.127"]}, {"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "management", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "internal", "cidr": "10.109.16.0/24", "ip_range": ["10.109.16.2", "10.109.16.254"]}, {"name": "storage", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "storage", "cidr": "10.109.17.0/24", "ip_range": ["10.109.17.2", "10.109.17.254"]}, {"name": "private", "notation": null, "render_type": null, "map_priority": 2, "neutron_vlan_range": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": null, "configurable": false, "seg_type": "vlan"}, {"name": "private", "notation": "cidr", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": 103, "render_addr_mask": null, "cidr": "10.109.19.0/24", "seg_type": "gre"}, {"name": "private", "notation": "cidr", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": 103, "render_addr_mask": null, "cidr": "10.109.19.0/24", "seg_type": "tun"}, {"restrictions": [{"condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "name": "baremetal", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": 104, "cidr": "192.168.3.0/24", "ip_range": ["192.168.3.2", "192.168.3.50"]}]}}	{"generated": {"glance_glare": {"user_password": {"generator": "password"}}, "murano-cfapi": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "sahara": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "mysql": {"root_password": {"generator": "password"}, "wsrep_password": {"generator": "password"}}, "ironic": {"swift_tempurl_key": {"generator": "password"}, "db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "glance": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "cobbler": {"profile": {"generator": "identical", "generator_arg": "ubuntu_1404_x86_64"}}, "quantum_settings": {"metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": {"generator": "password"}}, "keystone": {"admin_password": {"generator": "password"}}, "database": {"passwd": {"generator": "password"}}}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty"}, "aodh": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "nova": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "state_path": "/var/lib/nova"}, "murano": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "keystone": {"db_password": {"generator": "password"}, "admin_token": {"generator": "password"}}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "heat": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "auth_encryption_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "32"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "rabbit": {"password": {"generator": "password"}}, "cinder": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "fixed_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "swift": {"user_password": {"generator": "password"}}, "base_syslog": {"syslog_port": {"generator": "identical", "generator_arg": "514"}, "syslog_server": {"generator": "ip", "generator_arg": "admin"}}, "ceilometer": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "metering_secret": {"generator": "password"}}, "deployed_before": {"value": false}, "horizon": {"secret_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "puppet": {"modules": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/", "manifests": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/"}}, "editable": {"service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": {"generator": "password"}}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": false, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "fsid": {"type": "hidden", "value": {"generator": "uuid4"}}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": false, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": "", "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "self_signed", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": {"generator": "password"}, "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "repo_setup": {"repo_type": {"type": "hidden", "value": "uca", "weight": 58}, "repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://archive.ubuntu.com/ubuntu/", "priority": null, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-updates", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://archive.ubuntu.com/ubuntu/", "priority": null, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-security", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://archive.ubuntu.com/ubuntu/", "priority": null, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "uca", "section": "main", "uri": "http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu", "priority": 1080, "suite": "trusty-updates/mitaka", "type": "deb"}, {"name": "uca-proposed", "section": "main", "uri": "http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu", "priority": 1080, "suite": "trusty-proposed/mitaka", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "pin_ceph": {"value": true, "type": "checkbox", "description": "Use Fuel Ceph packages instead of upstream", "weight": 61, "label": "Ceph APT Pinning"}, "pin_rabbitmq": {"value": true, "type": "checkbox", "description": "Use Fuel RabbitMQ packages instead of upstream", "weight": 60, "label": "RabbitMQ APT Pinning"}, "pin_haproxy": {"value": true, "type": "checkbox", "description": "Use Fuel HAProxy packages instead of upstream", "weight": 59, "label": "HAProxy APT Pinning"}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "DNS_UPSTREAM"}, "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": {"generator": "password"}}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "weight": 10, "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "NTP_UPSTREAM"}, "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}}}	{"volumes_roles_mapping": {"compute-vmware": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}], "compute": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "vm", "allocate_size": "all"}], "cinder-vmware": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}], "virt": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "vm", "allocate_size": "all"}], "base-os": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}], "controller": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "logs", "allocate_size": "min"}, {"id": "image", "allocate_size": "all"}, {"id": "mysql", "allocate_size": "min"}, {"id": "horizon", "allocate_size": "min"}], "other": [{"id": "os", "allocate_size": "all"}], "cinder-block-device": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "cinder-block-device", "allocate_size": "full-disk"}], "ironic": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "logs", "allocate_size": "min"}], "ceph-osd": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "cephjournal", "allocate_size": "min"}, {"id": "ceph", "allocate_size": "full-disk"}], "cinder": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "cinder", "allocate_size": "all"}], "mongo": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "mongo", "allocate_size": "all"}]}, "volumes": [{"min_size": {"generator": "calc_min_os_size"}, "type": "vg", "id": "os", "volumes": [{"mount": "/", "size": {"generator": "calc_total_root_vg"}, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}, {"mount": "swap", "size": {"generator": "calc_swap_size"}, "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap"}], "label": "Base System"}, {"min_size": {"generator_args": [10], "generator": "calc_gb_to_mb"}, "type": "vg", "id": "logs", "volumes": [{"mount": "/var/log", "size": {"generator_args": ["logs"], "generator": "calc_total_vg"}, "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4"}], "label": "Logs"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_mongo_size"}, "type": "vg", "id": "mongo", "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "size": {"generator_args": ["mongo"], "generator": "calc_total_vg"}, "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4"}], "label": "MongoDB"}, {"partition_guid": "4fbd7e29-9d25-41b8-afd0-062c0ceff05d", "name": "Ceph", "mount": "none", "label": "Ceph", "min_size": {"generator": "calc_min_ceph_size"}, "type": "partition", "id": "ceph", "file_system": "none"}, {"partition_guid": "45b0969e-9b03-4f30-b4c6-b4b80ceff106", "name": "Ceph Journal", "mount": "none", "label": "Ceph Journal", "min_size": {"generator": "calc_min_ceph_journal_size"}, "type": "partition", "id": "cephjournal", "file_system": "none"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_mysql_size"}, "type": "vg", "id": "mysql", "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "size": {"generator_args": ["mysql"], "generator": "calc_total_vg"}, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}], "label": "Mysql Database"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_vm_size"}, "type": "vg", "id": "vm", "volumes": [{"mount": "/var/lib/nova", "size": {"generator_args": ["vm"], "generator": "calc_total_vg"}, "type": "lv", "name": "nova", "file_system": "xfs"}], "label": "Virtual Storage"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_glance_size"}, "type": "vg", "id": "image", "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "size": {"generator_args": ["image"], "generator": "calc_total_vg"}, "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs"}], "label": "Image Storage"}, {"min_size": {"generator_args": [11], "generator": "calc_gb_to_mb"}, "type": "vg", "id": "horizon", "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "size": {"generator_args": ["horizon"], "generator": "calc_total_vg"}, "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs"}], "label": "Horizon Temp Storage"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_cinder_size"}, "type": "vg", "id": "cinder", "volumes": [], "label": "Cinder"}, {"mount": "none", "label": "Cinder Block Device", "min_size": {"generator": "calc_min_cinder_size"}, "volumes": [], "type": "vg", "id": "cinder-block-device"}]}	{"ha_compact": {"description": "This configuration Deploys OpenStack ready for high availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for a true HA environment."}}	{"compute-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "compute", "name": "Compute VMware", "weight": 90, "conflicts": ["controller", "compute", "cinder", "cinder-block-device", "ceph-osd", "mongo", "base-os", "virt", "ironic"], "description": "A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi computing resources via VMware vCenter."}, "compute": {"limits": {"recommended": 1}, "group": "compute", "name": "Compute", "weight": 20, "fault_tolerance": "2%", "public_for_dvr_required": true, "description": "A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine instances."}, "cinder-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "storage", "name": "Cinder Proxy to VMware Datastore", "limits": {"recommended": 1}, "weight": 40, "description": "Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or providing a server with access to raw block level devices."}, "virt": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('advanced' in version:feature_groups)"}], "group": "compute", "name": "Virtual", "weight": 80, "public_ip_required": true, "conflicts": ["controller", "base-os"], "description": "ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node that can be assign as a normal nodes."}, "base-os": {"group": "other", "name": "Operating System", "weight": 70, "description": "Install base Operating System without additional packages and configuration."}, "controller": {"limits": {"recommended": 3, "overrides": [{"message": "Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes to function properly.", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value == true", "min": 2}], "min": 1}, "group": "base", "name": "Controller", "weight": 10, "update_required": ["compute", "cinder"], "conflicts": ["compute"], "public_ip_required": true, "has_primary": true, "public_for_dvr_required": true, "description": "The Controller initiates orchestration activities and provides an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed on the controller as well."}, "cinder": {"restrictions": [{"message": "Cinder LVM should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_lvm.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder", "limits": {"recommended": 1}, "weight": 30, "description": "Cinder provides scheduling of block storage resources, typically delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a server with access to raw block level devices."}, "ironic": {"restrictions": [{"message": "Ironic should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "group": "compute", "name": "Ironic", "limits": {"recommended": 3, "min": 1}, "weight": 100, "conflicts": ["compute"], "description": "Ironic conductor."}, "ceph-osd": {"restrictions": [{"message": "Ceph should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value == false"}], "group": "storage", "weight": 50, "limits": {"min": "settings:storage.osd_pool_size.value"}, "name": "Ceph OSD", "update_once": ["controller"], "description": "Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable each)."}, "cinder-block-device": {"restrictions": [{"message": "Cinder Block Device driver should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_block_device.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder Block Device", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder Block Device", "weight": 35, "has_primary": false, "public_ip_required": false, "conflicts": ["controller", "cinder", "cinder-vmware", "ceph-osd"], "description": "Host node for Cinder Block Devices."}, "mongo": {"restrictions": [{"message": "Ceilometer should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ceilometer.value == false"}, {"message": "You are already using external MongoDB.", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == true"}], "group": "other", "name": "Telemetry - MongoDB", "limits": {"overrides": [{"max": 1, "message": "At most 1 MongoDB node can be added for non-HA deployment", "condition": "cluster:mode != 'ha_compact'"}, {"recommended": 3, "message": "At least 3 MongoDB nodes are recommended for HA deployment.", "condition": "cluster:mode == 'ha_compact'"}], "min": 1}, "weight": 60, "conflicts": ["compute", "ceph-osd"], "has_primary": true, "description": "A feature-complete and recommended database for storage of metering data from OpenStack Telemetry (Ceilometer)."}}	{"editable": {"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "service_name": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "label": "Availability zone", "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "label": "vCenter host", "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "label": "vCenter username", "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "label": "vCenter password", "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password"}, {"type": "array", "editable_for_deployed": true, "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "label": "vSphere cluster", "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "label": "Service name", "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "label": "Datastore regex", "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex"}, {"label": "Target node", "type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "label": "vCenter host", "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "label": "vCenter username", "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "label": "vCenter password", "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "label": "Datacenter", "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "label": "Datastore", "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore"}]}]}}	["ha_compact"]	[{"default_mapping": "management", "id": "keystone/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "fuelweb_admin", "id": "admin/pxe", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": true}}, {"default_mapping": "management", "id": "swift/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "neutron/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "sahara/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "aodh/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "ceilometer/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "cinder/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "glance/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "glance/glare", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "heat/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "nova/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "murano/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "murano/cfapi", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "horizon", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "mgmt/memcache", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "mgmt/database", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "mgmt/messaging", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "mgmt/corosync", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "mgmt/vip", "properties": {"subnet": true, "vip": [{"alias": "management_vrouter_vip", "namespace": "vrouter", "name": "vrouter"}, {"alias": "management_vip", "namespace": "haproxy", "name": "management"}], "gateway": false}}, {"default_mapping": "public", "id": "public/vip", "properties": {"subnet": true, "vip": [{"alias": "public_vrouter_vip", "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "namespace": "vrouter", "name": "vrouter_pub"}, {"alias": "public_vip", "namespace": "haproxy", "name": "public"}], "gateway": true}}, {"default_mapping": "private", "id": "neutron/private", "properties": {"subnet": false, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "private", "id": "neutron/mesh", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "public", "id": "neutron/floating", "properties": {"subnet": false, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "storage", "id": "swift/replication", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "storage", "id": "ceph/public", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "public", "id": "ceph/radosgw", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "storage", "id": "ceph/replication", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "storage", "id": "cinder/iscsi", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "mongo/db", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "fuelweb_admin", "id": "fw-admin", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": true}}, {"default_mapping": "management", "id": "management", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "public", "id": "ex", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": true}}, {"default_mapping": "storage", "id": "storage", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "nova/migration", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "management", "id": "ironic/api", "properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}}, {"default_mapping": "baremetal", "id": "ironic/baremetal", "properties": {"subnet": true, "vip": [{"alias": "baremetal_vip", "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -A INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -p tcp -m multiport --dports 6385,8080 -m state --state NEW -j ACCEPT", "iptables -A INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT", "iptables -A INPUT -i <%INT%> -j DROP"], "ns_stop": ["iptables -D INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -p tcp -m multiport --dports 6385,8080 -m state --state NEW -j ACCEPT", "iptables -D INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT", "iptables -D INPUT -i <%INT%> -j DROP"]}}, "namespace": "haproxy", "name": "baremetal"}], "gateway": false}}]	{volume_manager}	[{"name": "hypervisor:qemu", "weight": 5, "default": true, "bind": [["settings:common.libvirt_type.value", "qemu"]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu", "compatible": [{"name": "hypervisor:vmware"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description", "weight": 15, "bind": ["settings:common.use_vcenter.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning", "name": "hypervisor:qemu"}], "name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2", "weight": 1000, "default": true, "label": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2", "compatible": [{"name": "hypervisor:*"}, {"name": "network:neutron:ml2:*"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "default": true, "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "vlan"]], "label": "common.network.neutron_vlan", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert", "name": "hypervisor:vmware"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "additional_service:ironic"}], "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "tun"]], "label": "common.network.neutron_tun", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "LVM not compatible with Ceph", "name": "storage:block:ceph"}], "default": true, "bind": ["settings:storage.volumes_lvm.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}], "name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "Ceph not compatible with LVM", "name": "storage:block:lvm"}], "bind": [["settings:storage.volumes_ceph.value", true], ["settings:storage.volumes_lvm.value", false]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block"}, {"name": "storage:object:ceph", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.objects_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.ephemeral_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral"}, {"name": "storage:image:ceph", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.images_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image"}, {"name": "additional_service:sahara", "weight": 10, "bind": ["settings:additional_components.sahara.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description"}, {"name": "additional_service:murano", "weight": 20, "bind": ["settings:additional_components.murano.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description"}, {"name": "additional_service:ceilometer", "weight": 30, "bind": ["settings:additional_components.ceilometer.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description"}, {"name": "additional_service:ironic", "weight": 40, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "bind": ["settings:additional_components.ironic.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description"}]	{"cpu_pinning": {"dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "Number of CPUs for DPDK usage", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK CPU pinning", "type": "number"}, "nova": {"description": "Number of CPUs for Nova usage", "weight": 10, "min": 0, "value": 0, "label": "Nova CPU pinning", "type": "number"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 10, "label": "CPU pinning"}}, "hugepages": {"dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "DPDK Huge Pages per NUMA node in MB", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK Huge Pages", "type": "number"}, "nova": {"value": {}, "type": "custom_hugepages", "description": "Nova Huge Pages configuration", "weight": 10, "label": "Nova Huge Pages"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 20, "label": "Huge Pages"}}}
2	Mitaka on Ubuntu 14.04	mitaka-9.0	This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu as a base operating system. With high availability features built in, you are getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.	Ubuntu	available	{"bonding": {"availability": [{"ovs": "'experimental' in version:feature_groups and interface:pxe == false and interface:interface_properties.dpdk.enabled and not interface:interface_properties.sriov.enabled"}, {"linux": "not interface:interface_properties.sriov.enabled"}], "properties": {"ovs": {"lacp": [{"for_modes": ["balance-tcp"], "values": ["active", "passive"]}], "lacp_rate": [{"for_modes": ["balance-tcp"], "values": ["slow", "fast"]}], "mode": [{"values": ["active-backup", "balance-slb", "balance-tcp"]}], "xmit_hash_policy": [{"for_modes": ["balance-tcp"], "values": ["layer2", "layer2+3", "layer3+4", "encap2+3", "encap3+4"]}]}, "linux": {"lacp_rate": [{"for_modes": ["802.3ad"], "values": ["slow", "fast"]}], "mode": [{"values": ["balance-rr", "active-backup"]}, {"values": ["802.3ad"], "condition": "'experimental' in version:feature_groups or interface:pxe == false"}, {"values": ["balance-xor", "broadcast", "balance-tlb", "balance-alb"], "condition": "'experimental' in version:feature_groups"}], "xmit_hash_policy": [{"for_modes": ["802.3ad", "balance-xor", "balance-tlb", "balance-alb"], "values": ["layer2", "layer2+3", "layer3+4", "encap2+3", "encap3+4"]}]}}}, "dpdk_drivers": {"igb_uio": ["8086:100e", "8086:100f", "8086:1011", "8086:1010", "8086:1012", "8086:101d", "8086:105e", "8086:105f", "8086:1060", "8086:10d9", "8086:10da", "8086:10a4", "8086:10d5", "8086:10a5", "8086:10bc", "8086:107d", "8086:107e", "8086:107f", "8086:10b9", "8086:109a", "8086:10d3", "8086:10f6", "8086:150c", "8086:10c9", "8086:10e6", "8086:10e7", "8086:10e8", "8086:1526", "8086:150a", "8086:1518", "8086:150d", "8086:10a7", "8086:10a9", "8086:10d6", "8086:150e", "8086:150f", "8086:1510", "8086:1511", "8086:1516", "8086:1527", "8086:1521", "8086:1522", "8086:1523", "8086:1524", "8086:1546", "8086:1533", "8086:1534", "8086:1535", "8086:1536", "8086:1537", "8086:1538", "8086:1539", "8086:1f40", "8086:1f41", "8086:1f45", "8086:0438", "8086:043a", "8086:043c", "8086:0440", "8086:10b6", "8086:1508", "8086:10c6", "8086:10c8", "8086:150b", "8086:10db", "8086:10dd", "8086:10ec", "8086:10f1", "8086:10f4", "8086:10f7", "8086:1514", "8086:1517", "8086:10f9", "8086:10fb", "8086:11a9", "8086:1f72", "8086:17d0", "8086:0470", "8086:152a", "8086:1529", "8086:1507", "8086:154d", "8086:154a", "8086:1558", "8086:1557", "8086:10fc", "8086:151c", "8086:154f", "8086:1528", "8086:1560", "8086:15ae", "8086:1563", "8086:15aa", "8086:15ab", "8086:155d", "8086:1572", "8086:1574", "8086:157f", "8086:1580", "8086:1581", "8086:1583", "8086:1584", "8086:1585", "8086:1586", "8086:15a4", "8086:10ca", "8086:152d", "8086:1520", "8086:152f", "8086:10ed", "8086:152e", "8086:1515", "8086:1530", "8086:1564", "8086:1565", "8086:15a8", "8086:15a9", "8086:154c", "8086:1571", "1af4:1000", "15ad:07b0", "8086:15a5", "1137:0043", "1137:0071", "14e4:168a", "14e4:16a9", "14e4:164f", "14e4:168e", "14e4:16af", "14e4:163d", "14e4:163f", "14e4:168d", "14e4:16a1", "14e4:16a2", "14e4:16ad", "14e4:16ae", "14e4:163e", "14e4:16a4"]}, "nova_network": {"config": {"floating_ranges": [["10.109.18.128", "10.109.18.254"]], "net_manager": "FlatDHCPManager", "fixed_networks_vlan_start": 103, "fixed_networks_amount": 1, "fixed_network_size": 256, "fixed_networks_cidr": "10.109.19.0/24"}, "networks": [{"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "public", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 1, "configurable": true, "use_gateway": true, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "public", "cidr": "10.109.18.0/24", "gateway": "10.109.18.1", "ip_range": ["10.109.18.2", "10.109.18.127"]}, {"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "management", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "internal", "cidr": "10.109.16.0/24", "ip_range": ["10.109.16.2", "10.109.16.254"]}, {"name": "storage", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "storage", "cidr": "10.109.17.0/24", "ip_range": ["10.109.17.2", "10.109.17.254"]}, {"ext_net_data": ["fixed_networks_vlan_start", "fixed_networks_amount"], "name": "fixed", "notation": null, "render_type": null, "map_priority": 2, "configurable": false, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": null}]}, "neutron": {"config": {"parameters": {"metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": ""}, "keystone": {"admin_user": null, "admin_password": ""}, "amqp": {"username": null, "passwd": "", "hosts": "hostname1:5672, hostname2:5672", "provider": "rabbitmq"}, "database": {"username": null, "passwd": "", "database": null, "port": "3306", "provider": "mysql"}}, "baremetal_gateway": "192.168.3.51", "internal_cidr": "10.109.19.0/24", "floating_ranges": [["10.109.18.128", "10.109.18.254"]], "floating_name": "admin_floating_net", "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "internal_gateway": "10.109.19.1", "internal_name": "admin_internal_net", "baremetal_range": ["192.168.3.52", "192.168.3.254"], "gre_id_range": [2, 65535], "vlan_range": [1000, 1030]}, "networks": [{"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "public", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 1, "configurable": true, "floating_range_var": "floating_ranges", "use_gateway": true, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "public", "cidr": "10.109.18.0/24", "gateway": "10.109.18.1", "ip_range": ["10.109.18.2", "10.109.18.127"]}, {"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "management", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "internal", "cidr": "10.109.16.0/24", "ip_range": ["10.109.16.2", "10.109.16.254"]}, {"name": "storage", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "storage", "cidr": "10.109.17.0/24", "ip_range": ["10.109.17.2", "10.109.17.254"]}, {"name": "private", "notation": null, "render_type": null, "map_priority": 2, "neutron_vlan_range": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": null, "configurable": false, "seg_type": "vlan"}, {"name": "private", "notation": "cidr", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": 103, "render_addr_mask": null, "cidr": "10.109.19.0/24", "seg_type": "gre"}, {"name": "private", "notation": "cidr", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": 103, "render_addr_mask": null, "cidr": "10.109.19.0/24", "seg_type": "tun"}, {"restrictions": [{"condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "name": "baremetal", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": 104, "cidr": "192.168.3.0/24", "ip_range": ["192.168.3.2", "192.168.3.50"]}]}}	{"generated": {"glance_glare": {"user_password": {"generator": "password"}}, "murano-cfapi": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "sahara": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "mysql": {"root_password": {"generator": "password"}, "wsrep_password": {"generator": "password"}}, "ironic": {"swift_tempurl_key": {"generator": "password"}, "db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "glance": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "cobbler": {"profile": {"generator": "identical", "generator_arg": "ubuntu_1404_x86_64"}}, "quantum_settings": {"database": {"passwd": {"generator": "password"}}, "keystone": {"admin_password": {"generator": "password"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": {"generator": "password"}}}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty"}, "aodh": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "nova": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "state_path": "/var/lib/nova"}, "murano": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "keystone": {"db_password": {"generator": "password"}, "admin_token": {"generator": "password"}}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "heat": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "auth_encryption_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "32"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "rabbit": {"password": {"generator": "password"}}, "cinder": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "fixed_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "swift": {"user_password": {"generator": "password"}}, "base_syslog": {"syslog_port": {"generator": "identical", "generator_arg": "514"}, "syslog_server": {"generator": "ip", "generator_arg": "admin"}}, "ceilometer": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "metering_secret": {"generator": "password"}}, "deployed_before": {"value": false}, "horizon": {"secret_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "puppet": {"modules": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/", "manifests": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/"}}, "editable": {"service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": {"generator": "password"}}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": false, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "fsid": {"type": "hidden", "value": {"generator": "uuid4"}}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": false, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": "", "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "self_signed", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": {"generator": "password"}, "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "DNS_UPSTREAM"}, "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": {"generator": "password"}}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "weight": 10, "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "NTP_UPSTREAM"}, "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}}}	{"volumes_roles_mapping": {"compute-vmware": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}], "compute": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "vm", "allocate_size": "all"}], "cinder-vmware": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}], "virt": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "vm", "allocate_size": "all"}], "base-os": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}], "controller": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "logs", "allocate_size": "min"}, {"id": "image", "allocate_size": "all"}, {"id": "mysql", "allocate_size": "min"}, {"id": "horizon", "allocate_size": "min"}], "other": [{"id": "os", "allocate_size": "all"}], "ceph-osd": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "cephjournal", "allocate_size": "min"}, {"id": "ceph", "allocate_size": "full-disk"}], "ironic": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "logs", "allocate_size": "min"}], "cinder-block-device": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "cinder-block-device", "allocate_size": "full-disk"}], "cinder": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "cinder", "allocate_size": "all"}], "mongo": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "mongo", "allocate_size": "all"}]}, "volumes": [{"min_size": {"generator": "calc_min_os_size"}, "type": "vg", "id": "os", "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": {"generator": "calc_total_root_vg"}}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": {"generator": "calc_swap_size"}}], "label": "Base System"}, {"min_size": {"generator_args": [10], "generator": "calc_gb_to_mb"}, "type": "vg", "id": "logs", "volumes": [{"mount": "/var/log", "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4", "size": {"generator_args": ["logs"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Logs"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_mongo_size"}, "type": "vg", "id": "mongo", "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4", "size": {"generator_args": ["mongo"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "MongoDB"}, {"partition_guid": "4fbd7e29-9d25-41b8-afd0-062c0ceff05d", "name": "Ceph", "mount": "none", "label": "Ceph", "min_size": {"generator": "calc_min_ceph_size"}, "type": "partition", "id": "ceph", "file_system": "none"}, {"partition_guid": "45b0969e-9b03-4f30-b4c6-b4b80ceff106", "name": "Ceph Journal", "mount": "none", "label": "Ceph Journal", "min_size": {"generator": "calc_min_ceph_journal_size"}, "type": "partition", "id": "cephjournal", "file_system": "none"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_mysql_size"}, "type": "vg", "id": "mysql", "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": {"generator_args": ["mysql"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Mysql Database"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_vm_size"}, "type": "vg", "id": "vm", "volumes": [{"mount": "/var/lib/nova", "type": "lv", "name": "nova", "file_system": "xfs", "size": {"generator_args": ["vm"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Virtual Storage"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_glance_size"}, "type": "vg", "id": "image", "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs", "size": {"generator_args": ["image"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Image Storage"}, {"min_size": {"generator_args": [11], "generator": "calc_gb_to_mb"}, "type": "vg", "id": "horizon", "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs", "size": {"generator_args": ["horizon"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Horizon Temp Storage"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_cinder_size"}, "type": "vg", "id": "cinder", "volumes": [], "label": "Cinder"}, {"mount": "none", "label": "Cinder Block Device", "min_size": {"generator": "calc_min_cinder_size"}, "volumes": [], "type": "vg", "id": "cinder-block-device"}]}	{"ha_compact": {"description": "This configuration Deploys OpenStack ready for high availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for a true HA environment."}}	{"compute-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "compute", "name": "Compute VMware", "weight": 90, "conflicts": ["controller", "compute", "cinder", "cinder-block-device", "ceph-osd", "mongo", "base-os", "virt", "ironic"], "description": "A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi computing resources via VMware vCenter."}, "compute": {"limits": {"recommended": 1}, "group": "compute", "name": "Compute", "weight": 20, "fault_tolerance": "2%", "public_for_dvr_required": true, "description": "A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine instances."}, "cinder-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "storage", "name": "Cinder Proxy to VMware Datastore", "weight": 40, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or providing a server with access to raw block level devices."}, "virt": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('advanced' in version:feature_groups)"}], "group": "compute", "name": "Virtual", "weight": 80, "public_ip_required": true, "conflicts": ["controller", "base-os"], "description": "ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node that can be assign as a normal nodes."}, "base-os": {"group": "other", "name": "Operating System", "weight": 70, "description": "Install base Operating System without additional packages and configuration."}, "controller": {"limits": {"recommended": 3, "overrides": [{"message": "Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes to function properly.", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value == true", "min": 2}], "min": 1}, "group": "base", "name": "Controller", "weight": 10, "update_required": ["compute", "cinder"], "has_primary": true, "public_ip_required": true, "conflicts": ["compute"], "public_for_dvr_required": true, "description": "The Controller initiates orchestration activities and provides an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed on the controller as well."}, "ceph-osd": {"restrictions": [{"message": "Ceph should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value == false"}], "group": "storage", "weight": 50, "limits": {"min": "settings:storage.osd_pool_size.value"}, "description": "Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable each).", "update_once": ["controller"], "name": "Ceph OSD"}, "ironic": {"restrictions": [{"message": "Ironic should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "group": "compute", "name": "Ironic", "weight": 100, "limits": {"recommended": 3, "min": 1}, "conflicts": ["compute"], "description": "Ironic conductor."}, "cinder": {"restrictions": [{"message": "Cinder LVM should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_lvm.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder", "weight": 30, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder provides scheduling of block storage resources, typically delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a server with access to raw block level devices."}, "cinder-block-device": {"restrictions": [{"message": "Cinder Block Device driver should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_block_device.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder Block Device", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder Block Device", "weight": 35, "conflicts": ["controller", "cinder", "cinder-vmware", "ceph-osd"], "public_ip_required": false, "has_primary": false, "description": "Host node for Cinder Block Devices."}, "mongo": {"restrictions": [{"message": "Ceilometer should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ceilometer.value == false"}, {"message": "You are already using external MongoDB.", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == true"}], "group": "other", "name": "Telemetry - MongoDB", "weight": 60, "has_primary": true, "limits": {"overrides": [{"max": 1, "message": "At most 1 MongoDB node can be added for non-HA deployment", "condition": "cluster:mode != 'ha_compact'"}, {"recommended": 3, "message": "At least 3 MongoDB nodes are recommended for HA deployment.", "condition": "cluster:mode == 'ha_compact'"}], "min": 1}, "conflicts": ["compute", "ceph-osd"], "description": "A feature-complete and recommended database for storage of metering data from OpenStack Telemetry (Ceilometer)."}}	{"editable": {"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}, "service_name": ""}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name", "label": "Availability zone"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"editable_for_deployed": true, "type": "array", "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster", "label": "vSphere cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name", "label": "Service name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex", "label": "Datastore regex"}, {"type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node", "label": "Target node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter", "label": "Datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore", "label": "Datastore"}]}]}}	["ha_compact"]	[{"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "keystone/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": true}, "id": "admin/pxe", "default_mapping": "fuelweb_admin"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "swift/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "neutron/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "sahara/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "aodh/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ceilometer/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "cinder/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "glance/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "glance/glare", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "heat/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "nova/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "murano/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "murano/cfapi", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "horizon", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mgmt/memcache", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mgmt/database", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mgmt/messaging", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mgmt/corosync", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [{"alias": "management_vrouter_vip", "namespace": "vrouter", "name": "vrouter"}, {"alias": "management_vip", "namespace": "haproxy", "name": "management"}], "gateway": false}, "id": "mgmt/vip", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [{"alias": "public_vrouter_vip", "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "namespace": "vrouter", "name": "vrouter_pub"}, {"alias": "public_vip", "namespace": "haproxy", "name": "public"}], "gateway": true}, "id": "public/vip", "default_mapping": "public"}, {"properties": {"subnet": false, "vip": [], "gateway": false}, "id": "neutron/private", "default_mapping": "private"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "neutron/mesh", "default_mapping": "private"}, {"properties": {"subnet": false, "vip": [], "gateway": false}, "id": "neutron/floating", "default_mapping": "public"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "swift/replication", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ceph/public", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ceph/radosgw", "default_mapping": "public"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ceph/replication", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "cinder/iscsi", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mongo/db", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": true}, "id": "fw-admin", "default_mapping": "fuelweb_admin"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "management", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": true}, "id": "ex", "default_mapping": "public"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "storage", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "nova/migration", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ironic/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [{"alias": "baremetal_vip", "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -A INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -p tcp -m multiport --dports 6385,8080 -m state --state NEW -j ACCEPT", "iptables -A INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT", "iptables -A INPUT -i <%INT%> -j DROP"], "ns_stop": ["iptables -D INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -p tcp -m multiport --dports 6385,8080 -m state --state NEW -j ACCEPT", "iptables -D INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT", "iptables -D INPUT -i <%INT%> -j DROP"]}}, "namespace": "haproxy", "name": "baremetal"}], "gateway": false}, "id": "ironic/baremetal", "default_mapping": "baremetal"}]	{volume_manager}	[{"name": "hypervisor:qemu", "weight": 5, "default": true, "bind": [["settings:common.libvirt_type.value", "qemu"]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu", "compatible": [{"name": "hypervisor:vmware"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description", "weight": 15, "bind": ["settings:common.use_vcenter.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning", "name": "hypervisor:qemu"}], "name": "hypervisor:vmware"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description", "weight": 1000, "default": true, "label": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2", "compatible": [{"name": "hypervisor:*"}, {"name": "network:neutron:ml2:*"}], "name": "network:neutron:core:ml2"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "default": true, "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "vlan"]], "label": "common.network.neutron_vlan", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert", "name": "hypervisor:vmware"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "additional_service:ironic"}], "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "tun"]], "label": "common.network.neutron_tun", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "LVM not compatible with Ceph", "name": "storage:block:ceph"}], "default": true, "bind": ["settings:storage.volumes_lvm.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}], "name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "Ceph not compatible with LVM", "name": "storage:block:lvm"}], "bind": [["settings:storage.volumes_ceph.value", true], ["settings:storage.volumes_lvm.value", false]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.objects_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:object:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.ephemeral_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.images_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}], "name": "storage:image:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description", "weight": 10, "bind": ["settings:additional_components.sahara.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:sahara"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description", "weight": 20, "bind": ["settings:additional_components.murano.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:murano"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description", "weight": 30, "bind": ["settings:additional_components.ceilometer.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic", "weight": 40, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "bind": ["settings:additional_components.ironic.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description"}]	{"cpu_pinning": {"dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "Number of CPUs for DPDK usage", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK CPU pinning", "type": "number"}, "nova": {"description": "Number of CPUs for Nova usage", "weight": 10, "min": 0, "value": 0, "label": "Nova CPU pinning", "type": "number"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 10, "label": "CPU pinning"}}, "hugepages": {"dpdk": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "DPDK Huge Pages per NUMA node in MB", "weight": 20, "min": 0, "value": 0, "label": "DPDK Huge Pages", "type": "number"}, "nova": {"value": {}, "type": "custom_hugepages", "description": "Nova Huge Pages configuration", "weight": 10, "label": "Nova Huge Pages"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.libvirt_type.value != 'kvm'"}], "group": "nfv", "weight": 20, "label": "Huge Pages"}}}
1	Mitaka on CentOS 6.5	mitaka-9.0	This option will install the OpenStack Mitaka packages using a CentOS based operating system. With high availability features built in, you are getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.	CentOS	unavailable	{"bonding": {"availability": [{"ovs": "'experimental' in version:feature_groups and interface:pxe == false and interface:interface_properties.dpdk.enabled and not interface:interface_properties.sriov.enabled"}, {"linux": "not interface:interface_properties.sriov.enabled"}], "properties": {"ovs": {"lacp": [{"for_modes": ["balance-tcp"], "values": ["active", "passive"]}], "lacp_rate": [{"for_modes": ["balance-tcp"], "values": ["slow", "fast"]}], "mode": [{"values": ["active-backup", "balance-slb", "balance-tcp"]}], "xmit_hash_policy": [{"for_modes": ["balance-tcp"], "values": ["layer2", "layer2+3", "layer3+4", "encap2+3", "encap3+4"]}]}, "linux": {"lacp_rate": [{"for_modes": ["802.3ad"], "values": ["slow", "fast"]}], "mode": [{"values": ["balance-rr", "active-backup"]}, {"values": ["802.3ad"], "condition": "'experimental' in version:feature_groups or interface:pxe == false"}, {"values": ["balance-xor", "broadcast", "balance-tlb", "balance-alb"], "condition": "'experimental' in version:feature_groups"}], "xmit_hash_policy": [{"for_modes": ["802.3ad", "balance-xor", "balance-tlb", "balance-alb"], "values": ["layer2", "layer2+3", "layer3+4", "encap2+3", "encap3+4"]}]}}}, "nova_network": {"config": {"floating_ranges": [["10.109.18.128", "10.109.18.254"]], "net_manager": "FlatDHCPManager", "fixed_networks_vlan_start": 103, "fixed_networks_amount": 1, "fixed_network_size": 256, "fixed_networks_cidr": "10.109.19.0/24"}, "networks": [{"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "public", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 1, "configurable": true, "use_gateway": true, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "public", "cidr": "10.109.18.0/24", "gateway": "10.109.18.1", "ip_range": ["10.109.18.2", "10.109.18.127"]}, {"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "management", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "internal", "cidr": "10.109.16.0/24", "ip_range": ["10.109.16.2", "10.109.16.254"]}, {"name": "storage", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "storage", "cidr": "10.109.17.0/24", "ip_range": ["10.109.17.2", "10.109.17.254"]}, {"ext_net_data": ["fixed_networks_vlan_start", "fixed_networks_amount"], "name": "fixed", "notation": null, "render_type": null, "map_priority": 2, "configurable": false, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": null}]}, "neutron": {"config": {"parameters": {"database": {"username": null, "passwd": "", "provider": "mysql", "port": "3306", "database": null}, "keystone": {"admin_user": null, "admin_password": ""}, "amqp": {"username": null, "passwd": "", "hosts": "hostname1:5672, hostname2:5672", "provider": "rabbitmq"}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": ""}}, "baremetal_gateway": "192.168.3.51", "internal_cidr": "10.109.19.0/24", "floating_ranges": [["10.109.18.128", "10.109.18.254"]], "floating_name": "admin_floating_net", "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "internal_gateway": "10.109.19.1", "internal_name": "admin_internal_net", "baremetal_range": ["192.168.3.52", "192.168.3.254"], "gre_id_range": [2, 65535], "vlan_range": [1000, 1030]}, "networks": [{"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "public", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 1, "configurable": true, "floating_range_var": "floating_ranges", "use_gateway": true, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "public", "cidr": "10.109.18.0/24", "gateway": "10.109.18.1", "ip_range": ["10.109.18.2", "10.109.18.127"]}, {"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "management", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "internal", "cidr": "10.109.16.0/24", "ip_range": ["10.109.16.2", "10.109.16.254"]}, {"name": "storage", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "storage", "cidr": "10.109.17.0/24", "ip_range": ["10.109.17.2", "10.109.17.254"]}, {"name": "private", "notation": null, "render_type": null, "map_priority": 2, "neutron_vlan_range": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": null, "configurable": false, "seg_type": "vlan"}, {"name": "private", "notation": "cidr", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": 103, "render_addr_mask": null, "cidr": "10.109.19.0/24", "seg_type": "gre"}, {"name": "private", "notation": "cidr", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": 103, "render_addr_mask": null, "cidr": "10.109.19.0/24", "seg_type": "tun"}, {"restrictions": [{"condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "name": "baremetal", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": 104, "cidr": "192.168.3.0/24", "ip_range": ["192.168.3.2", "192.168.3.50"]}]}}	{"generated": {"glance_glare": {"user_password": {"generator": "password"}}, "murano-cfapi": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "puppet": {"modules": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/", "manifests": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/"}, "mysql": {"root_password": {"generator": "password"}, "wsrep_password": {"generator": "password"}}, "ironic": {"swift_tempurl_key": {"generator": "password"}, "db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "cobbler": {"profile": {"generator": "identical", "generator_arg": "centos-x86_64"}}, "glance": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "quantum_settings": {"metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": {"generator": "password"}}, "keystone": {"admin_password": {"generator": "password"}}, "database": {"passwd": {"generator": "password"}}}, "swift": {"user_password": {"generator": "password"}}, "aodh": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "nova": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "state_path": "/var/lib/nova"}, "murano": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "keystone": {"db_password": {"generator": "password"}, "admin_token": {"generator": "password"}}, "heat": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "auth_encryption_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "32"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "rabbit": {"password": {"generator": "password"}}, "cinder": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "fixed_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/centos_65_x86_64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/centos_65_x86_64.img.gz", "format": "ext4"}}}, "base_syslog": {"syslog_port": {"generator": "identical", "generator_arg": "514"}, "syslog_server": {"generator": "ip", "generator_arg": "admin"}}, "ceilometer": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "metering_secret": {"generator": "password"}}, "deployed_before": {"value": false}, "horizon": {"secret_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "sahara": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}}, "editable": {"service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": {"generator": "password"}}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"weight": 60, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "value": false, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}, "murano": {"weight": 20, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "value": false, "label": "Install Murano"}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "heat": {"weight": 50, "type": "hidden", "description": "", "value": true, "label": ""}, "sahara": {"weight": 10, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "value": false, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 biosdevname=0 crashkernel=none rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "To create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-package-updates --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/reference-architecture.html#fuel-rep-mirror).\\n", "value": [{"priority": null, "type": "rpm", "name": "mos", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/centos/x86_64"}, {"priority": null, "type": "rpm", "name": "mos-updates", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/centos/mos{cluster.release.environment_version}-centos7/updates/x86_64"}, {"priority": null, "type": "rpm", "name": "mos-security", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/centos/mos{cluster.release.environment_version}-centos7/security/x86_64"}, {"priority": 15, "type": "rpm", "name": "Auxiliary", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/centos/auxiliary"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "weight": 90, "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": {"generator": "password"}, "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"value": "", "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "weight": 80, "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "use_fedora_lt": {"kernel": {"values": [{"data": "default_kernel", "description": "Install default 2.6.32 kernel.", "label": "CentOS default kernel"}, {"data": "fedora_lt_kernel", "description": "EXPERIMENTAL: Install the Fedora 3.10 longterm kernel instead of the default 2.6.32 kernel. This kernel may not work with all hardware platforms, use with caution.", "label": "Fedora LT kernel"}], "type": "radio", "value": "default_kernel", "weight": 55, "label": "Select kernel"}, "metadata": {"weight": 50, "label": "Use Fedora longterm kernel"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"weight": 80, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "value": false, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"weight": 75, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "value": false, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "fsid": {"type": "hidden", "value": {"generator": "uuid4"}}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": false, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"weight": 10, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "value": false, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": "", "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "self_signed", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "access": {"user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"type": "radio", "values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "weight": 30, "value": "tcp", "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"enabled": false, "group": "logging", "toggleable": true, "weight": 50, "label": "Syslog"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"weight": 40, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "value": false, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"weight": 10, "type": "text", "description": "", "value": "http://storage.apps.openstack.org/", "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "weight": 30, "value": false}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": false, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"weight": 11, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "value": true, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"weight": 30, "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "value": "", "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "DNS_UPSTREAM"}, "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"weight": 10, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "value": false, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "NTP_UPSTREAM"}, "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "provision": {"method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "corosync": {"verified": {"weight": 10, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "value": false, "label": "Need to pass network verification."}, "group": {"weight": 10, "type": "text", "description": "", "value": "226.94.1.1", "label": "Group"}, "port": {"weight": 20, "type": "text", "description": "", "value": "12000", "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": {"generator": "password"}}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}}}	{"volumes_roles_mapping": {"compute-vmware": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}], "compute": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "vm", "allocate_size": "all"}], "cinder-vmware": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}], "virt": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "vm", "allocate_size": "all"}], "base-os": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}], "controller": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "logs", "allocate_size": "min"}, {"id": "image", "allocate_size": "all"}, {"id": "mysql", "allocate_size": "min"}, {"id": "horizon", "allocate_size": "min"}], "other": [{"id": "os", "allocate_size": "all"}], "ceph-osd": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "cephjournal", "allocate_size": "min"}, {"id": "ceph", "allocate_size": "full-disk"}], "ironic": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "logs", "allocate_size": "min"}], "cinder-block-device": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "cinder-block-device", "allocate_size": "full-disk"}], "cinder": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "cinder", "allocate_size": "all"}], "mongo": [{"id": "os", "allocate_size": "min"}, {"id": "mongo", "allocate_size": "all"}]}, "volumes": [{"min_size": {"generator": "calc_min_os_size"}, "type": "vg", "id": "os", "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": {"generator": "calc_total_root_vg"}}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": {"generator": "calc_swap_size"}}], "label": "Base System"}, {"min_size": {"generator_args": [10], "generator": "calc_gb_to_mb"}, "type": "vg", "id": "logs", "volumes": [{"mount": "/var/log", "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4", "size": {"generator_args": ["logs"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Logs"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_mongo_size"}, "type": "vg", "id": "mongo", "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4", "size": {"generator_args": ["mongo"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "MongoDB"}, {"partition_guid": "4fbd7e29-9d25-41b8-afd0-062c0ceff05d", "name": "Ceph", "mount": "none", "label": "Ceph", "min_size": {"generator": "calc_min_ceph_size"}, "type": "partition", "id": "ceph", "file_system": "none"}, {"partition_guid": "45b0969e-9b03-4f30-b4c6-b4b80ceff106", "name": "Ceph Journal", "mount": "none", "label": "Ceph Journal", "min_size": {"generator": "calc_min_ceph_journal_size"}, "type": "partition", "id": "cephjournal", "file_system": "none"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_mysql_size"}, "type": "vg", "id": "mysql", "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": {"generator_args": ["mysql"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Mysql Database"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_vm_size"}, "type": "vg", "id": "vm", "volumes": [{"mount": "/var/lib/nova", "type": "lv", "name": "nova", "file_system": "xfs", "size": {"generator_args": ["vm"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Virtual Storage"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_glance_size"}, "type": "vg", "id": "image", "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs", "size": {"generator_args": ["image"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Image Storage"}, {"min_size": {"generator_args": [11], "generator": "calc_gb_to_mb"}, "type": "vg", "id": "horizon", "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs", "size": {"generator_args": ["horizon"], "generator": "calc_total_vg"}}], "label": "Horizon Temp Storage"}, {"min_size": {"generator": "calc_min_cinder_size"}, "type": "vg", "id": "cinder", "volumes": [], "label": "Cinder"}, {"mount": "none", "label": "Cinder Block Device", "min_size": {"generator": "calc_min_cinder_size"}, "volumes": [], "type": "vg", "id": "cinder-block-device"}]}	{"ha_compact": {"description": "This configuration Deploys OpenStack ready for high availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for a true HA environment."}}	{"compute-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "compute", "name": "Compute VMware", "weight": 90, "conflicts": ["controller", "compute", "cinder", "cinder-block-device", "ceph-osd", "mongo", "base-os", "virt", "ironic"], "description": "A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi computing resources via VMware vCenter."}, "compute": {"limits": {"recommended": 1}, "group": "compute", "name": "Compute", "weight": 20, "fault_tolerance": "2%", "public_for_dvr_required": true, "description": "A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine instances."}, "cinder-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "storage", "name": "Cinder Proxy to VMware Datastore", "weight": 40, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or providing a server with access to raw block level devices."}, "virt": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('advanced' in version:feature_groups)"}], "group": "compute", "name": "Virtual", "weight": 80, "public_ip_required": true, "conflicts": ["controller", "base-os"], "description": "ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node that can be assign as a normal nodes."}, "base-os": {"group": "other", "name": "Operating System", "weight": 70, "description": "Install base Operating System without additional packages and configuration."}, "controller": {"limits": {"recommended": 3, "overrides": [{"message": "Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes to function properly.", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value == true", "min": 2}], "min": 1}, "group": "base", "name": "Controller", "weight": 10, "update_required": ["compute", "cinder"], "has_primary": true, "public_ip_required": true, "conflicts": ["compute"], "public_for_dvr_required": true, "description": "The Controller initiates orchestration activities and provides an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed on the controller as well."}, "ceph-osd": {"restrictions": [{"message": "Ceph should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value == false"}], "group": "storage", "weight": 50, "limits": {"min": "settings:storage.osd_pool_size.value"}, "description": "Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable each).", "update_once": ["controller"], "name": "Ceph OSD"}, "ironic": {"restrictions": [{"message": "Ironic should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "group": "compute", "name": "Ironic", "weight": 100, "limits": {"recommended": 3, "min": 1}, "conflicts": ["compute"], "description": "Ironic conductor."}, "cinder": {"restrictions": [{"message": "Cinder LVM should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_lvm.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder", "weight": 30, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder provides scheduling of block storage resources, typically delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a server with access to raw block level devices."}, "cinder-block-device": {"restrictions": [{"message": "Cinder Block Device driver should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_block_device.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder Block Device", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder Block Device", "weight": 35, "conflicts": ["controller", "cinder", "cinder-vmware", "ceph-osd"], "public_ip_required": false, "has_primary": false, "description": "Host node for Cinder Block Devices."}, "mongo": {"restrictions": [{"message": "Ceilometer should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ceilometer.value == false"}, {"message": "You are already using external MongoDB.", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == true"}], "group": "other", "name": "Telemetry - MongoDB", "weight": 60, "has_primary": true, "limits": {"overrides": [{"max": 1, "message": "At most 1 MongoDB node can be added for non-HA deployment", "condition": "cluster:mode != 'ha_compact'"}, {"recommended": 3, "message": "At least 3 MongoDB nodes are recommended for HA deployment.", "condition": "cluster:mode == 'ha_compact'"}], "min": 1}, "conflicts": ["compute", "ceph-osd"], "description": "A feature-complete and recommended database for storage of metering data from OpenStack Telemetry (Ceilometer)."}}	{"editable": {"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}, "service_name": ""}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name", "label": "Availability zone"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"editable_for_deployed": true, "type": "array", "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster", "label": "vSphere cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name", "label": "Service name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex", "label": "Datastore regex"}, {"type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node", "label": "Target node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter", "label": "Datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore", "label": "Datastore"}]}]}}	["ha_compact"]	[{"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "keystone/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": true}, "id": "admin/pxe", "default_mapping": "fuelweb_admin"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "swift/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "neutron/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "sahara/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "aodh/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ceilometer/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "cinder/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "glance/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "glance/glare", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "heat/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "nova/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "murano/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "murano/cfapi", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "horizon", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mgmt/memcache", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mgmt/database", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mgmt/messaging", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mgmt/corosync", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [{"alias": "management_vrouter_vip", "namespace": "vrouter", "name": "vrouter"}, {"alias": "management_vip", "namespace": "haproxy", "name": "management"}], "gateway": false}, "id": "mgmt/vip", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [{"alias": "public_vrouter_vip", "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "namespace": "vrouter", "name": "vrouter_pub"}, {"alias": "public_vip", "namespace": "haproxy", "name": "public"}], "gateway": true}, "id": "public/vip", "default_mapping": "public"}, {"properties": {"subnet": false, "vip": [], "gateway": false}, "id": "neutron/private", "default_mapping": "private"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "neutron/mesh", "default_mapping": "private"}, {"properties": {"subnet": false, "vip": [], "gateway": false}, "id": "neutron/floating", "default_mapping": "public"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "swift/replication", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ceph/public", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ceph/radosgw", "default_mapping": "public"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ceph/replication", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "cinder/iscsi", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "mongo/db", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": true}, "id": "fw-admin", "default_mapping": "fuelweb_admin"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "management", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": true}, "id": "ex", "default_mapping": "public"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "storage", "default_mapping": "storage"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "nova/migration", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [], "gateway": false}, "id": "ironic/api", "default_mapping": "management"}, {"properties": {"subnet": true, "vip": [{"alias": "baremetal_vip", "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -A INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -p tcp -m multiport --dports 6385,8080 -m state --state NEW -j ACCEPT", "iptables -A INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT", "iptables -A INPUT -i <%INT%> -j DROP"], "ns_stop": ["iptables -D INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -p tcp -m multiport --dports 6385,8080 -m state --state NEW -j ACCEPT", "iptables -D INPUT -i <%INT%> -s <%CIDR%> -d <%IP%> -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT", "iptables -D INPUT -i <%INT%> -j DROP"]}}, "namespace": "haproxy", "name": "baremetal"}], "gateway": false}, "id": "ironic/baremetal", "default_mapping": "baremetal"}]	{volume_manager}	[{"name": "hypervisor:qemu", "weight": 5, "default": true, "bind": [["settings:common.libvirt_type.value", "qemu"]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu", "compatible": [{"name": "hypervisor:vmware"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description", "weight": 15, "bind": ["settings:common.use_vcenter.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning", "name": "hypervisor:qemu"}], "name": "hypervisor:vmware"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description", "weight": 1000, "default": true, "label": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2", "compatible": [{"name": "hypervisor:*"}, {"name": "network:neutron:ml2:*"}], "name": "network:neutron:core:ml2"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "default": true, "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "vlan"]], "label": "common.network.neutron_vlan", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert", "name": "hypervisor:vmware"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "additional_service:ironic"}], "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "tun"]], "label": "common.network.neutron_tun", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "LVM not compatible with Ceph", "name": "storage:block:ceph"}], "default": true, "bind": ["settings:storage.volumes_lvm.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}], "name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "Ceph not compatible with LVM", "name": "storage:block:lvm"}], "bind": [["settings:storage.volumes_ceph.value", true], ["settings:storage.volumes_lvm.value", false]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.objects_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:object:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.ephemeral_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.images_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}], "name": "storage:image:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description", "weight": 10, "bind": ["settings:additional_components.sahara.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:sahara"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description", "weight": 20, "bind": ["settings:additional_components.murano.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:murano"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description", "weight": 30, "bind": ["settings:additional_components.ceilometer.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic", "weight": 40, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "bind": ["settings:additional_components.ironic.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description"}]	{}
\.


--
-- Name: releases_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('releases_id_seq', 3, true);


--
-- Data for Name: tasks; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY tasks (id, cluster_id, uuid, name, message, status, progress, cache, result, parent_id, weight, deleted_at, deployment_info, cluster_settings, network_settings) FROM stdin;
6	1	1d18090f-f496-4c6e-a0ac-f195d997ba0b	verify_networks		ready	100	{"respond_to": "verify_networks_resp", "args": {"nodes": [{"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s4"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 1, "name": "slave-01_controller_mongo"}, {"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s4"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 2, "name": "slave-03_controller_mongo"}, {"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s4"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 3, "name": "slave-02_controller_mongo"}, {"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 4, "name": "slave-04_compute_cinder"}, {"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 5, "name": "slave-05_compute_cinder"}], "task_uuid": "1d18090f-f496-4c6e-a0ac-f195d997ba0b", "offline": 0}, "method": "verify_networks", "api_version": "1"}	[]	\N	1	\N	\N	\N	\N
4	1	23f63009-da30-4c8c-b8df-846e4e7e52d0	provision	Provision of environment 'CICMaintenanceMode' is done.	ready	100	{"respond_to": "provision_resp", "args": {"task_uuid": "23f63009-da30-4c8c-b8df-846e4e7e52d0", "provisioning_info": {"engine": {"url": "http://10.109.15.2:80/cobbler_api", "username": "cobbler", "password": "0Ckdui1OZH8swxk230elvqvk", "master_ip": "10.109.15.2"}, "nodes": [{"profile": "ubuntu_1404_x86_64", "name_servers_search": "\\"test.domain.local\\"", "uid": "1", "interfaces": {"enp0s6": {"static": "0", "mac_address": "64:8c:32:fe:7f:f8"}, "enp0s7": {"static": "0", "mac_address": "64:cc:1c:66:e3:b5"}, "enp0s4": {"static": "0", "mac_address": "64:a9:cb:59:f5:20"}, "enp0s5": {"static": "0", "mac_address": "64:d6:f4:fb:37:94"}, "enp0s3": {"ip_address": "10.109.15.3", "dns_name": "node-1.test.domain.local", "netmask": "255.255.255.0", "static": "0", "mac_address": "64:6a:76:92:20:ad"}}, "interfaces_extra": {"enp0s6": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s7": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s4": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s5": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s3": {"onboot": "yes", "peerdns": "no"}}, "power_type": "ssh", "power_user": "root", "kernel_options": {"udevrules": "64:6a:76:92:20:ad_enp0s3,64:a9:cb:59:f5:20_enp0s4,64:d6:f4:fb:37:94_enp0s5,64:8c:32:fe:7f:f8_enp0s6,64:cc:1c:66:e3:b5_enp0s7", "netcfg/choose_interface": "64:6a:76:92:20:ad"}, "power_address": "10.109.15.3", "name_servers": "\\"10.109.15.2\\"", "ks_meta": {"gw": "10.109.15.1", "mco_enable": 1, "mco_identity": 1, "mco_user": "mcollective", "install_log_2_syslog": 1, "image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_master": "localhost", "user_accounts": [{"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fueladmin", "homedir": "/home/fueladmin"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fuel", "homedir": "/var/lib/fuel"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "r00tme", "name": "root", "homedir": "/root"}], "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-0b4d15ec6cfa4f4fa6a5"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 20544}, {"vg": "logs", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 10304}, {"vg": "mysql", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 19660}, {"vg": "horizon", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "image", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "mongo", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-aa72268369e348bf8056"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "logs", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "mysql", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 948}, {"vg": "horizon", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 11328}, {"vg": "image", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 38232}, {"vg": "mongo", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-c4be8f8bb9dd4c32bcdf"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "logs", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "mysql", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "horizon", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "image", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 6138}, {"vg": "mongo", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 44306}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "size": 15360, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}, {"mount": "swap", "size": 5120, "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap"}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Logs", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/log", "size": 10240, "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4"}], "type": "vg", "id": "logs"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Image Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "size": 44242, "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs"}], "type": "vg", "id": "image"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Mysql Database", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "size": 20480, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}], "type": "vg", "id": "mysql"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Horizon Temp Storage", "min_size": 11264, "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "size": 11264, "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs"}], "type": "vg", "id": "horizon"}, {"_allocate_size": "all", "label": "MongoDB", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "size": 44242, "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4"}], "type": "vg", "id": "mongo"}]}, "master_ip": "10.109.15.2", "cloud_init_templates": {"cloud_config": "cloud_config_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "meta_data": "meta_data_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "boothook": "boothook_fuel_9.0_ubuntu.jinja2"}, "admin_net": "10.109.15.0/24", "mco_host": "10.109.15.2", "authorized_keys": ["\\"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local\\""], "mco_vhost": "mcollective", "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "mco_pskey": "unset", "puppet_enable": 0, "fuel_version": "9.0", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1, "mco_password": "tUhth1aXt2Y3ylYsTstaLHI6", "auth_key": "\\"\\"", "mco_connector": "rabbitmq"}, "name": "node-1", "hostname": "node-1.test.domain.local", "slave_name": "node-1", "power_pass": "/root/.ssh/bootstrap.rsa", "netboot_enabled": "1"}, {"profile": "ubuntu_1404_x86_64", "name_servers_search": "\\"test.domain.local\\"", "uid": "2", "interfaces": {"enp0s6": {"static": "0", "mac_address": "64:42:5d:d1:18:63"}, "enp0s7": {"static": "0", "mac_address": "64:2e:00:41:fb:8d"}, "enp0s4": {"static": "0", "mac_address": "64:a8:94:62:4d:07"}, "enp0s5": {"static": "0", "mac_address": "64:16:9d:4f:02:52"}, "enp0s3": {"ip_address": "10.109.15.5", "dns_name": "node-2.test.domain.local", "netmask": "255.255.255.0", "static": "0", "mac_address": "64:19:d0:12:1a:46"}}, "interfaces_extra": {"enp0s6": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s7": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s4": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s5": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s3": {"onboot": "yes", "peerdns": "no"}}, "power_type": "ssh", "power_user": "root", "kernel_options": {"udevrules": "64:19:d0:12:1a:46_enp0s3,64:a8:94:62:4d:07_enp0s4,64:16:9d:4f:02:52_enp0s5,64:42:5d:d1:18:63_enp0s6,64:2e:00:41:fb:8d_enp0s7", "netcfg/choose_interface": "64:19:d0:12:1a:46"}, "power_address": "10.109.15.5", "name_servers": "\\"10.109.15.2\\"", "ks_meta": {"gw": "10.109.15.1", "mco_enable": 1, "mco_identity": 2, "mco_user": "mcollective", "install_log_2_syslog": 1, "image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_master": "localhost", "user_accounts": [{"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fueladmin", "homedir": "/home/fueladmin"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fuel", "homedir": "/var/lib/fuel"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "r00tme", "name": "root", "homedir": "/root"}], "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-7fafd08be5824612ae93"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 20544}, {"vg": "logs", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 10304}, {"vg": "mysql", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 19660}, {"vg": "horizon", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "image", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "mongo", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-e12f497deec0484daa38"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "logs", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "mysql", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 948}, {"vg": "horizon", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 11328}, {"vg": "image", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 38232}, {"vg": "mongo", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-98c6ba18def04e2488c4"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "logs", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "mysql", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "horizon", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "image", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 6138}, {"vg": "mongo", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 44306}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "size": 15360, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}, {"mount": "swap", "size": 5120, "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap"}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Logs", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/log", "size": 10240, "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4"}], "type": "vg", "id": "logs"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Image Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "size": 44242, "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs"}], "type": "vg", "id": "image"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Mysql Database", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "size": 20480, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}], "type": "vg", "id": "mysql"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Horizon Temp Storage", "min_size": 11264, "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "size": 11264, "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs"}], "type": "vg", "id": "horizon"}, {"_allocate_size": "all", "label": "MongoDB", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "size": 44242, "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4"}], "type": "vg", "id": "mongo"}]}, "master_ip": "10.109.15.2", "cloud_init_templates": {"cloud_config": "cloud_config_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "meta_data": "meta_data_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "boothook": "boothook_fuel_9.0_ubuntu.jinja2"}, "admin_net": "10.109.15.0/24", "mco_host": "10.109.15.2", "authorized_keys": ["\\"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local\\""], "mco_vhost": "mcollective", "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "mco_pskey": "unset", "puppet_enable": 0, "fuel_version": "9.0", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1, "mco_password": "tUhth1aXt2Y3ylYsTstaLHI6", "auth_key": "\\"\\"", "mco_connector": "rabbitmq"}, "name": "node-2", "hostname": "node-2.test.domain.local", "slave_name": "node-2", "power_pass": "/root/.ssh/bootstrap.rsa", "netboot_enabled": "1"}, {"profile": "ubuntu_1404_x86_64", "name_servers_search": "\\"test.domain.local\\"", "uid": "3", "interfaces": {"enp0s6": {"static": "0", "mac_address": "64:d6:f7:43:0c:8b"}, "enp0s7": {"static": "0", "mac_address": "64:fd:7a:30:8d:12"}, "enp0s4": {"static": "0", "mac_address": "64:0f:98:47:06:3d"}, "enp0s5": {"static": "0", "mac_address": "64:a2:33:dd:1e:4c"}, "enp0s3": {"ip_address": "10.109.15.4", "dns_name": "node-3.test.domain.local", "netmask": "255.255.255.0", "static": "0", "mac_address": "64:25:fd:8e:ff:a1"}}, "interfaces_extra": {"enp0s6": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s7": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s4": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s5": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s3": {"onboot": "yes", "peerdns": "no"}}, "power_type": "ssh", "power_user": "root", "kernel_options": {"udevrules": "64:25:fd:8e:ff:a1_enp0s3,64:0f:98:47:06:3d_enp0s4,64:a2:33:dd:1e:4c_enp0s5,64:d6:f7:43:0c:8b_enp0s6,64:fd:7a:30:8d:12_enp0s7", "netcfg/choose_interface": "64:25:fd:8e:ff:a1"}, "power_address": "10.109.15.4", "name_servers": "\\"10.109.15.2\\"", "ks_meta": {"gw": "10.109.15.1", "mco_enable": 1, "mco_identity": 3, "mco_user": "mcollective", "install_log_2_syslog": 1, "image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_master": "localhost", "user_accounts": [{"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fueladmin", "homedir": "/home/fueladmin"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fuel", "homedir": "/var/lib/fuel"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "r00tme", "name": "root", "homedir": "/root"}], "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-20194aa9e6074413aed2"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 20544}, {"vg": "logs", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 10304}, {"vg": "mysql", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 19660}, {"vg": "horizon", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "image", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "mongo", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-cac87bf42fcb4b09b66f"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "logs", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "mysql", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 948}, {"vg": "horizon", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 11328}, {"vg": "image", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 38232}, {"vg": "mongo", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-82795bf3ad744e5c9449"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "logs", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "mysql", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "horizon", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "image", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 6138}, {"vg": "mongo", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 44306}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "size": 15360, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}, {"mount": "swap", "size": 5120, "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap"}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Logs", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/log", "size": 10240, "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4"}], "type": "vg", "id": "logs"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Image Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "size": 44242, "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs"}], "type": "vg", "id": "image"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Mysql Database", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "size": 20480, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}], "type": "vg", "id": "mysql"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Horizon Temp Storage", "min_size": 11264, "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "size": 11264, "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs"}], "type": "vg", "id": "horizon"}, {"_allocate_size": "all", "label": "MongoDB", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "size": 44242, "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4"}], "type": "vg", "id": "mongo"}]}, "master_ip": "10.109.15.2", "cloud_init_templates": {"cloud_config": "cloud_config_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "meta_data": "meta_data_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "boothook": "boothook_fuel_9.0_ubuntu.jinja2"}, "admin_net": "10.109.15.0/24", "mco_host": "10.109.15.2", "authorized_keys": ["\\"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local\\""], "mco_vhost": "mcollective", "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "mco_pskey": "unset", "puppet_enable": 0, "fuel_version": "9.0", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1, "mco_password": "tUhth1aXt2Y3ylYsTstaLHI6", "auth_key": "\\"\\"", "mco_connector": "rabbitmq"}, "name": "node-3", "hostname": "node-3.test.domain.local", "slave_name": "node-3", "power_pass": "/root/.ssh/bootstrap.rsa", "netboot_enabled": "1"}, {"profile": "ubuntu_1404_x86_64", "name_servers_search": "\\"test.domain.local\\"", "uid": "4", "interfaces": {"enp0s6": {"static": "0", "mac_address": "64:d7:26:c3:48:28"}, "enp0s7": {"static": "0", "mac_address": "64:34:c6:bf:03:88"}, "enp0s4": {"static": "0", "mac_address": "64:d8:a7:4c:55:c8"}, "enp0s5": {"static": "0", "mac_address": "64:e6:58:67:d2:9e"}, "enp0s3": {"ip_address": "10.109.15.6", "dns_name": "node-4.test.domain.local", "netmask": "255.255.255.0", "static": "0", "mac_address": "64:c7:55:73:69:d1"}}, "interfaces_extra": {"enp0s6": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s7": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s4": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s5": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s3": {"onboot": "yes", "peerdns": "no"}}, "power_type": "ssh", "power_user": "root", "kernel_options": {"udevrules": "64:c7:55:73:69:d1_enp0s3,64:d8:a7:4c:55:c8_enp0s4,64:e6:58:67:d2:9e_enp0s5,64:d7:26:c3:48:28_enp0s6,64:34:c6:bf:03:88_enp0s7", "netcfg/choose_interface": "64:c7:55:73:69:d1"}, "power_address": "10.109.15.6", "name_servers": "\\"10.109.15.2\\"", "ks_meta": {"gw": "10.109.15.1", "mco_enable": 1, "mco_identity": 4, "mco_user": "mcollective", "install_log_2_syslog": 1, "image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_master": "localhost", "user_accounts": [{"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fueladmin", "homedir": "/home/fueladmin"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fuel", "homedir": "/var/lib/fuel"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "r00tme", "name": "root", "homedir": "/root"}], "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-64df20005a8c4976a7e3"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 20544}, {"vg": "cinder", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 30092}, {"vg": "vm", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0d0e0eeb05a946998fe9"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "cinder", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 35558}, {"vg": "vm", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 15078}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-b2d2458cc1c54d8fbf7e"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 128}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "cinder", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "vm", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 50572}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "size": 15360, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}, {"mount": "swap", "size": 5120, "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap"}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Cinder", "min_size": 1536, "volumes": [], "type": "vg", "id": "cinder"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Virtual Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/nova", "size": 65522, "type": "lv", "name": "nova", "file_system": "xfs"}], "type": "vg", "id": "vm"}]}, "master_ip": "10.109.15.2", "cloud_init_templates": {"cloud_config": "cloud_config_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "meta_data": "meta_data_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "boothook": "boothook_fuel_9.0_ubuntu.jinja2"}, "admin_net": "10.109.15.0/24", "mco_host": "10.109.15.2", "authorized_keys": ["\\"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local\\""], "mco_vhost": "mcollective", "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "mco_pskey": "unset", "puppet_enable": 0, "fuel_version": "9.0", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1, "mco_password": "tUhth1aXt2Y3ylYsTstaLHI6", "auth_key": "\\"\\"", "mco_connector": "rabbitmq"}, "name": "node-4", "hostname": "node-4.test.domain.local", "slave_name": "node-4", "power_pass": "/root/.ssh/bootstrap.rsa", "netboot_enabled": "1"}, {"profile": "ubuntu_1404_x86_64", "name_servers_search": "\\"test.domain.local\\"", "uid": "5", "interfaces": {"enp0s6": {"static": "0", "mac_address": "64:9f:fc:e4:7f:7a"}, "enp0s7": {"static": "0", "mac_address": "64:4f:22:2e:ed:a4"}, "enp0s4": {"static": "0", "mac_address": "64:24:0f:d6:d6:61"}, "enp0s5": {"static": "0", "mac_address": "64:ff:a4:fc:c8:4d"}, "enp0s3": {"ip_address": "10.109.15.7", "dns_name": "node-5.test.domain.local", "netmask": "255.255.255.0", "static": "0", "mac_address": "64:0a:15:39:98:dc"}}, "interfaces_extra": {"enp0s6": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s7": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s4": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s5": {"onboot": "no", "peerdns": "no"}, "enp0s3": {"onboot": "yes", "peerdns": "no"}}, "power_type": "ssh", "power_user": "root", "kernel_options": {"udevrules": "64:0a:15:39:98:dc_enp0s3,64:24:0f:d6:d6:61_enp0s4,64:ff:a4:fc:c8:4d_enp0s5,64:9f:fc:e4:7f:7a_enp0s6,64:4f:22:2e:ed:a4_enp0s7", "netcfg/choose_interface": "64:0a:15:39:98:dc"}, "power_address": "10.109.15.7", "name_servers": "\\"10.109.15.2\\"", "ks_meta": {"gw": "10.109.15.1", "mco_enable": 1, "mco_identity": 5, "mco_user": "mcollective", "install_log_2_syslog": 1, "image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "timezone": "Etc/UTC", "puppet_master": "localhost", "user_accounts": [{"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fueladmin", "homedir": "/home/fueladmin"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "sudo": ["ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"], "name": "fuel", "homedir": "/var/lib/fuel"}, {"ssh_keys": ["ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local"], "password": "r00tme", "name": "root", "homedir": "/root"}], "pm_data": {"kernel_params": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "ks_spaces": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-2d85a35ac13a4d78a1b3"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 20544}, {"vg": "cinder", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 30092}, {"vg": "vm", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0ca3f2eab5664be7a16d"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "cinder", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 35558}, {"vg": "vm", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 15078}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-36f3a24bc36549f1b847"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot", "size": 200}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 128}, {"vg": "os", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "cinder", "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "size": 0}, {"vg": "vm", "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "size": 50572}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "size": 15360, "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4"}, {"mount": "swap", "size": 5120, "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap"}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Cinder", "min_size": 1536, "volumes": [], "type": "vg", "id": "cinder"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Virtual Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/nova", "size": 65522, "type": "lv", "name": "nova", "file_system": "xfs"}], "type": "vg", "id": "vm"}]}, "master_ip": "10.109.15.2", "cloud_init_templates": {"cloud_config": "cloud_config_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "meta_data": "meta_data_fuel_9.0_ubuntu.jinja2", "boothook": "boothook_fuel_9.0_ubuntu.jinja2"}, "admin_net": "10.109.15.0/24", "mco_host": "10.109.15.2", "authorized_keys": ["\\"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCqZQyu0esa2fc2LpzhJmo006A1AyKCvabISiSFMF6CSBE/MtjWG9qGGsQ0Rb4NDEwAcMopiesl6ku/av9jFqpar52Jf6R15C5a02TCGRm17y3GUNkbEzMsYsv28ajgvxtAxNlWRp1JhEKnFsclpXiqYTDuMDfZy2ZJBaprbkfnYyWhBXUjgckmJQ/gQKlEutnYYLD99PTezoomyL8O0B9/JpAtJjMMF/fn0xbxTrO8hAJGk+mvIv6abWj9SwXDjXPzFHLZbzDNYcUl3YacJtjjkBbZ4QoZr2T2l5MfIL4eN5ROQ2bCVxiol3wyna2fxKlPii4Y5xPSWnYiZw8r+oZ7 root@nailgun.test.domain.local\\""], "mco_vhost": "mcollective", "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "mco_pskey": "unset", "puppet_enable": 0, "fuel_version": "9.0", "puppet_auto_setup": 1, "mco_auto_setup": 1, "mco_password": "tUhth1aXt2Y3ylYsTstaLHI6", "auth_key": "\\"\\"", "mco_connector": "rabbitmq"}, "name": "node-5", "hostname": "node-5.test.domain.local", "slave_name": "node-5", "power_pass": "/root/.ssh/bootstrap.rsa", "netboot_enabled": "1"}], "fault_tolerance": [{"percentage": 2, "uids": []}], "pre_provision": [{"priority": 100, "type": "shell", "id": null, "parameters": {"retries": 1, "cmd": "fa_build_image --image_build_dir /var/lib/fuel/ibp --log-file /var/log/fuel-agent-env-1.log --data_driver nailgun_build_image --input_data '{\\"image_data\\": {\\"/boot\\": {\\"container\\": \\"gzip\\", \\"uri\\": \\"http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz\\", \\"format\\": \\"ext2\\"}, \\"/\\": {\\"container\\": \\"gzip\\", \\"uri\\": \\"http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz\\", \\"format\\": \\"ext4\\"}}, \\"output\\": \\"/var/www/nailgun/targetimages\\", \\"repos\\": [{\\"name\\": \\"ubuntu-0\\", \\"section\\": \\"main universe multiverse\\", \\"uri\\": \\"http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/\\", \\"priority\\": 1001, \\"suite\\": \\"trusty\\", \\"type\\": \\"deb\\"}, {\\"name\\": \\"ubuntu-1\\", \\"section\\": \\"main universe multiverse\\", \\"uri\\": \\"http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/\\", \\"priority\\": 1001, \\"suite\\": \\"trusty-updates\\", \\"type\\": \\"deb\\"}, {\\"name\\": \\"ubuntu-2\\", \\"section\\": \\"main universe multiverse\\", \\"uri\\": \\"http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/\\", \\"priority\\": 1001, \\"suite\\": \\"trusty-security\\", \\"type\\": \\"deb\\"}, {\\"name\\": \\"mos\\", \\"section\\": \\"main restricted\\", \\"uri\\": \\"http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64\\", \\"priority\\": 1050, \\"suite\\": \\"mos9.0\\", \\"type\\": \\"deb\\"}, {\\"name\\": \\"mos-updates\\", \\"section\\": \\"main restricted\\", \\"uri\\": \\"http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/\\", \\"priority\\": 1050, \\"suite\\": \\"mos9.0-updates\\", \\"type\\": \\"deb\\"}, {\\"name\\": \\"mos-security\\", \\"section\\": \\"main restricted\\", \\"uri\\": \\"http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/\\", \\"priority\\": 1050, \\"suite\\": \\"mos9.0-security\\", \\"type\\": \\"deb\\"}, {\\"name\\": \\"mos-holdback\\", \\"section\\": \\"main restricted\\", \\"uri\\": \\"http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/\\", \\"priority\\": 1100, \\"suite\\": \\"mos9.0-holdback\\", \\"type\\": \\"deb\\"}, {\\"name\\": \\"Auxiliary\\", \\"section\\": \\"main restricted\\", \\"uri\\": \\"http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary\\", \\"priority\\": 1150, \\"suite\\": \\"auxiliary\\", \\"type\\": \\"deb\\"}], \\"packages\\": [\\"acl\\", \\"anacron\\", \\"bash-completion\\", \\"bridge-utils\\", \\"bsdmainutils\\", \\"build-essential\\", \\"cloud-init\\", \\"curl\\", \\"daemonize\\", \\"debconf-utils\\", \\"gdisk\\", \\"grub-pc\\", \\"hpsa-dkms\\", \\"hwloc\\", \\"i40e-dkms\\", \\"linux-firmware\\", \\"linux-firmware-nonfree\\", \\"linux-headers-generic-lts-trusty\\", \\"linux-image-generic-lts-trusty\\", \\"lvm2\\", \\"mcollective\\", \\"mdadm\\", \\"multipath-tools\\", \\"multipath-tools-boot\\", \\"nailgun-agent\\", \\"nailgun-mcagents\\", \\"network-checker\\", \\"ntp\\", \\"openssh-client\\", \\"openssh-server\\", \\"puppet\\", \\"python-amqp\\", \\"ruby-augeas\\", \\"ruby-ipaddress\\", \\"ruby-json\\", \\"ruby-netaddr\\", \\"ruby-openstack\\", \\"ruby-shadow\\", \\"ruby-stomp\\", \\"telnet\\", \\"ubuntu-minimal\\", \\"ubuntu-standard\\", \\"uuid-runtime\\", \\"vim\\", \\"virt-what\\", \\"vlan\\"], \\"codename\\": \\"trusty\\"}'", "cwd": "/", "timeout": 3600, "interval": 1}, "uids": ["master"]}]}}, "method": "image_provision", "api_version": "1"}	{}	1	0.400000000000000022	\N	\N	\N	\N
1	1	a92f5d3e-f4ed-4919-9c83-b58bb5f61fbd	deploy	Provision of environment 'CICMaintenanceMode' is done.\nDeployment is done. No changes.	ready	100	{}	{}	\N	1	\N	\N	\N	\N
7	1	169aec44-7794-4371-9089-133f39b35876	check_dhcp		ready	100	{"respond_to": "check_dhcp_resp", "args": {"nodes": [{"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s4"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 1, "name": "slave-01_controller_mongo"}, {"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s4"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 2, "name": "slave-03_controller_mongo"}, {"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s4"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 3, "name": "slave-02_controller_mongo"}, {"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 4, "name": "slave-04_compute_cinder"}, {"status": "ready", "excluded_networks": [], "networks": [{"vlans": [0], "iface": "enp0s3"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s5"}, {"vlans": [1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030], "iface": "enp0s6"}, {"vlans": [0], "iface": "enp0s7"}], "uid": 5, "name": "slave-05_compute_cinder"}], "task_uuid": "169aec44-7794-4371-9089-133f39b35876", "offline": 0}, "method": "check_dhcp", "api_version": "1"}	{}	6	1	\N	\N	\N	\N
8	1	d3d4eb47-81a4-4aeb-ae8c-381feefc1244	check_repo_availability		ready	100	{"respond_to": "check_repositories_resp", "args": {"nodes": [{"uid": "master"}, {"uid": 1}, {"uid": 2}, {"uid": 3}, {"uid": 4}, {"uid": 5}], "task_uuid": "d3d4eb47-81a4-4aeb-ae8c-381feefc1244", "urls": ["http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/"]}, "method": "check_repositories", "api_version": "1"}	{}	6	1	\N	\N	\N	\N
5	1	3fcc574f-05f3-4114-8fed-9a6ff9b7d4b2	deployment	Deployment is done. No changes.	ready	100	{"respond_to": "deploy_resp", "args": {"task_uuid": "3fcc574f-05f3-4114-8fed-9a6ff9b7d4b2", "tasks_graph": {"null": [{"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "id": "post_deployment_start"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "id": "deploy_start"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "pre_deployment_end"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "id": "pre_deployment_start"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "post_deployment_end"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "deploy_end"}], "1": [{"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "enable_rados"}, {"node_id": "1", "name": "enable_quorum"}], "id": "ironic_post_swift_key"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-mysqld.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-mysqld", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/mongo.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "firewall"}, {"node_id": "1", "name": "hosts"}], "id": "top-role-primary-mongo", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/db.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "cinder-db", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-cinder"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "tools"}], "id": "netconfig", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/dump_rabbitmq_definitions.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "dump_rabbitmq_definitions", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"src": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "dst": "/etc/puppet/modules", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "rsync_core_puppet", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "sync"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_dns_setup.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "firewall"}, {"node_id": "1", "name": "ssl-add-trust-chain"}], "id": "ssl-dns-setup", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "top-role-primary-mongo"}, {"node_id": "1", "name": "ceilometer-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "top-role-mongo"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "top-role-mongo"}], "id": "ceilometer-controller", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/override_configuration.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "pre_hiera_config"}], "id": "override_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/keystone.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "keystone-db"}], "id": "ceilometer-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ceilometer-controller"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ceph_ready_check"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "ceph_create_pools"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/workloads_collector_add.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}], "id": "workloads_collector_add", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-start"}], "id": "primary-openstack-network-plugins-l2", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/db.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "aodh-db", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "aodh"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw_keystone.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "radosgw-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-ceph-radosgw"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/virtual_ips.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster"}], "id": "virtual_ips", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-server.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "primary-dns-server", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-murano.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-murano", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "id": "openstack-network-end"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-radosgw.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-radosgw", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-swift.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-swift", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/db.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "heat-db", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-heat"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-neutron.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-neutron", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "updatedb"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ironic-api"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "ironic-db"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "1", "name": "configuration_symlink"}], "id": "plugins_rsync"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "enable_rados"}, {"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "ceilometer-radosgw-user"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-keystone.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}], "id": "openstack-haproxy-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "netconfig"}], "id": "hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "netconfig"}, {"node_id": "1", "name": "primary-cluster"}], "id": "primary-rabbitmq", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "glance"}, {"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster"}, {"node_id": "1", "name": "virtual_ips"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "primary-cluster-haproxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/routers.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-networks"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-routers", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/reserved_ports.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "rsync_core_puppet"}], "id": "reserved_ports", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/controller.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "id": "controller_remaining_tasks", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/keystone.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "glance-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "glance"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-aodh.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-aodh", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": "1", "name": "murano"}], "id": "murano-cfapi"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "controller_remaining_tasks"}], "id": "vmware-vcenter"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "ironic-api"}, {"node_id": "1", "name": "ironic-api"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}, {"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "3", "name": "ironic-api"}], "id": "ironic-compute"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "vcenter_compute_zones_create"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules/", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/keystone.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "cinder-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-cinder"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron.pub", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova.pub", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql.pub", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mongodb/mongodb.key", "dst": "/var/lib/astute/mongodb/mongodb.key"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/0", "dst": "/var/lib/astute/keystone/0"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/1", "dst": "/var/lib/astute/keystone/1"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys"}], "id": "copy_keys", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "upload_cirros"}, {"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "enable_rados"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-check.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-check", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ntp-server"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "hiera", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "setup_repositories"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/service_token_off.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "upload_cirros"}], "id": "disable_keystone_service_token", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/umm/umm.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "tools"}], "id": "umm", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/memcached/memcached.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "netconfig"}], "id": "memcached", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/allocate_hugepages.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "setup_repositories"}], "id": "allocate_hugepages", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/openrc_delete.pp", "timeout": 90, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openrc-delete", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "plugins_rsync"}, {"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "plugins_setup_repositories"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "sahara"}], "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "sahara-keystone"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-sahara.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-sahara", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "firewall"}], "id": "ssl-keys-saving", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "deploy_start"}, {"node_id": "1", "name": "firewall"}, {"node_id": "1", "name": "hosts"}], "id": "primary-cluster", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"retries": 3, "cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/upload_cirros.rb", "cwd": "/", "timeout": 180, "interval": 20}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "enable_quorum"}], "id": "upload_cirros", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/configure_default_route.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "configure_default_route", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "keystone-db"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "primary-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/apache/apache.pp", "timeout": 1200, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "netconfig"}], "id": "apache", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"path": "/etc/fuel/cluster/1/astute.yaml", "data": "access:\\n  email: admin@localhost\\n  metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n  password: admin\\n  tenant: admin\\n  user: admin\\naodh: {db_password: cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC, user_password: yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38}\\nauth_key: ''\\nauto_assign_floating_ip: false\\nbase_syslog: {syslog_port: '514', syslog_server: 10.109.15.2}\\nceilometer: {db_password: 24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN, enabled: true, metering_secret: iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv,\\n  user_password: X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx}\\ncgroups:\\n  metadata:\\n    always_editable: true\\n    group: general\\n    label: Cgroups conguration for services\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 90\\ncinder: {db_password: 0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA, fixed_key: 8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1,\\n  user_password: icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT}\\ncluster:\\n  changes:\\n  - {name: attributes, node_id: null}\\n  - {name: networks, node_id: null}\\n  - {name: vmware_attributes, node_id: null}\\n  - {name: interfaces, node_id: 4}\\n  - {name: disks, node_id: 4}\\n  - {name: interfaces, node_id: 5}\\n  - {name: disks, node_id: 5}\\n  - {name: interfaces, node_id: 3}\\n  - {name: disks, node_id: 3}\\n  - {name: interfaces, node_id: 2}\\n  - {name: disks, node_id: 2}\\n  - {name: interfaces, node_id: 1}\\n  - {name: disks, node_id: 1}\\n  components: []\\n  fuel_version: '9.0'\\n  id: 1\\n  is_customized: false\\n  is_locked: false\\n  mode: ha_compact\\n  name: CICMaintenanceMode\\n  net_provider: neutron\\n  release_id: 2\\n  status: new\\n  ui_settings:\\n    filter: {}\\n    filter_by_labels: {}\\n    search: ''\\n    sort:\\n    - {roles: asc}\\n    sort_by_labels: []\\n    view_mode: standard\\ncobbler: {profile: ubuntu_1404_x86_64}\\nconfiguration: {}\\ncorosync:\\n  group: 226.94.1.1\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Corosync\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 50\\n  port: '12000'\\n  verified: false\\ndebug: true\\ndeployed_before: {value: false}\\ndeployment_id: 1\\ndeployment_mode: ha_compact\\ndpdk: {}\\nexternal_dns:\\n  dns_list: [10.109.18.1]\\n  metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\nexternal_mongo:\\n  hosts_ip: ''\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: External MongoDB\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value == false',\\n      message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components\\n        section}\\n    weight: 30\\n  mongo_db_name: ceilometer\\n  mongo_password: ceilometer\\n  mongo_replset: ''\\n  mongo_user: ceilometer\\nexternal_ntp:\\n  metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n  ntp_list: [10.109.18.1]\\nfail_if_error: true\\nfqdn: node-1.test.domain.local\\nfuel_version: '9.0'\\nglance: {db_password: eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9, image_cache_max_size: '5368709120',\\n  user_password: 4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP}\\nglance_glare: {user_password: VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko}\\nheat: {auth_encryption_key: 2b77963392a56162f0e61739f91c353f, db_password: A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh,\\n  enabled: true, rabbit_password: NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f, user_password: 0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW}\\nhorizon: {secret_key: 049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0}\\nironic: {db_password: Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS, enabled: false, swift_tempurl_key: R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW,\\n  user_password: 7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp}\\nkernel_params:\\n  kernel: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset\\n  metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\nkeystone: {admin_token: J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI, db_password: hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95}\\nlast_controller: node-3\\nlibvirt_type: qemu\\nmanagement_network_range: 10.109.16.0/24\\nmaster_ip: 10.109.15.2\\nmetadata: {label: Common, weight: 10}\\nmongo: {enabled: false}\\nmp:\\n- {point: '1', weight: '1'}\\n- {point: '2', weight: '2'}\\nmurano: {db_password: lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP, enabled: false, rabbit_password: 9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy,\\n  user_password: jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d}\\nmurano-cfapi: {db_password: yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu, enabled: false, rabbit_password: 22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc,\\n  user_password: 0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp}\\nmurano_glance_artifacts_plugin: {enabled: false}\\nmurano_settings:\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: Murano Settings\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value == false',\\n      message: Murano is not enabled on the Additional Components section}\\n    weight: 20\\n  murano_repo_url: http://storage.apps.openstack.org/\\nmysql: {root_password: Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b, wsrep_password: l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9}\\nnetwork_metadata:\\n  nodes:\\n    node-1:\\n      fqdn: node-1.test.domain.local\\n      name: node-1\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.3, aodh/api: 10.109.16.4, ceilometer/api: 10.109.16.4,\\n        ceph/public: 10.109.17.2, ceph/radosgw: 10.109.18.4, ceph/replication: 10.109.17.2,\\n        cinder/api: 10.109.16.4, cinder/iscsi: 10.109.17.2, ex: 10.109.18.4, fw-admin: 10.109.15.3,\\n        glance/api: 10.109.16.4, glance/glare: 10.109.16.4, heat/api: 10.109.16.4,\\n        horizon: 10.109.16.4, ironic/api: 10.109.16.4, keystone/api: 10.109.16.4,\\n        management: 10.109.16.4, mgmt/corosync: 10.109.16.4, mgmt/database: 10.109.16.4,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.4, mgmt/messaging: 10.109.16.4, mgmt/vip: 10.109.16.4,\\n        mongo/db: 10.109.16.4, murano/api: 10.109.16.4, murano/cfapi: 10.109.16.4,\\n        neutron/api: 10.109.16.4, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.4,\\n        nova/migration: 10.109.16.4, public/vip: 10.109.18.4, sahara/api: 10.109.16.4,\\n        storage: 10.109.17.2, swift/api: 10.109.16.4, swift/replication: 10.109.17.2}\\n      node_roles: [primary-controller, primary-mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '1'\\n      uid: '1'\\n      user_node_name: slave-01_controller_mongo\\n    node-2:\\n      fqdn: node-2.test.domain.local\\n      name: node-2\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.5, aodh/api: 10.109.16.6, ceilometer/api: 10.109.16.6,\\n        ceph/public: 10.109.17.4, ceph/radosgw: 10.109.18.5, ceph/replication: 10.109.17.4,\\n        cinder/api: 10.109.16.6, cinder/iscsi: 10.109.17.4, ex: 10.109.18.5, fw-admin: 10.109.15.5,\\n        glance/api: 10.109.16.6, glance/glare: 10.109.16.6, heat/api: 10.109.16.6,\\n        horizon: 10.109.16.6, ironic/api: 10.109.16.6, keystone/api: 10.109.16.6,\\n        management: 10.109.16.6, mgmt/corosync: 10.109.16.6, mgmt/database: 10.109.16.6,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.6, mgmt/messaging: 10.109.16.6, mgmt/vip: 10.109.16.6,\\n        mongo/db: 10.109.16.6, murano/api: 10.109.16.6, murano/cfapi: 10.109.16.6,\\n        neutron/api: 10.109.16.6, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.6,\\n        nova/migration: 10.109.16.6, public/vip: 10.109.18.5, sahara/api: 10.109.16.6,\\n        storage: 10.109.17.4, swift/api: 10.109.16.6, swift/replication: 10.109.17.4}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '2'\\n      uid: '2'\\n      user_node_name: slave-03_controller_mongo\\n    node-3:\\n      fqdn: node-3.test.domain.local\\n      name: node-3\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.4, aodh/api: 10.109.16.8, ceilometer/api: 10.109.16.8,\\n        ceph/public: 10.109.17.6, ceph/radosgw: 10.109.18.6, ceph/replication: 10.109.17.6,\\n        cinder/api: 10.109.16.8, cinder/iscsi: 10.109.17.6, ex: 10.109.18.6, fw-admin: 10.109.15.4,\\n        glance/api: 10.109.16.8, glance/glare: 10.109.16.8, heat/api: 10.109.16.8,\\n        horizon: 10.109.16.8, ironic/api: 10.109.16.8, keystone/api: 10.109.16.8,\\n        management: 10.109.16.8, mgmt/corosync: 10.109.16.8, mgmt/database: 10.109.16.8,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.8, mgmt/messaging: 10.109.16.8, mgmt/vip: 10.109.16.8,\\n        mongo/db: 10.109.16.8, murano/api: 10.109.16.8, murano/cfapi: 10.109.16.8,\\n        neutron/api: 10.109.16.8, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.8,\\n        nova/migration: 10.109.16.8, public/vip: 10.109.18.6, sahara/api: 10.109.16.8,\\n        storage: 10.109.17.6, swift/api: 10.109.16.8, swift/replication: 10.109.17.6}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '3'\\n      uid: '3'\\n      user_node_name: slave-02_controller_mongo\\n    node-4:\\n      fqdn: node-4.test.domain.local\\n      name: node-4\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.6, aodh/api: 10.109.16.7, ceilometer/api: 10.109.16.7,\\n        ceph/public: 10.109.17.5, ceph/replication: 10.109.17.5, cinder/api: 10.109.16.7,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.5, fw-admin: 10.109.15.6, glance/api: 10.109.16.7,\\n        glance/glare: 10.109.16.7, heat/api: 10.109.16.7, horizon: 10.109.16.7, ironic/api: 10.109.16.7,\\n        keystone/api: 10.109.16.7, management: 10.109.16.7, mgmt/corosync: 10.109.16.7,\\n        mgmt/database: 10.109.16.7, mgmt/memcache: 10.109.16.7, mgmt/messaging: 10.109.16.7,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.7, mongo/db: 10.109.16.7, murano/api: 10.109.16.7, murano/cfapi: 10.109.16.7,\\n        neutron/api: 10.109.16.7, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.7,\\n        nova/migration: 10.109.16.7, sahara/api: 10.109.16.7, storage: 10.109.17.5,\\n        swift/api: 10.109.16.7, swift/replication: 10.109.17.5}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '4'\\n      uid: '4'\\n      user_node_name: slave-04_compute_cinder\\n    node-5:\\n      fqdn: node-5.test.domain.local\\n      name: node-5\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.7, aodh/api: 10.109.16.5, ceilometer/api: 10.109.16.5,\\n        ceph/public: 10.109.17.3, ceph/replication: 10.109.17.3, cinder/api: 10.109.16.5,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.3, fw-admin: 10.109.15.7, glance/api: 10.109.16.5,\\n        glance/glare: 10.109.16.5, heat/api: 10.109.16.5, horizon: 10.109.16.5, ironic/api: 10.109.16.5,\\n        keystone/api: 10.109.16.5, management: 10.109.16.5, mgmt/corosync: 10.109.16.5,\\n        mgmt/database: 10.109.16.5, mgmt/memcache: 10.109.16.5, mgmt/messaging: 10.109.16.5,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.5, mongo/db: 10.109.16.5, murano/api: 10.109.16.5, murano/cfapi: 10.109.16.5,\\n        neutron/api: 10.109.16.5, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.5,\\n        nova/migration: 10.109.16.5, sahara/api: 10.109.16.5, storage: 10.109.17.3,\\n        swift/api: 10.109.16.5, swift/replication: 10.109.17.3}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '5'\\n      uid: '5'\\n      user_node_name: slave-05_compute_cinder\\n  vips:\\n    management:\\n      ipaddr: 10.109.16.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    public:\\n      ipaddr: 10.109.18.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter:\\n      ipaddr: 10.109.16.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter_pub:\\n      ipaddr: 10.109.18.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific:\\n        iptables_rules:\\n          ns_start: [iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\n          ns_stop: [iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\nnetwork_scheme:\\n  endpoints:\\n    br-ex:\\n      IP: [10.109.18.4/24]\\n      gateway: 10.109.18.1\\n      vendor_specific: {provider_gateway: 10.109.18.1}\\n    br-floating: {IP: none}\\n    br-fw-admin:\\n      IP: [10.109.15.3/24]\\n      vendor_specific: {provider_gateway: 10.109.15.1}\\n    br-mgmt:\\n      IP: [10.109.16.4/24]\\n    br-prv: {IP: none}\\n    br-storage:\\n      IP: [10.109.17.2/24]\\n  interfaces:\\n    enp0s3:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:03.0', driver: e1000}\\n    enp0s4:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:04.0', driver: e1000}\\n    enp0s5:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:05.0', driver: e1000}\\n    enp0s6:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:06.0', driver: e1000}\\n    enp0s7:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:07.0', driver: e1000}\\n  provider: lnx\\n  roles: {admin/pxe: br-fw-admin, aodh/api: br-mgmt, ceilometer/api: br-mgmt, ceph/public: br-storage,\\n    ceph/radosgw: br-ex, ceph/replication: br-storage, cinder/api: br-mgmt, cinder/iscsi: br-storage,\\n    ex: br-ex, fw-admin: br-fw-admin, glance/api: br-mgmt, glance/glare: br-mgmt,\\n    heat/api: br-mgmt, horizon: br-mgmt, ironic/api: br-mgmt, keystone/api: br-mgmt,\\n    management: br-mgmt, mgmt/corosync: br-mgmt, mgmt/database: br-mgmt, mgmt/memcache: br-mgmt,\\n    mgmt/messaging: br-mgmt, mgmt/vip: br-mgmt, mongo/db: br-mgmt, murano/api: br-mgmt,\\n    murano/cfapi: br-mgmt, neutron/api: br-mgmt, neutron/floating: br-floating, neutron/private: br-prv,\\n    nova/api: br-mgmt, nova/migration: br-mgmt, public/vip: br-ex, sahara/api: br-mgmt,\\n    storage: br-storage, swift/api: br-mgmt, swift/replication: br-storage}\\n  transformations:\\n  - {action: add-br, name: br-fw-admin}\\n  - {action: add-br, name: br-mgmt}\\n  - {action: add-br, name: br-storage}\\n  - {action: add-br, name: br-ex}\\n  - {action: add-br, name: br-floating, provider: ovs}\\n  - action: add-patch\\n    bridges: [br-floating, br-ex]\\n    mtu: 65000\\n    provider: ovs\\n  - {action: add-br, name: br-prv, provider: ovs}\\n  - {action: add-br, name: br-aux}\\n  - action: add-patch\\n    bridges: [br-prv, br-aux]\\n    mtu: 65000\\n    provider: ovs\\n  - {action: add-port, bridge: br-fw-admin, name: enp0s3}\\n  - {action: add-port, bridge: br-ex, name: enp0s4}\\n  - {action: add-port, bridge: br-mgmt, name: enp0s5}\\n  - {action: add-port, bridge: br-aux, name: enp0s6}\\n  - {action: add-port, bridge: br-storage, name: enp0s7}\\n  version: '1.1'\\nneutron_advanced_configuration:\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Neutron Advanced Configuration\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 20\\n  neutron_dvr: false\\n  neutron_l2_pop: false\\n  neutron_l3_ha: false\\n  neutron_qos: false\\nnode_volumes:\\n- extra: [disk/by-id/virtio-0b4d15ec6cfa4f4fa6a5]\\n  free_space: 50316\\n  id: vda\\n  name: vda\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 192, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 20544, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 10304, type: pv, vg: logs}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 19660, type: pv, vg: mysql}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: horizon}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: image}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: mongo}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-aa72268369e348bf8056]\\n  free_space: 50316\\n  id: vdb\\n  name: vdb\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 192, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: logs}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 948, type: pv, vg: mysql}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 11328, type: pv, vg: horizon}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 38232, type: pv, vg: image}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: mongo}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-c4be8f8bb9dd4c32bcdf]\\n  free_space: 50316\\n  id: vdc\\n  name: vdc\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 256, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: logs}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: mysql}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: horizon}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 6138, type: pv, vg: image}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 44306, type: pv, vg: mongo}\\n- _allocate_size: min\\n  id: os\\n  label: Base System\\n  min_size: 20480\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /, name: root, size: 15360, type: lv}\\n  - {file_system: swap, mount: swap, name: swap, size: 5120, type: lv}\\n- _allocate_size: min\\n  id: logs\\n  label: Logs\\n  min_size: 10240\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /var/log, name: log, size: 10240, type: lv}\\n- _allocate_size: all\\n  id: image\\n  label: Image Storage\\n  min_size: 5120\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: xfs, mount: /var/lib/glance, name: glance, size: 44242, type: lv}\\n- _allocate_size: min\\n  id: mysql\\n  label: Mysql Database\\n  min_size: 20480\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /var/lib/mysql, name: root, size: 20480, type: lv}\\n- _allocate_size: min\\n  id: horizon\\n  label: Horizon Temp Storage\\n  min_size: 11264\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: xfs, mount: /var/lib/horizon, name: horizontmp, size: 11264, type: lv}\\n- _allocate_size: all\\n  id: mongo\\n  label: MongoDB\\n  min_size: 10240\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /var/lib/mongo, name: mongodb, size: 44242, type: lv}\\nnodes:\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-controller,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: cinder, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: compute, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: cinder, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: compute, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\nnova: {db_password: OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv, enable_hugepages: false, state_path: /var/lib/nova,\\n  user_password: IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT}\\nnova_quota: false\\nonline: true\\nopenstack_version: mitaka-9.0\\noperator_user:\\n  authkeys: ''\\n  homedir: /home/fueladmin\\n  metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n  name: fueladmin\\n  password: wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nplugins: []\\nprovision:\\n  codename: trusty\\n  image_data:\\n    /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n    /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Provision\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'false'}\\n    weight: 80\\n  method: image\\n  packages: 'acl\\n\\n    anacron\\n\\n    bash-completion\\n\\n    bridge-utils\\n\\n    bsdmainutils\\n\\n    build-essential\\n\\n    cloud-init\\n\\n    curl\\n\\n    daemonize\\n\\n    debconf-utils\\n\\n    gdisk\\n\\n    grub-pc\\n\\n    hpsa-dkms\\n\\n    hwloc\\n\\n    i40e-dkms\\n\\n    linux-firmware\\n\\n    linux-firmware-nonfree\\n\\n    linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n    linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n    lvm2\\n\\n    mcollective\\n\\n    mdadm\\n\\n    multipath-tools\\n\\n    multipath-tools-boot\\n\\n    nailgun-agent\\n\\n    nailgun-mcagents\\n\\n    network-checker\\n\\n    ntp\\n\\n    openssh-client\\n\\n    openssh-server\\n\\n    puppet\\n\\n    python-amqp\\n\\n    ruby-augeas\\n\\n    ruby-ipaddress\\n\\n    ruby-json\\n\\n    ruby-netaddr\\n\\n    ruby-openstack\\n\\n    ruby-shadow\\n\\n    ruby-stomp\\n\\n    telnet\\n\\n    ubuntu-minimal\\n\\n    ubuntu-standard\\n\\n    uuid-runtime\\n\\n    vim\\n\\n    virt-what\\n\\n    vlan\\n\\n    '\\npublic_network_assignment:\\n  assign_to_all_nodes: false\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Public network assignment\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 10\\npublic_ssl:\\n  cert_data: {content: '-----BEGIN CERTIFICATE-----\\n\\n      MIIC7TCCAdUCAgPoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMDwxHjAcBgNVBAsMFU1pcmFudGlz\\n\\n      IEZ1ZWwtUUEgVGVhbTEaMBgGA1UEAwwRcHVibGljLmZ1ZWwubG9jYWwwHhcNMTYw\\n\\n      NDE5MjEyODE2WhcNMjYwNDE3MjEyODE2WjA8MR4wHAYDVQQLDBVNaXJhbnRpcyBG\\n\\n      dWVsLVFBIFRlYW0xGjAYBgNVBAMMEXB1YmxpYy5mdWVsLmxvY2FsMIIBIjANBgkq\\n\\n      hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA7lD6625wxqOzAC+9dUkM80fV9/YsBKY/\\n\\n      vFf5CRM7SscjXfQ5SMAkawUaFz5hNdBRHdqLfLFXo7bwoHrWwKZQa/q9tHcAG/DI\\n\\n      ZovA5k7akTvUznRp+okej4LprcRyB1sNndaSNe8fJK+UyjLy9eBxlgv3HSq86xK4\\n\\n      vjd+ER/IxEy6wAI8vW/sM8iCsP+Ul3Y/Y5yF4NUO+ji6YAl9islme28fG6Lpz3nD\\n\\n      TAuWH1eXIgGzTFrIWcwoNRJtcSDgcCRXkAMtlvPORSejwVvl/KeDTMJZm9F8v7xt\\n\\n      C0jwaliAusl2NXhOgeKU6ibr2K5np/crebK4sVSAmp0AHzbIDoWPAwIDAQABMA0G\\n\\n      CSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCPhKCFoAm25lCnQzVZiS6IX6MoC60rZ4Gjy6HEaCKB\\n\\n      izKs9oxI4rC1GtMx1GwQWgmeJ85HuFmuBKWp1NB/maBeD46ymajUKFywM0RKnjeL\\n\\n      w3w6t+5SDHhrukshIfGYesjDLCIQ8f9bgQqTjE0QU+Ae/GcQcjqAYi5CeOOcYGoZ\\n\\n      19zB2sHOsAR8nKRijOmtDkdsB/XBZUHBtthA/bNLTbyq8zwEVrwvaXeXo0/AH+en\\n\\n      Z+JsGkhSiKKhZ5Tvtukci467a8AzSw0A+7EuQhDexPE1V3YTyodomRJZC7XkHHmJ\\n\\n      atCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n\\n      -----END CERTIFICATE-----\\n\\n      -----BEGIN PRIVATE KEY-----\\n\\n      MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDuUPrrbnDGo7MA\\n\\n      L711SQzzR9X39iwEpj+8V/kJEztKxyNd9DlIwCRrBRoXPmE10FEd2ot8sVejtvCg\\n\\n      etbAplBr+r20dwAb8Mhmi8DmTtqRO9TOdGn6iR6PgumtxHIHWw2d1pI17x8kr5TK\\n\\n      MvL14HGWC/cdKrzrEri+N34RH8jETLrAAjy9b+wzyIKw/5SXdj9jnIXg1Q76OLpg\\n\\n      CX2KyWZ7bx8bounPecNMC5YfV5ciAbNMWshZzCg1Em1xIOBwJFeQAy2W885FJ6PB\\n\\n      W+X8p4NMwlmb0Xy/vG0LSPBqWIC6yXY1eE6B4pTqJuvYrmen9yt5srixVICanQAf\\n\\n      NsgOhY8DAgMBAAECggEAbFLYyvzHPDMaYQJSLqaGwWosoun9dhuPKvAd3XclY0cD\\n\\n      F2i0RRI5O3/1LQ2IqCpJRLWa45HEkUDNPVS4mpa+RWaSph3VKd4XaS0rAERlatB0\\n\\n      WWdm6J89CeRqjTaW0iscFFt82BEZ6dX5XrMr5oEfgCFuMI7FkmBPIv8cSXJWEosh\\n\\n      XVSHFQNIKBDRzB+1xrXTk72GcDVdR2ogDo+cWqkzR5nmn++SHV7gyoT4LtW71fbI\\n\\n      LwcVuKRXAwwSIpRPOCUypSrriGbPlJUN3YHbTftxSiFsssI5ljRycNWAQOY6UNLy\\n\\n      7LDhHXFmfs1u/mKzdK0/ijHInCauSaqbEGUwt4woYQKBgQD73WqI0DLTZtjZtH+l\\n\\n      gTAU5eW1fsIRp2LWYHWddXMp+p0tA0bb5ZIRS6BRvJGxW5Z8DW/duhyNTq44j77e\\n\\n      MxMXIR6M14VWbOMhVcHnEgk8m8Emyh9qfyx3Ch8BIwDj2p6CyihRHlSz0nza4/Wu\\n\\n      kO39rsDsXSAFhuCONw6N2S9rcQKBgQDyOp6b0zsTbSrWiKjtVr99jbtmyy2BeNM7\\n\\n      KLxwTUB10RoC2rtgRuX72DPDMoCkpTuhe9HF9Nu8siqVbzpXc1VgWOn3nGRI4F24\\n\\n      QWiTF30RRICK5SlBYqdQM9DnBEFNL2Q7BFxXObcc3EPGuXYl/LCcDA6JlOV92ZMI\\n\\n      qt9rgSbfswKBgCxtGeWYE98GPSnplLp01y5YfvRMr569j8mQqi5kETROaHsQIOeY\\n\\n      zvMOC/Fe+bP3G8w18o2Bzpd+UWzYrioziCKETQc63OIpwsaWgeVoYQi30JIvBOuc\\n\\n      ExPMTTu+GOIYJe2cCxCD8Rzm++8AVs278r7UnGMU6hkPeXycaYzLynmBAoGBALGe\\n\\n      Ol+Y7GC6VAcr/nLKgW/XVetyYNPnfTyMCmFuxC2gPqqJKYzXcBzT1GD1z07rumYX\\n\\n      HSNDAT3Eh2U8QlONxrT3fdiLXR3zJ8XMcJorRxI6YOd4UmAXrwgodq5veFLYxW5h\\n\\n      LDTppVQMT8aQiAoi2H4UeTR5ci5uNFrOsTVrZs3xAoGBAIwJOXY33sIYVM/qOCc7\\n\\n      rRnSaBD1PVfyVgBX/cGCZoshZbyg7am6uGwA+HuuuxvwNWqR3cTMaDoD4nD8gdg0\\n\\n      OXdBfLUchPgABgJJM//kcrBZ7svHaF3OssnpBXFjp+IV3Qd2DxOrC8O4pWpfqPwq\\n\\n      fTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n\\n      -----END PRIVATE KEY-----\\n\\n      ', name: ca.pem}\\n  cert_source: user_uploaded\\n  horizon: true\\n  hostname: public.fuel.local\\n  metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n  services: true\\npuppet: {manifests: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/', modules: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/'}\\npuppet_debug: true\\nquantum: true\\nquantum_settings:\\n  L2:\\n    base_mac: fa:16:3e:00:00:00\\n    phys_nets:\\n      physnet1: {bridge: br-floating, vlan_range: null}\\n      physnet2: {bridge: br-prv, vlan_range: '1000:1030'}\\n    segmentation_type: vlan\\n  L3: {use_namespaces: true}\\n  database: {passwd: uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6}\\n  default_floating_net: admin_floating_net\\n  default_private_net: admin_internal_net\\n  keystone: {admin_password: nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7}\\n  metadata: {metadata_proxy_shared_secret: vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS}\\n  predefined_networks:\\n    admin_floating_net:\\n      L2: {network_type: flat, physnet: physnet1, router_ext: true, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: false\\n        floating: ['10.109.18.128:10.109.18.254']\\n        gateway: 10.109.18.1\\n        nameservers: []\\n        subnet: 10.109.18.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\n    admin_internal_net:\\n      L2: {network_type: vlan, physnet: physnet2, router_ext: false, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: true\\n        floating: null\\n        gateway: 10.109.19.1\\n        nameservers: [8.8.4.4, 8.8.8.8]\\n        subnet: 10.109.19.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\nrabbit: {password: xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z}\\nrelease:\\n  attributes_metadata:\\n    editable:\\n      access:\\n        email:\\n          description: Email address for Administrator\\n          label: Email\\n          regex: {error: Invalid email, source: ^\\\\S+@\\\\S+$}\\n          type: text\\n          value: admin@localhost\\n          weight: 40\\n        metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n        password:\\n          description: Password for Administrator\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: admin\\n          weight: 20\\n        tenant:\\n          description: Tenant (project) name for Administrator\\n          label: Tenant\\n          regex: {error: Invalid tenant name, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 30\\n        user:\\n          description: Username for Administrator\\n          label: Username\\n          regex: {error: Invalid username, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 10\\n      additional_components:\\n        ceilometer: {description: 'If selected, Ceilometer and Aodh components will\\n            be installed', label: Install Ceilometer and Aodh, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 60}\\n        heat: {description: '', label: '', type: hidden, value: true, weight: 50}\\n        ironic:\\n          description: If selected, Ironic component will be installed\\n          label: Install Ironic\\n          restrictions:\\n          - {'cluster:net_provider != ''neutron'' or networking_parameters:segmentation_type != ''vlan''': Ironic\\n              requires Neutron with VLAN segmentation.}\\n          - {'settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false': Ironic\\n              requires Swift or RadosGW for Glance images.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 80\\n        metadata: {group: openstack_services, label: Additional Components, weight: 10}\\n        mongo:\\n          description: If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend\\n          label: Use external Mongo DB\\n          restrictions:\\n          - {'settings:additional_components.ceilometer.value == false': 'External\\n              Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer\\n              enabled, External Mongo is useless and should not be installed.'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 70\\n        murano: {description: 'If selected, Murano component will be installed', label: Install\\n            Murano, type: checkbox, value: false, weight: 20}\\n        murano-cfapi:\\n          description: If selected, Murano service broker will be installed\\n          label: Install Murano service broker for Cloud Foundry\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        murano_glance_artifacts_plugin:\\n          description: If selected glance artifact repository will be enabled\\n          label: Enable glance artifact repository\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        sahara: {description: 'If selected, Sahara component will be installed', label: Install\\n            Sahara, type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n      cgroups:\\n        metadata:\\n          always_editable: true\\n          group: general\\n          label: Cgroups conguration for services\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 90\\n      common:\\n        auth_key: {description: Public key(s) to include in authorized_keys on deployed\\n            nodes, group: security, label: Public Key, type: hidden, value: '', weight: 70}\\n        auto_assign_floating_ip:\\n          description: If selected, OpenStack will automatically assign a floating\\n            IP to a new instance\\n          group: network\\n          label: Auto assign floating IP\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider == ''neutron'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        debug: {description: 'Debug logging mode provides more information, but requires\\n            more disk space.', group: logging, label: OpenStack debug logging, type: checkbox,\\n          value: false, weight: 20}\\n        libvirt_type:\\n          group: compute\\n          label: Hypervisor type\\n          type: radio\\n          value: qemu\\n          values:\\n          - {data: kvm, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on hardware, label: KVM}\\n          - {data: qemu, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on virtual hosts., label: QEMU}\\n          weight: 30\\n        metadata: {label: Common, weight: 10}\\n        nova_quota: {description: Quotas are used to limit CPU and memory usage for\\n            tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database., group: compute,\\n          label: Nova quotas, type: checkbox, value: false, weight: 30}\\n        puppet_debug: {description: 'Debug puppet logging mode provides more information,\\n            but requires more disk space.', group: logging, label: Puppet debug logging,\\n          type: checkbox, value: true, weight: 20}\\n        resume_guests_state_on_host_boot: {description: 'Whether to resume previous\\n            guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests\\n            assigned to the host to resume their previous state. If the guest was\\n            running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest\\n            was not running previously, a restart will not be attempted.', group: compute,\\n          label: Resume guests state on host boot, type: checkbox, value: true, weight: 50}\\n        task_deploy: {description: The new deployment engine based on cross-node dependencies\\n            for deployment tasks., label: Enable task based deploy, type: hidden,\\n          value: true, weight: 11}\\n        use_cow_images: {description: 'For most cases you will want qcow format. If\\n            it''s disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with\\n            raw format currently does not support snapshotting.', group: storage,\\n          label: Use qcow format for images, type: checkbox, value: true, weight: 60}\\n        use_vcenter: {type: hidden, value: false, weight: 30}\\n      corosync:\\n        group: {description: '', label: Group, type: text, value: 226.94.1.1, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Corosync\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 50\\n        port: {description: '', label: Port, type: text, value: '12000', weight: 20}\\n        verified: {description: Set True only if multicast is configured correctly\\n            on router., label: Need to pass network verification., type: checkbox,\\n          value: false, weight: 10}\\n      external_dns:\\n        dns_list:\\n          description: List of upstream DNS servers\\n          label: DNS list\\n          max: 3\\n          regex: {error: Invalid IP address, source: '^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: DNS_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n        metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\n      external_mongo:\\n        hosts_ip:\\n          description: IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs\\n          label: MongoDB hosts IP\\n          regex: {error: Invalid hosts ip sequence, source: '^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 30\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: External MongoDB\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value\\n              == false', message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional\\n              Components section}\\n          weight: 30\\n        mongo_db_name:\\n          description: Mongo database name\\n          label: Database name\\n          regex: {error: Invalid database name, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_password:\\n          description: Mongo database password\\n          label: Password\\n          regex: {error: Password contains spaces, source: ^\\\\S*$}\\n          type: password\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_replset: {description: Name for Mongo replication set, label: Replset,\\n          type: text, value: '', weight: 30}\\n        mongo_user:\\n          description: Mongo database username\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n      external_ntp:\\n        metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n        ntp_list:\\n          description: List of upstream NTP servers\\n          label: NTP server list\\n          regex: {error: Invalid NTP server, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: NTP_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n      kernel_params:\\n        kernel: {description: Default kernel parameters, label: Initial parameters,\\n          type: text, value: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90\\n            nomodeset}\\n        metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\n      murano_settings:\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: Murano Settings\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value\\n              == false', message: Murano is not enabled on the Additional Components\\n              section}\\n          weight: 20\\n        murano_repo_url: {description: '', label: Murano Repository URL, type: text,\\n          value: 'http://storage.apps.openstack.org/', weight: 10}\\n      neutron_advanced_configuration:\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Neutron Advanced Configuration\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 20\\n        neutron_dvr:\\n          description: Enable Distributed Virtual Routers in Neutron\\n          label: Neutron DVR\\n          restrictions:\\n          - {? 'networking_parameters:segmentation_type != ''vlan'' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value\\n              == false' : DVR requires L2 population to be enabled.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        neutron_l2_pop:\\n          description: Enable L2 population mechanism in Neutron\\n          label: Neutron L2 population\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'networking_parameters:segmentation_type ==\\n              ''vlan'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 10\\n        neutron_l3_ha:\\n          description: 'Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\n\\n            Requires at least 2 Controller nodes to function properly\\n\\n            '\\n          label: Neutron L3 HA\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value\\n              == true', message: Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron\\n              L3 HA}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        neutron_qos: {description: Enable Neutron QoS advanced service plug-in, label: Neutron\\n            QoS, type: checkbox, value: false, weight: 40}\\n      operator_user:\\n        authkeys: {description: 'Public SSH keys to include to operator user''s authorized\\n            keys, one per line.', label: Authorized SSH keys, type: textarea, value: '',\\n          weight: 80}\\n        homedir:\\n          description: Home directory for operator user\\n          label: Home directory\\n          regex: {error: Invalid path, source: ^/\\\\S}\\n          type: text\\n          value: /home/fueladmin\\n          weight: 70\\n        metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n        name:\\n          description: Username for operator user\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n          value: fueladmin\\n          weight: 50\\n        password:\\n          description: Password for operator user\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n          weight: 60\\n        sudo: {description: 'Sudoers configuration directives for operator user, one\\n            per line.', label: Sudoers configuration, type: textarea, value: 'ALL=(ALL)\\n            NOPASSWD: ALL', weight: 90}\\n      provision:\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Provision\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'false'}\\n          weight: 80\\n        method: {type: hidden, value: image}\\n        packages: {label: Initial packages, type: textarea, value: 'acl\\n\\n            anacron\\n\\n            bash-completion\\n\\n            bridge-utils\\n\\n            bsdmainutils\\n\\n            build-essential\\n\\n            cloud-init\\n\\n            curl\\n\\n            daemonize\\n\\n            debconf-utils\\n\\n            gdisk\\n\\n            grub-pc\\n\\n            hpsa-dkms\\n\\n            hwloc\\n\\n            i40e-dkms\\n\\n            linux-firmware\\n\\n            linux-firmware-nonfree\\n\\n            linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n            linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n            lvm2\\n\\n            mcollective\\n\\n            mdadm\\n\\n            multipath-tools\\n\\n            multipath-tools-boot\\n\\n            nailgun-agent\\n\\n            nailgun-mcagents\\n\\n            network-checker\\n\\n            ntp\\n\\n            openssh-client\\n\\n            openssh-server\\n\\n            puppet\\n\\n            python-amqp\\n\\n            ruby-augeas\\n\\n            ruby-ipaddress\\n\\n            ruby-json\\n\\n            ruby-netaddr\\n\\n            ruby-openstack\\n\\n            ruby-shadow\\n\\n            ruby-stomp\\n\\n            telnet\\n\\n            ubuntu-minimal\\n\\n            ubuntu-standard\\n\\n            uuid-runtime\\n\\n            vim\\n\\n            virt-what\\n\\n            vlan\\n\\n            ', weight: 10}\\n      public_network_assignment:\\n        assign_to_all_nodes: {description: 'When disabled, public network will be\\n            assigned to controllers only', label: Assign public network to all nodes,\\n          type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Public network assignment\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 10\\n      public_ssl:\\n        cert_data:\\n          description: Certificate and private key data, concatenated into a single\\n            file\\n          label: Certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: '(settings:public_ssl.cert_source.value != ''user_uploaded'')\\n              or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value\\n              == false)'}\\n          type: file\\n          value: ''\\n          weight: 40\\n        cert_source:\\n          description: From where we'll get certificate and private key\\n          label: Select source for certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: radio\\n          value: self_signed\\n          values:\\n          - {data: self_signed, description: Generate private key and certificate\\n              that will be signed by this key, label: Self-signed}\\n          - {data: user_uploaded, description: Use pre-generated key and certificate,\\n            label: I have my own keypair with certificate}\\n          weight: 30\\n        horizon:\\n          description: Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP\\n          label: HTTPS for Horizon\\n          restrictions:\\n          - {'settings:public_ssl.services.value == false': TLS for OpenStack public\\n              endpoints should be enabled}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        hostname:\\n          description: Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates\\n            also will use this hostname\\n          label: DNS hostname for public TLS endpoints\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: text\\n          value: public.fuel.local\\n          weight: 50\\n        metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n        services: {description: Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services,\\n          label: TLS for OpenStack public endpoints, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 10}\\n      repo_setup:\\n        metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n        repos:\\n          description: 'Please note: the first repository will be considered the operating\\n            system mirror that will be used during node provisioning.\\n\\n            To create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow\\n            the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the\\n            Fuel master node.\\n\\n            Please make sure your Fuel master node has Internet access to the repository\\n            before attempting to create a mirror.\\n\\n            For more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n\\n            '\\n          extra_priority: null\\n          type: custom_repo_configuration\\n          value:\\n          - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n            uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64'}\\n          - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n            type: deb, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary'}\\n      service_user:\\n        homedir: {type: hidden, value: /var/lib/fuel}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Service user account\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        name: {type: hidden, value: fuel}\\n        password:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: password}\\n        root_password: {type: hidden, value: r00tme}\\n        sudo: {type: hidden, value: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'}\\n      storage:\\n        admin_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        bootstrap_osd_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        ephemeral_ceph: {description: 'Configures Nova to store ephemeral volumes\\n            in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too.\\n            Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option,\\n            live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).',\\n          label: Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova), type: checkbox, value: false,\\n          weight: 75}\\n        fsid:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: uuid4}\\n        images_ceph:\\n          description: Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images.\\n            If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: Ceph RBD for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {'settings:storage.images_vcenter.value == true': Only one Glance backend\\n              could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        images_vcenter:\\n          description: Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store\\n            images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value != true'}\\n          - {condition: 'settings:storage.images_ceph.value == true', message: Only\\n              one Glance backend could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 35\\n        metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n        mon_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        objects_ceph: {description: 'Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This\\n            exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent\\n            Swift from installing.', label: Ceph RadosGW for objects (Swift API),\\n          type: checkbox, value: false, weight: 80}\\n        osd_pool_size:\\n          description: Configures the default number of object replicas in Ceph. This\\n            number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD'\\n            nodes.\\n          label: Ceph object replication factor\\n          regex: {error: Invalid number, source: '^[1-9]\\\\d*$'}\\n          type: text\\n          value: '3'\\n          weight: 85\\n        radosgw_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        volumes_block_device:\\n          description: High performance block device storage. It is recommended to\\n            have at least one Cinder Block Device\\n          label: Cinder Block device driver\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 15\\n        volumes_ceph:\\n          description: Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.\\n          label: Ceph RBD for volumes (Cinder)\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value\\n              == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        volumes_lvm:\\n          description: It is recommended to have at least one Cinder node.\\n          label: Cinder LVM over iSCSI for volumes\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: true\\n          weight: 10\\n      syslog:\\n        metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true,\\n          weight: 50}\\n        syslog_port:\\n          description: Remote syslog port\\n          label: Port\\n          regex: {error: Invalid syslog port, source: '^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$'}\\n          type: text\\n          value: '514'\\n          weight: 20\\n        syslog_server:\\n          description: Remote syslog hostname\\n          label: Hostname\\n          regex: {error: Invalid hostname, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 10\\n        syslog_transport:\\n          label: Syslog transport protocol\\n          type: radio\\n          value: tcp\\n          values:\\n          - {data: udp, description: '', label: UDP}\\n          - {data: tcp, description: '', label: TCP}\\n          weight: 30\\n      workloads_collector:\\n        enabled: {type: hidden, value: true}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Workloads Collector User\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        password:\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n        tenant: {type: text, value: services}\\n        user: {type: text, value: fuel_stats_user}\\n    generated:\\n      aodh:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      base_syslog:\\n        syslog_port: {generator: identical, generator_arg: '514'}\\n        syslog_server: {generator: ip, generator_arg: admin}\\n      ceilometer:\\n        db_password: {generator: password}\\n        metering_secret: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cinder:\\n        db_password: {generator: password}\\n        fixed_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cobbler:\\n        profile: {generator: identical, generator_arg: ubuntu_1404_x86_64}\\n      deployed_before: {value: false}\\n      glance:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      glance_glare:\\n        user_password: {generator: password}\\n      heat:\\n        auth_encryption_key: {generator: hexstring, generator_arg: '32'}\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      horizon:\\n        secret_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n      ironic:\\n        db_password: {generator: password}\\n        swift_tempurl_key: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      keystone:\\n        admin_token: {generator: password}\\n        db_password: {generator: password}\\n      murano:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      murano-cfapi:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      mysql:\\n        root_password: {generator: password}\\n        wsrep_password: {generator: password}\\n      nova:\\n        db_password: {generator: password}\\n        state_path: /var/lib/nova\\n        user_password: {generator: password}\\n      provision:\\n        codename: trusty\\n        image_data:\\n          /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n          /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n      puppet: {manifests: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/',\\n        modules: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/'}\\n      quantum_settings:\\n        database:\\n          passwd: {generator: password}\\n        keystone:\\n          admin_password: {generator: password}\\n        metadata:\\n          metadata_proxy_shared_secret: {generator: password}\\n      rabbit:\\n        password: {generator: password}\\n      repo_setup:\\n        installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz,\\n          remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n        installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n      sahara:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      swift:\\n        user_password: {generator: password}\\n  components_metadata:\\n  - bind:\\n    - ['settings:common.libvirt_type.value', qemu]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu\\n    name: hypervisor:qemu\\n    weight: 5\\n  - bind: ['settings:common.use_vcenter.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter\\n    name: hypervisor:vmware\\n    requires:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning, name: 'hypervisor:qemu'}\\n    weight: 15\\n  - compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:*'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:*'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2\\n    name: network:neutron:core:ml2\\n    weight: 1000\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', vlan]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: common.network.neutron_vlan\\n    name: network:neutron:ml2:vlan\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', tun]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert, name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'additional_service:ironic'}\\n    label: common.network.neutron_tun\\n    name: network:neutron:ml2:tun\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.volumes_lvm.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider\\n    incompatible:\\n    - {message: LVM not compatible with Ceph, name: 'storage:block:ceph'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm\\n    name: storage:block:lvm\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['settings:storage.volumes_ceph.value', true]\\n    - ['settings:storage.volumes_lvm.value', false]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block\\n    incompatible:\\n    - {message: Ceph not compatible with LVM, name: 'storage:block:lvm'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:block:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.objects_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:object:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.ephemeral_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:ephemeral:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.images_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:image:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.sahara.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara\\n    name: additional_service:sahara\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.murano.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano\\n    name: additional_service:murano\\n    weight: 20\\n  - bind: ['settings:additional_components.ceilometer.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer\\n    name: additional_service:ceilometer\\n    weight: 30\\n  - bind: ['settings:additional_components.ironic.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic\\n    name: additional_service:ironic\\n    weight: 40\\n  description: This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu\\n    as a base operating system. With high availability features built in, you are\\n    getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.\\n  id: 2\\n  is_deployable: true\\n  modes_metadata:\\n    ha_compact: {description: 'This configuration Deploys OpenStack ready for high\\n        availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a\\n        base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can\\n        be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for\\n        a true HA environment.'}\\n  name: Mitaka on Ubuntu 14.04\\n  operating_system: Ubuntu\\n  roles_metadata:\\n    base-os: {description: Install base Operating System without additional packages\\n        and configuration., group: other, name: Operating System, weight: 70}\\n    ceph-osd:\\n      description: Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes\\n        (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also\\n        provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable\\n        each).\\n      group: storage\\n      limits: {min: 'settings:storage.osd_pool_size.value'}\\n      name: Ceph OSD\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value\\n          == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value\\n          == false', message: Ceph should be enabled in the environment settings.}\\n      update_once: [controller]\\n      weight: 50\\n    cinder:\\n      description: Cinder provides scheduling of block storage resources, typically\\n        delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage\\n        can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a\\n        server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_lvm.value == false', message: Cinder\\n          LVM should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder}\\n      weight: 30\\n    cinder-block-device:\\n      conflicts: [controller, cinder, cinder-vmware, ceph-osd]\\n      description: Host node for Cinder Block Devices.\\n      group: storage\\n      has_primary: false\\n      name: Cinder Block Device\\n      public_ip_required: false\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_block_device.value == false', message: Cinder\\n          Block Device driver should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder Block Device}\\n      weight: 35\\n    cinder-vmware:\\n      description: Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered\\n        over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable\\n        file systems, or providing a server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder Proxy to VMware Datastore\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 40\\n    compute:\\n      description: A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine\\n        instances.\\n      fault_tolerance: 2%\\n      group: compute\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Compute\\n      public_for_dvr_required: true\\n      weight: 20\\n    compute-vmware:\\n      conflicts: [controller, compute, cinder, cinder-block-device, ceph-osd, mongo,\\n        base-os, virt, ironic]\\n      description: A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi\\n        computing resources via VMware vCenter.\\n      group: compute\\n      name: Compute VMware\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 90\\n    controller:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: The Controller initiates orchestration activities and provides\\n        an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity\\n        management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed\\n        on the controller as well.\\n      group: base\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value\\n            == true', message: Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes\\n            to function properly., min: 2}\\n        recommended: 3\\n      name: Controller\\n      public_for_dvr_required: true\\n      public_ip_required: true\\n      update_required: [compute, cinder]\\n      weight: 10\\n    ironic:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: Ironic conductor.\\n      group: compute\\n      limits: {min: 1, recommended: 3}\\n      name: Ironic\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ironic.value == false', message: Ironic\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      weight: 100\\n    mongo:\\n      conflicts: [compute, ceph-osd]\\n      description: A feature-complete and recommended database for storage of metering\\n        data from OpenStack Telemetry (Ceilometer).\\n      group: other\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'cluster:mode != ''ha_compact''', max: 1, message: At most 1\\n            MongoDB node can be added for non-HA deployment}\\n        - {condition: 'cluster:mode == ''ha_compact''', message: At least 3 MongoDB\\n            nodes are recommended for HA deployment., recommended: 3}\\n      name: Telemetry - MongoDB\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ceilometer.value == false', message: Ceilometer\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:additional_components.mongo.value == true', message: You\\n          are already using external MongoDB.}\\n      weight: 60\\n    virt:\\n      conflicts: [controller, base-os]\\n      description: 'ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node\\n        that can be assign as a normal nodes.'\\n      group: compute\\n      name: Virtual\\n      public_ip_required: true\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'not (''advanced'' in version:feature_groups)'}\\n      weight: 80\\n  state: available\\n  version: mitaka-9.0\\n  vmware_attributes_metadata:\\n    editable:\\n      metadata:\\n      - fields:\\n        - description: Availability zone name\\n          label: Availability zone\\n          name: az_name\\n          regex: {error: Invalid availability zone name, source: '^(?!nova$)\\\\w+$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - editable_for_deployed: true\\n          fields:\\n          - description: vSphere cluster\\n            label: vSphere cluster\\n            name: vsphere_cluster\\n            regex: {error: Invalid vSphere cluster, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - description: Service name\\n            label: Service name\\n            name: service_name\\n            regex: {error: Invalid service name, source: '^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$'}\\n            type: text\\n          - description: Datastore regex\\n            label: Datastore regex\\n            name: datastore_regex\\n            regex: {error: Invalid datastore regex, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - {description: Target node for nova-compute service, label: Target node,\\n            name: target_node, type: select}\\n          name: nova_computes\\n          type: array\\n        name: availability_zones\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false', message: VMware\\n            vCenter not enabled for cluster}\\n        type: array\\n      - fields:\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - description: Datacenter\\n          label: Datacenter\\n          name: datacenter\\n          regex: {error: Invalid datacenter, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: Datastore\\n          label: Datastore\\n          name: datastore\\n          regex: {error: Invalid datastore, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        name: glance\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value\\n            == false', message: VMware vCenter datastore for images is not enabled\\n            in Settings tab}\\n        type: object\\n      value:\\n        availability_zones:\\n        - az_name: vcenter\\n          nova_computes:\\n          - datastore_regex: ''\\n            service_name: ''\\n            target_node:\\n              current: {id: controllers, label: controllers}\\n              options:\\n              - {id: controllers, label: controllers}\\n            vsphere_cluster: ''\\n          vcenter_host: ''\\n          vcenter_password: ''\\n          vcenter_username: ''\\n        glance: {datacenter: '', datastore: '', vcenter_host: '', vcenter_password: '',\\n          vcenter_username: ''}\\nrepo_setup:\\n  installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n  installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n  metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n  repos:\\n  - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n    uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64'}\\n  - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n    type: deb, uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary'}\\nresume_guests_state_on_host_boot: true\\nroles: [primary-controller, primary-mongo]\\nsahara: {db_password: 4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2, enabled: false, user_password: PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB}\\nservice_user:\\n  homedir: /var/lib/fuel\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Service user account\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  name: fuel\\n  password: LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo\\n  root_password: r00tme\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nstatus: discover\\nstorage:\\n  admin_key: AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==\\n  bootstrap_osd_key: AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==\\n  ephemeral_ceph: false\\n  fsid: 8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e\\n  images_ceph: false\\n  images_vcenter: false\\n  metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n  mon_key: AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==\\n  objects_ceph: false\\n  osd_pool_size: '3'\\n  per_pool_pg_nums: {.rgw: 128, backups: 128, compute: 128, default_pg_num: 128, images: 128,\\n    volumes: 128}\\n  pg_num: 128\\n  radosgw_key: AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==\\n  volumes_block_device: false\\n  volumes_ceph: false\\n  volumes_lvm: true\\nstorage_network_range: 10.109.17.0/24\\nswift: {user_password: jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf}\\nsyslog:\\n  metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true, weight: 50}\\n  syslog_port: '514'\\n  syslog_server: ''\\n  syslog_transport: tcp\\ntask_deploy: true\\ntest_vm_image: {container_format: bare, disk_format: qcow2, glance_properties: '',\\n  img_name: TestVM, img_path: /usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img, min_ram: 64,\\n  os_name: cirros, public: 'true'}\\nuid: '1'\\nuse_cinder: true\\nuse_cow_images: true\\nuse_vcenter: false\\nuser_node_name: slave-01_controller_mongo\\nvms_conf: []\\nworkloads_collector:\\n  create_user: true\\n  enabled: true\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Workloads Collector User\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  password: lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1\\n  tenant: services\\n  username: fuel_stats_user\\n", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "override_configuration"}], "id": "upload_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "upload_file"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/create_cinder_types.pp", "timeout": 1200, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-cinder"}], "id": "create-cinder-types", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/keystone.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "neutron-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/logging/logging.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "globals"}, {"node_id": "1", "name": "setup_repositories"}], "id": "logging", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "ntp-server"}, {"node_id": "1", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/keystone.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "nova-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "upload_nodes_info"}], "id": "update_hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ironic-api"}], "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "ironic-keystone"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/connectivity_tests.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "netconfig"}], "id": "connectivity_tests", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "firewall"}, {"node_id": "1", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/storage.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "swift-proxy"}, {"node_id": "2", "name": "swift-proxy"}, {"node_id": "1", "name": "primary-swift-proxy"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance"}, {"node_id": "2", "name": "glance"}, {"node_id": "1", "name": "glance-db"}, {"node_id": "3", "name": "glance"}], "id": "swift-storage", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "1", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "heat-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "heat-db"}], "id": "primary-heat", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "cluster-vrouter"}, {"node_id": "1", "name": "cluster_health"}, {"node_id": "1", "name": "virtual_ips"}, {"node_id": "1", "name": "primary-cluster"}], "id": "conntrackd", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "sahara"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "sahara-db"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}], "id": "horizon", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "1", "name": "rsync_core_puppet"}], "id": "pre_hiera_config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ceilometer.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-ceilometer", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/common-config.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-common-config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "netconfig"}], "id": "firewall", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-routers"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-networks"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}], "id": "primary-openstack-network-agents-l3", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "hiera"}], "id": "globals", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/keystone.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "aodh-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "aodh"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}, {"node_id": "1", "name": "glance-db"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "glance", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "logging"}], "id": "tools", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-aodh"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-cinder"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-nova"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-ironic"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-neutron"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-radosgw"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-glance"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-ceilometer"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-mysqld"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-swift"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-stats"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-horizon"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-sahara"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-murano"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy-heat"}], "id": "openstack-haproxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cgroups/cgroups.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "cgroups", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "murano-cfapi"}], "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "murano-cfapi-keystone"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "aodh-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "aodh-db"}], "id": "aodh", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ceilometer-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/db.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "nova-db", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-ironic"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/setup_repositories.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "hiera"}], "id": "setup_repositories", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "fuel_pkgs"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "openstack-network-routers-ha"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/db.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "glance-db", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "glance"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/db.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "neutron-db", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "enable_rados"}, {"node_id": "1", "name": "enable_quorum"}], "id": "ironic_upload_images"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/rebalance_cronjob.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-swift-proxy"}], "id": "swift-rebalance-cron", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/mon.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-cinder"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "id": "primary-ceph-mon", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "1", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-stats.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-stats", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "ironic-db"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "ironic-keystone"}], "id": "ironic-api"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-ceph-mon"}, {"node_id": "1", "name": "apache"}], "id": "primary-ceph-radosgw", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "1", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "dns-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ntp-client"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-vrouter/cluster-vrouter.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster"}], "id": "cluster-vrouter", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "virtual_ips"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "murano"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}], "id": "murano-rabbitmq"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/api-proxy/api-proxy.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "apache"}], "id": "api-proxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "1", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/health.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "cluster-vrouter"}, {"node_id": "1", "name": "cluster_health"}, {"node_id": "1", "name": "primary-cluster"}], "id": "cluster_health", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/keystone.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "heat-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-heat"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-horizon.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-horizon", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-common-config"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "neutron-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "neutron-db"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "netconfig"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "openstack-network-start"}, {"parameters": {"retries": 1, "cmd": "rm -f /etc/hiera/nodes.yaml", "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "clear_nodes_info", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "murano"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "murano-db"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph.pub", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys_ceph"}], "id": "copy_keys_ceph", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "1", "name": "controller_remaining_tasks"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "sahara-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "sahara-db"}, {"node_id": "1", "name": "horizon"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "id": "sahara"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/fuel_pkgs.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "setup_repositories"}], "id": "fuel_pkgs", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/keystone.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "swift-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-swift-proxy"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/public_vip_ping.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "public_vip_ping", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "upload_nodes_info"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-glance.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-glance", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "1", "name": "controller_remaining_tasks"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "murano-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-heat"}, {"node_id": "1", "name": "horizon"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "murano-db"}], "id": "murano"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "enable_rados"}, {"node_id": "1", "name": "upload_cirros"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "ceph_ready_check"}, {"parameters": {"cmd": "ruby /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/enable_quorum.rb", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "ntp-server"}, {"node_id": "3", "name": "public_vip_ping"}, {"node_id": "2", "name": "ntp-server"}, {"node_id": "2", "name": "public_vip_ping"}, {"node_id": "1", "name": "dns-client"}, {"node_id": "3", "name": "ntp-server"}, {"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}, {"node_id": "3", "name": "dns-client"}, {"node_id": "2", "name": "dns-client"}, {"node_id": "5", "name": "dns-client"}, {"node_id": "4", "name": "dns-client"}, {"node_id": "1", "name": "public_vip_ping"}], "id": "enable_quorum", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-nova.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-nova", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-config.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-server-config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "primary-database", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-server-nova"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-agents-l3"}], "id": "primary-openstack-network-agents-metadata", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-cinder.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-cinder", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-server.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-server", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ntp-client"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "murano"}], "requires": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "id": "murano-keystone"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/dhcp.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-server-nova"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-common-config"}], "id": "primary-openstack-network-agents-dhcp", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-heat.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-heat", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/openstack-controller.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "nova-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "nova-db"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "primary-openstack-controller", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/openstack-cinder.pp", "timeout": 1200, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "cinder-db"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "cinder-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "firewall"}, {"node_id": "1", "name": "hosts"}], "id": "openstack-cinder", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/db.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-database"}], "id": "keystone-db", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"retries": 10, "cmd": "timeout -s9 40 ntpdate -u -v -s $(awk '/^server/ { if ($2 !~ /127\\\\.127\\\\.[0-9]+\\\\.[0-9]+/) {ORS=\\" \\"; print $2}}' /etc/ntp.conf)", "cwd": "/", "timeout": 300, "interval": 30}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "sync_time", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"cmd": "ln -sf /etc/fuel/cluster/1/astute.yaml /etc/astute.yaml", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "upload_configuration"}], "id": "configuration_symlink", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-nova.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-agents-l3"}], "id": "openstack-network-server-nova", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_haproxy_keys"}], "id": "copy_haproxy_keys"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/proxy.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "swift-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "2", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}], "id": "primary-swift-proxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "1", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/networks.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-networks", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_add_trust_chain.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "ssl-keys-saving"}, {"node_id": "1", "name": "firewall"}], "id": "ssl-add-trust-chain", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}], "3": [{"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-mysqld.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-mysqld", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-l3"}], "id": "openstack-network-agents-l3", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "tools"}], "id": "netconfig", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/dump_rabbitmq_definitions.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "dump_rabbitmq_definitions", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"src": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "dst": "/etc/puppet/modules", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "rsync_core_puppet", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "sync"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_dns_setup.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "ssl-add-trust-chain"}, {"node_id": "3", "name": "firewall"}], "id": "ssl-dns-setup", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "top-role-primary-mongo"}, {"node_id": "1", "name": "ceilometer-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "3", "name": "top-role-mongo"}, {"node_id": "2", "name": "top-role-mongo"}], "id": "ceilometer-controller", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/override_configuration.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "pre_hiera_config"}], "id": "override_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ceph_ready_check"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "ceph_create_pools"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "keystone-db"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}], "id": "keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/virtual_ips.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster"}], "id": "virtual_ips", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-murano.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-murano", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "id": "openstack-network-end"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-radosgw.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-radosgw", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-swift.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-swift", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-neutron.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-neutron", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "updatedb"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "3", "name": "configuration_symlink"}], "id": "plugins_rsync"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/openstack-controller.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}], "id": "openstack-controller", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "netconfig"}], "id": "rabbitmq", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "3", "name": "glance"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-keystone.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}], "id": "openstack-haproxy-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "netconfig"}], "id": "hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "ntp-server"}, {"node_id": "3", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/reserved_ports.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "rsync_core_puppet"}], "id": "reserved_ports", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/controller.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "id": "controller_remaining_tasks", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-aodh.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-aodh", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": "3", "name": "murano"}], "id": "murano-cfapi"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "requires": [{"node_id": "3", "name": "controller_remaining_tasks"}], "id": "vmware-vcenter"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "3", "name": "enable_rados"}, {"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "ceilometer-radosgw-user"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "ironic-api"}, {"node_id": "1", "name": "ironic-api"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}, {"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "3", "name": "ironic-api"}], "id": "ironic-compute"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-server.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "primary-dns-server"}], "id": "dns-server", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron.pub", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova.pub", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql.pub", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mongodb/mongodb.key", "dst": "/var/lib/astute/mongodb/mongodb.key"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/0", "dst": "/var/lib/astute/keystone/0"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/1", "dst": "/var/lib/astute/keystone/1"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys"}], "id": "copy_keys", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "upload_cirros"}, {"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "enable_rados"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-check.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-check", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "ntp-server"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "hiera", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "setup_repositories"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/service_token_off.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "upload_cirros"}], "id": "disable_keystone_service_token", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/umm/umm.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "tools"}], "id": "umm", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/mon.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-ceph-mon"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-cinder"}], "id": "ceph-mon", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "3", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/memcached/memcached.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "netconfig"}], "id": "memcached", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/allocate_hugepages.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "setup_repositories"}], "id": "allocate_hugepages", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/openrc_delete.pp", "timeout": 90, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openrc-delete", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "3", "name": "plugins_rsync"}], "id": "plugins_setup_repositories"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "ceph-mon"}, {"node_id": "1", "name": "primary-ceph-radosgw"}, {"node_id": "3", "name": "apache"}], "id": "ceph-radosgw", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "3", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-sahara.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-sahara", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "firewall"}], "id": "ssl-keys-saving", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/configure_default_route.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "configure_default_route", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/apache/apache.pp", "timeout": 1200, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "netconfig"}], "id": "apache", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "keystone"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"path": "/etc/fuel/cluster/1/astute.yaml", "data": "access:\\n  email: admin@localhost\\n  metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n  password: admin\\n  tenant: admin\\n  user: admin\\naodh: {db_password: cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC, user_password: yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38}\\nauth_key: ''\\nauto_assign_floating_ip: false\\nbase_syslog: {syslog_port: '514', syslog_server: 10.109.15.2}\\nceilometer: {db_password: 24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN, enabled: true, metering_secret: iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv,\\n  user_password: X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx}\\ncgroups:\\n  metadata:\\n    always_editable: true\\n    group: general\\n    label: Cgroups conguration for services\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 90\\ncinder: {db_password: 0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA, fixed_key: 8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1,\\n  user_password: icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT}\\ncluster:\\n  changes:\\n  - {name: attributes, node_id: null}\\n  - {name: networks, node_id: null}\\n  - {name: vmware_attributes, node_id: null}\\n  - {name: interfaces, node_id: 4}\\n  - {name: disks, node_id: 4}\\n  - {name: interfaces, node_id: 5}\\n  - {name: disks, node_id: 5}\\n  - {name: interfaces, node_id: 3}\\n  - {name: disks, node_id: 3}\\n  - {name: interfaces, node_id: 2}\\n  - {name: disks, node_id: 2}\\n  - {name: interfaces, node_id: 1}\\n  - {name: disks, node_id: 1}\\n  components: []\\n  fuel_version: '9.0'\\n  id: 1\\n  is_customized: false\\n  is_locked: false\\n  mode: ha_compact\\n  name: CICMaintenanceMode\\n  net_provider: neutron\\n  release_id: 2\\n  status: new\\n  ui_settings:\\n    filter: {}\\n    filter_by_labels: {}\\n    search: ''\\n    sort:\\n    - {roles: asc}\\n    sort_by_labels: []\\n    view_mode: standard\\ncobbler: {profile: ubuntu_1404_x86_64}\\nconfiguration: {}\\ncorosync:\\n  group: 226.94.1.1\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Corosync\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 50\\n  port: '12000'\\n  verified: false\\ndebug: true\\ndeployed_before: {value: false}\\ndeployment_id: 1\\ndeployment_mode: ha_compact\\ndpdk: {}\\nexternal_dns:\\n  dns_list: [10.109.18.1]\\n  metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\nexternal_mongo:\\n  hosts_ip: ''\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: External MongoDB\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value == false',\\n      message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components\\n        section}\\n    weight: 30\\n  mongo_db_name: ceilometer\\n  mongo_password: ceilometer\\n  mongo_replset: ''\\n  mongo_user: ceilometer\\nexternal_ntp:\\n  metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n  ntp_list: [10.109.18.1]\\nfail_if_error: true\\nfqdn: node-3.test.domain.local\\nfuel_version: '9.0'\\nglance: {db_password: eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9, image_cache_max_size: '5368709120',\\n  user_password: 4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP}\\nglance_glare: {user_password: VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko}\\nheat: {auth_encryption_key: 2b77963392a56162f0e61739f91c353f, db_password: A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh,\\n  enabled: true, rabbit_password: NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f, user_password: 0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW}\\nhorizon: {secret_key: 049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0}\\nironic: {db_password: Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS, enabled: false, swift_tempurl_key: R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW,\\n  user_password: 7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp}\\nkernel_params:\\n  kernel: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset\\n  metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\nkeystone: {admin_token: J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI, db_password: hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95}\\nlast_controller: node-3\\nlibvirt_type: qemu\\nmanagement_network_range: 10.109.16.0/24\\nmaster_ip: 10.109.15.2\\nmetadata: {label: Common, weight: 10}\\nmongo: {enabled: false}\\nmp:\\n- {point: '1', weight: '1'}\\n- {point: '2', weight: '2'}\\nmurano: {db_password: lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP, enabled: false, rabbit_password: 9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy,\\n  user_password: jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d}\\nmurano-cfapi: {db_password: yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu, enabled: false, rabbit_password: 22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc,\\n  user_password: 0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp}\\nmurano_glance_artifacts_plugin: {enabled: false}\\nmurano_settings:\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: Murano Settings\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value == false',\\n      message: Murano is not enabled on the Additional Components section}\\n    weight: 20\\n  murano_repo_url: http://storage.apps.openstack.org/\\nmysql: {root_password: Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b, wsrep_password: l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9}\\nnetwork_metadata:\\n  nodes:\\n    node-1:\\n      fqdn: node-1.test.domain.local\\n      name: node-1\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.3, aodh/api: 10.109.16.4, ceilometer/api: 10.109.16.4,\\n        ceph/public: 10.109.17.2, ceph/radosgw: 10.109.18.4, ceph/replication: 10.109.17.2,\\n        cinder/api: 10.109.16.4, cinder/iscsi: 10.109.17.2, ex: 10.109.18.4, fw-admin: 10.109.15.3,\\n        glance/api: 10.109.16.4, glance/glare: 10.109.16.4, heat/api: 10.109.16.4,\\n        horizon: 10.109.16.4, ironic/api: 10.109.16.4, keystone/api: 10.109.16.4,\\n        management: 10.109.16.4, mgmt/corosync: 10.109.16.4, mgmt/database: 10.109.16.4,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.4, mgmt/messaging: 10.109.16.4, mgmt/vip: 10.109.16.4,\\n        mongo/db: 10.109.16.4, murano/api: 10.109.16.4, murano/cfapi: 10.109.16.4,\\n        neutron/api: 10.109.16.4, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.4,\\n        nova/migration: 10.109.16.4, public/vip: 10.109.18.4, sahara/api: 10.109.16.4,\\n        storage: 10.109.17.2, swift/api: 10.109.16.4, swift/replication: 10.109.17.2}\\n      node_roles: [primary-controller, primary-mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '1'\\n      uid: '1'\\n      user_node_name: slave-01_controller_mongo\\n    node-2:\\n      fqdn: node-2.test.domain.local\\n      name: node-2\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.5, aodh/api: 10.109.16.6, ceilometer/api: 10.109.16.6,\\n        ceph/public: 10.109.17.4, ceph/radosgw: 10.109.18.5, ceph/replication: 10.109.17.4,\\n        cinder/api: 10.109.16.6, cinder/iscsi: 10.109.17.4, ex: 10.109.18.5, fw-admin: 10.109.15.5,\\n        glance/api: 10.109.16.6, glance/glare: 10.109.16.6, heat/api: 10.109.16.6,\\n        horizon: 10.109.16.6, ironic/api: 10.109.16.6, keystone/api: 10.109.16.6,\\n        management: 10.109.16.6, mgmt/corosync: 10.109.16.6, mgmt/database: 10.109.16.6,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.6, mgmt/messaging: 10.109.16.6, mgmt/vip: 10.109.16.6,\\n        mongo/db: 10.109.16.6, murano/api: 10.109.16.6, murano/cfapi: 10.109.16.6,\\n        neutron/api: 10.109.16.6, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.6,\\n        nova/migration: 10.109.16.6, public/vip: 10.109.18.5, sahara/api: 10.109.16.6,\\n        storage: 10.109.17.4, swift/api: 10.109.16.6, swift/replication: 10.109.17.4}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '2'\\n      uid: '2'\\n      user_node_name: slave-03_controller_mongo\\n    node-3:\\n      fqdn: node-3.test.domain.local\\n      name: node-3\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.4, aodh/api: 10.109.16.8, ceilometer/api: 10.109.16.8,\\n        ceph/public: 10.109.17.6, ceph/radosgw: 10.109.18.6, ceph/replication: 10.109.17.6,\\n        cinder/api: 10.109.16.8, cinder/iscsi: 10.109.17.6, ex: 10.109.18.6, fw-admin: 10.109.15.4,\\n        glance/api: 10.109.16.8, glance/glare: 10.109.16.8, heat/api: 10.109.16.8,\\n        horizon: 10.109.16.8, ironic/api: 10.109.16.8, keystone/api: 10.109.16.8,\\n        management: 10.109.16.8, mgmt/corosync: 10.109.16.8, mgmt/database: 10.109.16.8,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.8, mgmt/messaging: 10.109.16.8, mgmt/vip: 10.109.16.8,\\n        mongo/db: 10.109.16.8, murano/api: 10.109.16.8, murano/cfapi: 10.109.16.8,\\n        neutron/api: 10.109.16.8, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.8,\\n        nova/migration: 10.109.16.8, public/vip: 10.109.18.6, sahara/api: 10.109.16.8,\\n        storage: 10.109.17.6, swift/api: 10.109.16.8, swift/replication: 10.109.17.6}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '3'\\n      uid: '3'\\n      user_node_name: slave-02_controller_mongo\\n    node-4:\\n      fqdn: node-4.test.domain.local\\n      name: node-4\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.6, aodh/api: 10.109.16.7, ceilometer/api: 10.109.16.7,\\n        ceph/public: 10.109.17.5, ceph/replication: 10.109.17.5, cinder/api: 10.109.16.7,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.5, fw-admin: 10.109.15.6, glance/api: 10.109.16.7,\\n        glance/glare: 10.109.16.7, heat/api: 10.109.16.7, horizon: 10.109.16.7, ironic/api: 10.109.16.7,\\n        keystone/api: 10.109.16.7, management: 10.109.16.7, mgmt/corosync: 10.109.16.7,\\n        mgmt/database: 10.109.16.7, mgmt/memcache: 10.109.16.7, mgmt/messaging: 10.109.16.7,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.7, mongo/db: 10.109.16.7, murano/api: 10.109.16.7, murano/cfapi: 10.109.16.7,\\n        neutron/api: 10.109.16.7, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.7,\\n        nova/migration: 10.109.16.7, sahara/api: 10.109.16.7, storage: 10.109.17.5,\\n        swift/api: 10.109.16.7, swift/replication: 10.109.17.5}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '4'\\n      uid: '4'\\n      user_node_name: slave-04_compute_cinder\\n    node-5:\\n      fqdn: node-5.test.domain.local\\n      name: node-5\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.7, aodh/api: 10.109.16.5, ceilometer/api: 10.109.16.5,\\n        ceph/public: 10.109.17.3, ceph/replication: 10.109.17.3, cinder/api: 10.109.16.5,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.3, fw-admin: 10.109.15.7, glance/api: 10.109.16.5,\\n        glance/glare: 10.109.16.5, heat/api: 10.109.16.5, horizon: 10.109.16.5, ironic/api: 10.109.16.5,\\n        keystone/api: 10.109.16.5, management: 10.109.16.5, mgmt/corosync: 10.109.16.5,\\n        mgmt/database: 10.109.16.5, mgmt/memcache: 10.109.16.5, mgmt/messaging: 10.109.16.5,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.5, mongo/db: 10.109.16.5, murano/api: 10.109.16.5, murano/cfapi: 10.109.16.5,\\n        neutron/api: 10.109.16.5, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.5,\\n        nova/migration: 10.109.16.5, sahara/api: 10.109.16.5, storage: 10.109.17.3,\\n        swift/api: 10.109.16.5, swift/replication: 10.109.17.3}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '5'\\n      uid: '5'\\n      user_node_name: slave-05_compute_cinder\\n  vips:\\n    management:\\n      ipaddr: 10.109.16.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    public:\\n      ipaddr: 10.109.18.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter:\\n      ipaddr: 10.109.16.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter_pub:\\n      ipaddr: 10.109.18.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific:\\n        iptables_rules:\\n          ns_start: [iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\n          ns_stop: [iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\nnetwork_scheme:\\n  endpoints:\\n    br-ex:\\n      IP: [10.109.18.6/24]\\n      gateway: 10.109.18.1\\n      vendor_specific: {provider_gateway: 10.109.18.1}\\n    br-floating: {IP: none}\\n    br-fw-admin:\\n      IP: [10.109.15.4/24]\\n      vendor_specific: {provider_gateway: 10.109.15.1}\\n    br-mgmt:\\n      IP: [10.109.16.8/24]\\n    br-prv: {IP: none}\\n    br-storage:\\n      IP: [10.109.17.6/24]\\n  interfaces:\\n    enp0s3:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:03.0', driver: e1000}\\n    enp0s4:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:04.0', driver: e1000}\\n    enp0s5:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:05.0', driver: e1000}\\n    enp0s6:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:06.0', driver: e1000}\\n    enp0s7:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:07.0', driver: e1000}\\n  provider: lnx\\n  roles: {admin/pxe: br-fw-admin, aodh/api: br-mgmt, ceilometer/api: br-mgmt, ceph/public: br-storage,\\n    ceph/radosgw: br-ex, ceph/replication: br-storage, cinder/api: br-mgmt, cinder/iscsi: br-storage,\\n    ex: br-ex, fw-admin: br-fw-admin, glance/api: br-mgmt, glance/glare: br-mgmt,\\n    heat/api: br-mgmt, horizon: br-mgmt, ironic/api: br-mgmt, keystone/api: br-mgmt,\\n    management: br-mgmt, mgmt/corosync: br-mgmt, mgmt/database: br-mgmt, mgmt/memcache: br-mgmt,\\n    mgmt/messaging: br-mgmt, mgmt/vip: br-mgmt, mongo/db: br-mgmt, murano/api: br-mgmt,\\n    murano/cfapi: br-mgmt, neutron/api: br-mgmt, neutron/floating: br-floating, neutron/private: br-prv,\\n    nova/api: br-mgmt, nova/migration: br-mgmt, public/vip: br-ex, sahara/api: br-mgmt,\\n    storage: br-storage, swift/api: br-mgmt, swift/replication: br-storage}\\n  transformations:\\n  - {action: add-br, name: br-fw-admin}\\n  - {action: add-br, name: br-mgmt}\\n  - {action: add-br, name: br-storage}\\n  - {action: add-br, name: br-ex}\\n  - {action: add-br, name: br-floating, provider: ovs}\\n  - action: add-patch\\n    bridges: [br-floating, br-ex]\\n    mtu: 65000\\n    provider: ovs\\n  - {action: add-br, name: br-prv, provider: ovs}\\n  - {action: add-br, name: br-aux}\\n  - action: add-patch\\n    bridges: [br-prv, br-aux]\\n    mtu: 65000\\n    provider: ovs\\n  - {action: add-port, bridge: br-fw-admin, name: enp0s3}\\n  - {action: add-port, bridge: br-ex, name: enp0s4}\\n  - {action: add-port, bridge: br-mgmt, name: enp0s5}\\n  - {action: add-port, bridge: br-aux, name: enp0s6}\\n  - {action: add-port, bridge: br-storage, name: enp0s7}\\n  version: '1.1'\\nneutron_advanced_configuration:\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Neutron Advanced Configuration\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 20\\n  neutron_dvr: false\\n  neutron_l2_pop: false\\n  neutron_l3_ha: false\\n  neutron_qos: false\\nnode_volumes:\\n- extra: [disk/by-id/virtio-20194aa9e6074413aed2]\\n  free_space: 50316\\n  id: vda\\n  name: vda\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 192, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 20544, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 10304, type: pv, vg: logs}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 19660, type: pv, vg: mysql}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: horizon}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: image}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: mongo}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-cac87bf42fcb4b09b66f]\\n  free_space: 50316\\n  id: vdb\\n  name: vdb\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 192, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: logs}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 948, type: pv, vg: mysql}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 11328, type: pv, vg: horizon}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 38232, type: pv, vg: image}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: mongo}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-82795bf3ad744e5c9449]\\n  free_space: 50316\\n  id: vdc\\n  name: vdc\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 256, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: logs}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: mysql}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: horizon}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 6138, type: pv, vg: image}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 44306, type: pv, vg: mongo}\\n- _allocate_size: min\\n  id: os\\n  label: Base System\\n  min_size: 20480\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /, name: root, size: 15360, type: lv}\\n  - {file_system: swap, mount: swap, name: swap, size: 5120, type: lv}\\n- _allocate_size: min\\n  id: logs\\n  label: Logs\\n  min_size: 10240\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /var/log, name: log, size: 10240, type: lv}\\n- _allocate_size: all\\n  id: image\\n  label: Image Storage\\n  min_size: 5120\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: xfs, mount: /var/lib/glance, name: glance, size: 44242, type: lv}\\n- _allocate_size: min\\n  id: mysql\\n  label: Mysql Database\\n  min_size: 20480\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /var/lib/mysql, name: root, size: 20480, type: lv}\\n- _allocate_size: min\\n  id: horizon\\n  label: Horizon Temp Storage\\n  min_size: 11264\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: xfs, mount: /var/lib/horizon, name: horizontmp, size: 11264, type: lv}\\n- _allocate_size: all\\n  id: mongo\\n  label: MongoDB\\n  min_size: 10240\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /var/lib/mongo, name: mongodb, size: 44242, type: lv}\\nnodes:\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-controller,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: cinder, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: compute, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: cinder, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: compute, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\nnova: {db_password: OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv, enable_hugepages: false, state_path: /var/lib/nova,\\n  user_password: IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT}\\nnova_quota: false\\nonline: true\\nopenstack_version: mitaka-9.0\\noperator_user:\\n  authkeys: ''\\n  homedir: /home/fueladmin\\n  metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n  name: fueladmin\\n  password: wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nplugins: []\\nprovision:\\n  codename: trusty\\n  image_data:\\n    /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n    /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Provision\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'false'}\\n    weight: 80\\n  method: image\\n  packages: 'acl\\n\\n    anacron\\n\\n    bash-completion\\n\\n    bridge-utils\\n\\n    bsdmainutils\\n\\n    build-essential\\n\\n    cloud-init\\n\\n    curl\\n\\n    daemonize\\n\\n    debconf-utils\\n\\n    gdisk\\n\\n    grub-pc\\n\\n    hpsa-dkms\\n\\n    hwloc\\n\\n    i40e-dkms\\n\\n    linux-firmware\\n\\n    linux-firmware-nonfree\\n\\n    linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n    linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n    lvm2\\n\\n    mcollective\\n\\n    mdadm\\n\\n    multipath-tools\\n\\n    multipath-tools-boot\\n\\n    nailgun-agent\\n\\n    nailgun-mcagents\\n\\n    network-checker\\n\\n    ntp\\n\\n    openssh-client\\n\\n    openssh-server\\n\\n    puppet\\n\\n    python-amqp\\n\\n    ruby-augeas\\n\\n    ruby-ipaddress\\n\\n    ruby-json\\n\\n    ruby-netaddr\\n\\n    ruby-openstack\\n\\n    ruby-shadow\\n\\n    ruby-stomp\\n\\n    telnet\\n\\n    ubuntu-minimal\\n\\n    ubuntu-standard\\n\\n    uuid-runtime\\n\\n    vim\\n\\n    virt-what\\n\\n    vlan\\n\\n    '\\npublic_network_assignment:\\n  assign_to_all_nodes: false\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Public network assignment\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 10\\npublic_ssl:\\n  cert_data: {content: '-----BEGIN CERTIFICATE-----\\n\\n      MIIC7TCCAdUCAgPoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMDwxHjAcBgNVBAsMFU1pcmFudGlz\\n\\n      IEZ1ZWwtUUEgVGVhbTEaMBgGA1UEAwwRcHVibGljLmZ1ZWwubG9jYWwwHhcNMTYw\\n\\n      NDE5MjEyODE2WhcNMjYwNDE3MjEyODE2WjA8MR4wHAYDVQQLDBVNaXJhbnRpcyBG\\n\\n      dWVsLVFBIFRlYW0xGjAYBgNVBAMMEXB1YmxpYy5mdWVsLmxvY2FsMIIBIjANBgkq\\n\\n      hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA7lD6625wxqOzAC+9dUkM80fV9/YsBKY/\\n\\n      vFf5CRM7SscjXfQ5SMAkawUaFz5hNdBRHdqLfLFXo7bwoHrWwKZQa/q9tHcAG/DI\\n\\n      ZovA5k7akTvUznRp+okej4LprcRyB1sNndaSNe8fJK+UyjLy9eBxlgv3HSq86xK4\\n\\n      vjd+ER/IxEy6wAI8vW/sM8iCsP+Ul3Y/Y5yF4NUO+ji6YAl9islme28fG6Lpz3nD\\n\\n      TAuWH1eXIgGzTFrIWcwoNRJtcSDgcCRXkAMtlvPORSejwVvl/KeDTMJZm9F8v7xt\\n\\n      C0jwaliAusl2NXhOgeKU6ibr2K5np/crebK4sVSAmp0AHzbIDoWPAwIDAQABMA0G\\n\\n      CSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCPhKCFoAm25lCnQzVZiS6IX6MoC60rZ4Gjy6HEaCKB\\n\\n      izKs9oxI4rC1GtMx1GwQWgmeJ85HuFmuBKWp1NB/maBeD46ymajUKFywM0RKnjeL\\n\\n      w3w6t+5SDHhrukshIfGYesjDLCIQ8f9bgQqTjE0QU+Ae/GcQcjqAYi5CeOOcYGoZ\\n\\n      19zB2sHOsAR8nKRijOmtDkdsB/XBZUHBtthA/bNLTbyq8zwEVrwvaXeXo0/AH+en\\n\\n      Z+JsGkhSiKKhZ5Tvtukci467a8AzSw0A+7EuQhDexPE1V3YTyodomRJZC7XkHHmJ\\n\\n      atCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n\\n      -----END CERTIFICATE-----\\n\\n      -----BEGIN PRIVATE KEY-----\\n\\n      MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDuUPrrbnDGo7MA\\n\\n      L711SQzzR9X39iwEpj+8V/kJEztKxyNd9DlIwCRrBRoXPmE10FEd2ot8sVejtvCg\\n\\n      etbAplBr+r20dwAb8Mhmi8DmTtqRO9TOdGn6iR6PgumtxHIHWw2d1pI17x8kr5TK\\n\\n      MvL14HGWC/cdKrzrEri+N34RH8jETLrAAjy9b+wzyIKw/5SXdj9jnIXg1Q76OLpg\\n\\n      CX2KyWZ7bx8bounPecNMC5YfV5ciAbNMWshZzCg1Em1xIOBwJFeQAy2W885FJ6PB\\n\\n      W+X8p4NMwlmb0Xy/vG0LSPBqWIC6yXY1eE6B4pTqJuvYrmen9yt5srixVICanQAf\\n\\n      NsgOhY8DAgMBAAECggEAbFLYyvzHPDMaYQJSLqaGwWosoun9dhuPKvAd3XclY0cD\\n\\n      F2i0RRI5O3/1LQ2IqCpJRLWa45HEkUDNPVS4mpa+RWaSph3VKd4XaS0rAERlatB0\\n\\n      WWdm6J89CeRqjTaW0iscFFt82BEZ6dX5XrMr5oEfgCFuMI7FkmBPIv8cSXJWEosh\\n\\n      XVSHFQNIKBDRzB+1xrXTk72GcDVdR2ogDo+cWqkzR5nmn++SHV7gyoT4LtW71fbI\\n\\n      LwcVuKRXAwwSIpRPOCUypSrriGbPlJUN3YHbTftxSiFsssI5ljRycNWAQOY6UNLy\\n\\n      7LDhHXFmfs1u/mKzdK0/ijHInCauSaqbEGUwt4woYQKBgQD73WqI0DLTZtjZtH+l\\n\\n      gTAU5eW1fsIRp2LWYHWddXMp+p0tA0bb5ZIRS6BRvJGxW5Z8DW/duhyNTq44j77e\\n\\n      MxMXIR6M14VWbOMhVcHnEgk8m8Emyh9qfyx3Ch8BIwDj2p6CyihRHlSz0nza4/Wu\\n\\n      kO39rsDsXSAFhuCONw6N2S9rcQKBgQDyOp6b0zsTbSrWiKjtVr99jbtmyy2BeNM7\\n\\n      KLxwTUB10RoC2rtgRuX72DPDMoCkpTuhe9HF9Nu8siqVbzpXc1VgWOn3nGRI4F24\\n\\n      QWiTF30RRICK5SlBYqdQM9DnBEFNL2Q7BFxXObcc3EPGuXYl/LCcDA6JlOV92ZMI\\n\\n      qt9rgSbfswKBgCxtGeWYE98GPSnplLp01y5YfvRMr569j8mQqi5kETROaHsQIOeY\\n\\n      zvMOC/Fe+bP3G8w18o2Bzpd+UWzYrioziCKETQc63OIpwsaWgeVoYQi30JIvBOuc\\n\\n      ExPMTTu+GOIYJe2cCxCD8Rzm++8AVs278r7UnGMU6hkPeXycaYzLynmBAoGBALGe\\n\\n      Ol+Y7GC6VAcr/nLKgW/XVetyYNPnfTyMCmFuxC2gPqqJKYzXcBzT1GD1z07rumYX\\n\\n      HSNDAT3Eh2U8QlONxrT3fdiLXR3zJ8XMcJorRxI6YOd4UmAXrwgodq5veFLYxW5h\\n\\n      LDTppVQMT8aQiAoi2H4UeTR5ci5uNFrOsTVrZs3xAoGBAIwJOXY33sIYVM/qOCc7\\n\\n      rRnSaBD1PVfyVgBX/cGCZoshZbyg7am6uGwA+HuuuxvwNWqR3cTMaDoD4nD8gdg0\\n\\n      OXdBfLUchPgABgJJM//kcrBZ7svHaF3OssnpBXFjp+IV3Qd2DxOrC8O4pWpfqPwq\\n\\n      fTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n\\n      -----END PRIVATE KEY-----\\n\\n      ', name: ca.pem}\\n  cert_source: user_uploaded\\n  horizon: true\\n  hostname: public.fuel.local\\n  metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n  services: true\\npuppet: {manifests: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/', modules: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/'}\\npuppet_debug: true\\nquantum: true\\nquantum_settings:\\n  L2:\\n    base_mac: fa:16:3e:00:00:00\\n    phys_nets:\\n      physnet1: {bridge: br-floating, vlan_range: null}\\n      physnet2: {bridge: br-prv, vlan_range: '1000:1030'}\\n    segmentation_type: vlan\\n  L3: {use_namespaces: true}\\n  database: {passwd: uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6}\\n  default_floating_net: admin_floating_net\\n  default_private_net: admin_internal_net\\n  keystone: {admin_password: nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7}\\n  metadata: {metadata_proxy_shared_secret: vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS}\\n  predefined_networks:\\n    admin_floating_net:\\n      L2: {network_type: flat, physnet: physnet1, router_ext: true, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: false\\n        floating: ['10.109.18.128:10.109.18.254']\\n        gateway: 10.109.18.1\\n        nameservers: []\\n        subnet: 10.109.18.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\n    admin_internal_net:\\n      L2: {network_type: vlan, physnet: physnet2, router_ext: false, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: true\\n        floating: null\\n        gateway: 10.109.19.1\\n        nameservers: [8.8.4.4, 8.8.8.8]\\n        subnet: 10.109.19.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\nrabbit: {password: xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z}\\nrelease:\\n  attributes_metadata:\\n    editable:\\n      access:\\n        email:\\n          description: Email address for Administrator\\n          label: Email\\n          regex: {error: Invalid email, source: ^\\\\S+@\\\\S+$}\\n          type: text\\n          value: admin@localhost\\n          weight: 40\\n        metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n        password:\\n          description: Password for Administrator\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: admin\\n          weight: 20\\n        tenant:\\n          description: Tenant (project) name for Administrator\\n          label: Tenant\\n          regex: {error: Invalid tenant name, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 30\\n        user:\\n          description: Username for Administrator\\n          label: Username\\n          regex: {error: Invalid username, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 10\\n      additional_components:\\n        ceilometer: {description: 'If selected, Ceilometer and Aodh components will\\n            be installed', label: Install Ceilometer and Aodh, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 60}\\n        heat: {description: '', label: '', type: hidden, value: true, weight: 50}\\n        ironic:\\n          description: If selected, Ironic component will be installed\\n          label: Install Ironic\\n          restrictions:\\n          - {'cluster:net_provider != ''neutron'' or networking_parameters:segmentation_type != ''vlan''': Ironic\\n              requires Neutron with VLAN segmentation.}\\n          - {'settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false': Ironic\\n              requires Swift or RadosGW for Glance images.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 80\\n        metadata: {group: openstack_services, label: Additional Components, weight: 10}\\n        mongo:\\n          description: If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend\\n          label: Use external Mongo DB\\n          restrictions:\\n          - {'settings:additional_components.ceilometer.value == false': 'External\\n              Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer\\n              enabled, External Mongo is useless and should not be installed.'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 70\\n        murano: {description: 'If selected, Murano component will be installed', label: Install\\n            Murano, type: checkbox, value: false, weight: 20}\\n        murano-cfapi:\\n          description: If selected, Murano service broker will be installed\\n          label: Install Murano service broker for Cloud Foundry\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        murano_glance_artifacts_plugin:\\n          description: If selected glance artifact repository will be enabled\\n          label: Enable glance artifact repository\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        sahara: {description: 'If selected, Sahara component will be installed', label: Install\\n            Sahara, type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n      cgroups:\\n        metadata:\\n          always_editable: true\\n          group: general\\n          label: Cgroups conguration for services\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 90\\n      common:\\n        auth_key: {description: Public key(s) to include in authorized_keys on deployed\\n            nodes, group: security, label: Public Key, type: hidden, value: '', weight: 70}\\n        auto_assign_floating_ip:\\n          description: If selected, OpenStack will automatically assign a floating\\n            IP to a new instance\\n          group: network\\n          label: Auto assign floating IP\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider == ''neutron'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        debug: {description: 'Debug logging mode provides more information, but requires\\n            more disk space.', group: logging, label: OpenStack debug logging, type: checkbox,\\n          value: false, weight: 20}\\n        libvirt_type:\\n          group: compute\\n          label: Hypervisor type\\n          type: radio\\n          value: qemu\\n          values:\\n          - {data: kvm, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on hardware, label: KVM}\\n          - {data: qemu, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on virtual hosts., label: QEMU}\\n          weight: 30\\n        metadata: {label: Common, weight: 10}\\n        nova_quota: {description: Quotas are used to limit CPU and memory usage for\\n            tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database., group: compute,\\n          label: Nova quotas, type: checkbox, value: false, weight: 30}\\n        puppet_debug: {description: 'Debug puppet logging mode provides more information,\\n            but requires more disk space.', group: logging, label: Puppet debug logging,\\n          type: checkbox, value: true, weight: 20}\\n        resume_guests_state_on_host_boot: {description: 'Whether to resume previous\\n            guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests\\n            assigned to the host to resume their previous state. If the guest was\\n            running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest\\n            was not running previously, a restart will not be attempted.', group: compute,\\n          label: Resume guests state on host boot, type: checkbox, value: true, weight: 50}\\n        task_deploy: {description: The new deployment engine based on cross-node dependencies\\n            for deployment tasks., label: Enable task based deploy, type: hidden,\\n          value: true, weight: 11}\\n        use_cow_images: {description: 'For most cases you will want qcow format. If\\n            it''s disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with\\n            raw format currently does not support snapshotting.', group: storage,\\n          label: Use qcow format for images, type: checkbox, value: true, weight: 60}\\n        use_vcenter: {type: hidden, value: false, weight: 30}\\n      corosync:\\n        group: {description: '', label: Group, type: text, value: 226.94.1.1, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Corosync\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 50\\n        port: {description: '', label: Port, type: text, value: '12000', weight: 20}\\n        verified: {description: Set True only if multicast is configured correctly\\n            on router., label: Need to pass network verification., type: checkbox,\\n          value: false, weight: 10}\\n      external_dns:\\n        dns_list:\\n          description: List of upstream DNS servers\\n          label: DNS list\\n          max: 3\\n          regex: {error: Invalid IP address, source: '^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: DNS_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n        metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\n      external_mongo:\\n        hosts_ip:\\n          description: IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs\\n          label: MongoDB hosts IP\\n          regex: {error: Invalid hosts ip sequence, source: '^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 30\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: External MongoDB\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value\\n              == false', message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional\\n              Components section}\\n          weight: 30\\n        mongo_db_name:\\n          description: Mongo database name\\n          label: Database name\\n          regex: {error: Invalid database name, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_password:\\n          description: Mongo database password\\n          label: Password\\n          regex: {error: Password contains spaces, source: ^\\\\S*$}\\n          type: password\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_replset: {description: Name for Mongo replication set, label: Replset,\\n          type: text, value: '', weight: 30}\\n        mongo_user:\\n          description: Mongo database username\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n      external_ntp:\\n        metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n        ntp_list:\\n          description: List of upstream NTP servers\\n          label: NTP server list\\n          regex: {error: Invalid NTP server, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: NTP_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n      kernel_params:\\n        kernel: {description: Default kernel parameters, label: Initial parameters,\\n          type: text, value: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90\\n            nomodeset}\\n        metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\n      murano_settings:\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: Murano Settings\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value\\n              == false', message: Murano is not enabled on the Additional Components\\n              section}\\n          weight: 20\\n        murano_repo_url: {description: '', label: Murano Repository URL, type: text,\\n          value: 'http://storage.apps.openstack.org/', weight: 10}\\n      neutron_advanced_configuration:\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Neutron Advanced Configuration\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 20\\n        neutron_dvr:\\n          description: Enable Distributed Virtual Routers in Neutron\\n          label: Neutron DVR\\n          restrictions:\\n          - {? 'networking_parameters:segmentation_type != ''vlan'' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value\\n              == false' : DVR requires L2 population to be enabled.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        neutron_l2_pop:\\n          description: Enable L2 population mechanism in Neutron\\n          label: Neutron L2 population\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'networking_parameters:segmentation_type ==\\n              ''vlan'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 10\\n        neutron_l3_ha:\\n          description: 'Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\n\\n            Requires at least 2 Controller nodes to function properly\\n\\n            '\\n          label: Neutron L3 HA\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value\\n              == true', message: Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron\\n              L3 HA}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        neutron_qos: {description: Enable Neutron QoS advanced service plug-in, label: Neutron\\n            QoS, type: checkbox, value: false, weight: 40}\\n      operator_user:\\n        authkeys: {description: 'Public SSH keys to include to operator user''s authorized\\n            keys, one per line.', label: Authorized SSH keys, type: textarea, value: '',\\n          weight: 80}\\n        homedir:\\n          description: Home directory for operator user\\n          label: Home directory\\n          regex: {error: Invalid path, source: ^/\\\\S}\\n          type: text\\n          value: /home/fueladmin\\n          weight: 70\\n        metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n        name:\\n          description: Username for operator user\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n          value: fueladmin\\n          weight: 50\\n        password:\\n          description: Password for operator user\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n          weight: 60\\n        sudo: {description: 'Sudoers configuration directives for operator user, one\\n            per line.', label: Sudoers configuration, type: textarea, value: 'ALL=(ALL)\\n            NOPASSWD: ALL', weight: 90}\\n      provision:\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Provision\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'false'}\\n          weight: 80\\n        method: {type: hidden, value: image}\\n        packages: {label: Initial packages, type: textarea, value: 'acl\\n\\n            anacron\\n\\n            bash-completion\\n\\n            bridge-utils\\n\\n            bsdmainutils\\n\\n            build-essential\\n\\n            cloud-init\\n\\n            curl\\n\\n            daemonize\\n\\n            debconf-utils\\n\\n            gdisk\\n\\n            grub-pc\\n\\n            hpsa-dkms\\n\\n            hwloc\\n\\n            i40e-dkms\\n\\n            linux-firmware\\n\\n            linux-firmware-nonfree\\n\\n            linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n            linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n            lvm2\\n\\n            mcollective\\n\\n            mdadm\\n\\n            multipath-tools\\n\\n            multipath-tools-boot\\n\\n            nailgun-agent\\n\\n            nailgun-mcagents\\n\\n            network-checker\\n\\n            ntp\\n\\n            openssh-client\\n\\n            openssh-server\\n\\n            puppet\\n\\n            python-amqp\\n\\n            ruby-augeas\\n\\n            ruby-ipaddress\\n\\n            ruby-json\\n\\n            ruby-netaddr\\n\\n            ruby-openstack\\n\\n            ruby-shadow\\n\\n            ruby-stomp\\n\\n            telnet\\n\\n            ubuntu-minimal\\n\\n            ubuntu-standard\\n\\n            uuid-runtime\\n\\n            vim\\n\\n            virt-what\\n\\n            vlan\\n\\n            ', weight: 10}\\n      public_network_assignment:\\n        assign_to_all_nodes: {description: 'When disabled, public network will be\\n            assigned to controllers only', label: Assign public network to all nodes,\\n          type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Public network assignment\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 10\\n      public_ssl:\\n        cert_data:\\n          description: Certificate and private key data, concatenated into a single\\n            file\\n          label: Certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: '(settings:public_ssl.cert_source.value != ''user_uploaded'')\\n              or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value\\n              == false)'}\\n          type: file\\n          value: ''\\n          weight: 40\\n        cert_source:\\n          description: From where we'll get certificate and private key\\n          label: Select source for certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: radio\\n          value: self_signed\\n          values:\\n          - {data: self_signed, description: Generate private key and certificate\\n              that will be signed by this key, label: Self-signed}\\n          - {data: user_uploaded, description: Use pre-generated key and certificate,\\n            label: I have my own keypair with certificate}\\n          weight: 30\\n        horizon:\\n          description: Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP\\n          label: HTTPS for Horizon\\n          restrictions:\\n          - {'settings:public_ssl.services.value == false': TLS for OpenStack public\\n              endpoints should be enabled}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        hostname:\\n          description: Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates\\n            also will use this hostname\\n          label: DNS hostname for public TLS endpoints\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: text\\n          value: public.fuel.local\\n          weight: 50\\n        metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n        services: {description: Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services,\\n          label: TLS for OpenStack public endpoints, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 10}\\n      repo_setup:\\n        metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n        repos:\\n          description: 'Please note: the first repository will be considered the operating\\n            system mirror that will be used during node provisioning.\\n\\n            To create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow\\n            the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the\\n            Fuel master node.\\n\\n            Please make sure your Fuel master node has Internet access to the repository\\n            before attempting to create a mirror.\\n\\n            For more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n\\n            '\\n          extra_priority: null\\n          type: custom_repo_configuration\\n          value:\\n          - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n            uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64'}\\n          - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n            type: deb, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary'}\\n      service_user:\\n        homedir: {type: hidden, value: /var/lib/fuel}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Service user account\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        name: {type: hidden, value: fuel}\\n        password:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: password}\\n        root_password: {type: hidden, value: r00tme}\\n        sudo: {type: hidden, value: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'}\\n      storage:\\n        admin_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        bootstrap_osd_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        ephemeral_ceph: {description: 'Configures Nova to store ephemeral volumes\\n            in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too.\\n            Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option,\\n            live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).',\\n          label: Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova), type: checkbox, value: false,\\n          weight: 75}\\n        fsid:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: uuid4}\\n        images_ceph:\\n          description: Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images.\\n            If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: Ceph RBD for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {'settings:storage.images_vcenter.value == true': Only one Glance backend\\n              could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        images_vcenter:\\n          description: Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store\\n            images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value != true'}\\n          - {condition: 'settings:storage.images_ceph.value == true', message: Only\\n              one Glance backend could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 35\\n        metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n        mon_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        objects_ceph: {description: 'Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This\\n            exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent\\n            Swift from installing.', label: Ceph RadosGW for objects (Swift API),\\n          type: checkbox, value: false, weight: 80}\\n        osd_pool_size:\\n          description: Configures the default number of object replicas in Ceph. This\\n            number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD'\\n            nodes.\\n          label: Ceph object replication factor\\n          regex: {error: Invalid number, source: '^[1-9]\\\\d*$'}\\n          type: text\\n          value: '3'\\n          weight: 85\\n        radosgw_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        volumes_block_device:\\n          description: High performance block device storage. It is recommended to\\n            have at least one Cinder Block Device\\n          label: Cinder Block device driver\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 15\\n        volumes_ceph:\\n          description: Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.\\n          label: Ceph RBD for volumes (Cinder)\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value\\n              == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        volumes_lvm:\\n          description: It is recommended to have at least one Cinder node.\\n          label: Cinder LVM over iSCSI for volumes\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: true\\n          weight: 10\\n      syslog:\\n        metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true,\\n          weight: 50}\\n        syslog_port:\\n          description: Remote syslog port\\n          label: Port\\n          regex: {error: Invalid syslog port, source: '^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$'}\\n          type: text\\n          value: '514'\\n          weight: 20\\n        syslog_server:\\n          description: Remote syslog hostname\\n          label: Hostname\\n          regex: {error: Invalid hostname, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 10\\n        syslog_transport:\\n          label: Syslog transport protocol\\n          type: radio\\n          value: tcp\\n          values:\\n          - {data: udp, description: '', label: UDP}\\n          - {data: tcp, description: '', label: TCP}\\n          weight: 30\\n      workloads_collector:\\n        enabled: {type: hidden, value: true}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Workloads Collector User\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        password:\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n        tenant: {type: text, value: services}\\n        user: {type: text, value: fuel_stats_user}\\n    generated:\\n      aodh:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      base_syslog:\\n        syslog_port: {generator: identical, generator_arg: '514'}\\n        syslog_server: {generator: ip, generator_arg: admin}\\n      ceilometer:\\n        db_password: {generator: password}\\n        metering_secret: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cinder:\\n        db_password: {generator: password}\\n        fixed_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cobbler:\\n        profile: {generator: identical, generator_arg: ubuntu_1404_x86_64}\\n      deployed_before: {value: false}\\n      glance:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      glance_glare:\\n        user_password: {generator: password}\\n      heat:\\n        auth_encryption_key: {generator: hexstring, generator_arg: '32'}\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      horizon:\\n        secret_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n      ironic:\\n        db_password: {generator: password}\\n        swift_tempurl_key: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      keystone:\\n        admin_token: {generator: password}\\n        db_password: {generator: password}\\n      murano:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      murano-cfapi:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      mysql:\\n        root_password: {generator: password}\\n        wsrep_password: {generator: password}\\n      nova:\\n        db_password: {generator: password}\\n        state_path: /var/lib/nova\\n        user_password: {generator: password}\\n      provision:\\n        codename: trusty\\n        image_data:\\n          /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n          /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n      puppet: {manifests: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/',\\n        modules: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/'}\\n      quantum_settings:\\n        database:\\n          passwd: {generator: password}\\n        keystone:\\n          admin_password: {generator: password}\\n        metadata:\\n          metadata_proxy_shared_secret: {generator: password}\\n      rabbit:\\n        password: {generator: password}\\n      repo_setup:\\n        installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz,\\n          remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n        installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n      sahara:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      swift:\\n        user_password: {generator: password}\\n  components_metadata:\\n  - bind:\\n    - ['settings:common.libvirt_type.value', qemu]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu\\n    name: hypervisor:qemu\\n    weight: 5\\n  - bind: ['settings:common.use_vcenter.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter\\n    name: hypervisor:vmware\\n    requires:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning, name: 'hypervisor:qemu'}\\n    weight: 15\\n  - compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:*'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:*'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2\\n    name: network:neutron:core:ml2\\n    weight: 1000\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', vlan]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: common.network.neutron_vlan\\n    name: network:neutron:ml2:vlan\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', tun]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert, name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'additional_service:ironic'}\\n    label: common.network.neutron_tun\\n    name: network:neutron:ml2:tun\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.volumes_lvm.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider\\n    incompatible:\\n    - {message: LVM not compatible with Ceph, name: 'storage:block:ceph'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm\\n    name: storage:block:lvm\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['settings:storage.volumes_ceph.value', true]\\n    - ['settings:storage.volumes_lvm.value', false]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block\\n    incompatible:\\n    - {message: Ceph not compatible with LVM, name: 'storage:block:lvm'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:block:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.objects_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:object:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.ephemeral_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:ephemeral:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.images_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:image:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.sahara.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara\\n    name: additional_service:sahara\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.murano.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano\\n    name: additional_service:murano\\n    weight: 20\\n  - bind: ['settings:additional_components.ceilometer.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer\\n    name: additional_service:ceilometer\\n    weight: 30\\n  - bind: ['settings:additional_components.ironic.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic\\n    name: additional_service:ironic\\n    weight: 40\\n  description: This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu\\n    as a base operating system. With high availability features built in, you are\\n    getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.\\n  id: 2\\n  is_deployable: true\\n  modes_metadata:\\n    ha_compact: {description: 'This configuration Deploys OpenStack ready for high\\n        availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a\\n        base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can\\n        be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for\\n        a true HA environment.'}\\n  name: Mitaka on Ubuntu 14.04\\n  operating_system: Ubuntu\\n  roles_metadata:\\n    base-os: {description: Install base Operating System without additional packages\\n        and configuration., group: other, name: Operating System, weight: 70}\\n    ceph-osd:\\n      description: Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes\\n        (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also\\n        provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable\\n        each).\\n      group: storage\\n      limits: {min: 'settings:storage.osd_pool_size.value'}\\n      name: Ceph OSD\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value\\n          == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value\\n          == false', message: Ceph should be enabled in the environment settings.}\\n      update_once: [controller]\\n      weight: 50\\n    cinder:\\n      description: Cinder provides scheduling of block storage resources, typically\\n        delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage\\n        can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a\\n        server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_lvm.value == false', message: Cinder\\n          LVM should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder}\\n      weight: 30\\n    cinder-block-device:\\n      conflicts: [controller, cinder, cinder-vmware, ceph-osd]\\n      description: Host node for Cinder Block Devices.\\n      group: storage\\n      has_primary: false\\n      name: Cinder Block Device\\n      public_ip_required: false\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_block_device.value == false', message: Cinder\\n          Block Device driver should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder Block Device}\\n      weight: 35\\n    cinder-vmware:\\n      description: Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered\\n        over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable\\n        file systems, or providing a server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder Proxy to VMware Datastore\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 40\\n    compute:\\n      description: A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine\\n        instances.\\n      fault_tolerance: 2%\\n      group: compute\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Compute\\n      public_for_dvr_required: true\\n      weight: 20\\n    compute-vmware:\\n      conflicts: [controller, compute, cinder, cinder-block-device, ceph-osd, mongo,\\n        base-os, virt, ironic]\\n      description: A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi\\n        computing resources via VMware vCenter.\\n      group: compute\\n      name: Compute VMware\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 90\\n    controller:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: The Controller initiates orchestration activities and provides\\n        an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity\\n        management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed\\n        on the controller as well.\\n      group: base\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value\\n            == true', message: Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes\\n            to function properly., min: 2}\\n        recommended: 3\\n      name: Controller\\n      public_for_dvr_required: true\\n      public_ip_required: true\\n      update_required: [compute, cinder]\\n      weight: 10\\n    ironic:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: Ironic conductor.\\n      group: compute\\n      limits: {min: 1, recommended: 3}\\n      name: Ironic\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ironic.value == false', message: Ironic\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      weight: 100\\n    mongo:\\n      conflicts: [compute, ceph-osd]\\n      description: A feature-complete and recommended database for storage of metering\\n        data from OpenStack Telemetry (Ceilometer).\\n      group: other\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'cluster:mode != ''ha_compact''', max: 1, message: At most 1\\n            MongoDB node can be added for non-HA deployment}\\n        - {condition: 'cluster:mode == ''ha_compact''', message: At least 3 MongoDB\\n            nodes are recommended for HA deployment., recommended: 3}\\n      name: Telemetry - MongoDB\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ceilometer.value == false', message: Ceilometer\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:additional_components.mongo.value == true', message: You\\n          are already using external MongoDB.}\\n      weight: 60\\n    virt:\\n      conflicts: [controller, base-os]\\n      description: 'ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node\\n        that can be assign as a normal nodes.'\\n      group: compute\\n      name: Virtual\\n      public_ip_required: true\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'not (''advanced'' in version:feature_groups)'}\\n      weight: 80\\n  state: available\\n  version: mitaka-9.0\\n  vmware_attributes_metadata:\\n    editable:\\n      metadata:\\n      - fields:\\n        - description: Availability zone name\\n          label: Availability zone\\n          name: az_name\\n          regex: {error: Invalid availability zone name, source: '^(?!nova$)\\\\w+$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - editable_for_deployed: true\\n          fields:\\n          - description: vSphere cluster\\n            label: vSphere cluster\\n            name: vsphere_cluster\\n            regex: {error: Invalid vSphere cluster, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - description: Service name\\n            label: Service name\\n            name: service_name\\n            regex: {error: Invalid service name, source: '^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$'}\\n            type: text\\n          - description: Datastore regex\\n            label: Datastore regex\\n            name: datastore_regex\\n            regex: {error: Invalid datastore regex, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - {description: Target node for nova-compute service, label: Target node,\\n            name: target_node, type: select}\\n          name: nova_computes\\n          type: array\\n        name: availability_zones\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false', message: VMware\\n            vCenter not enabled for cluster}\\n        type: array\\n      - fields:\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - description: Datacenter\\n          label: Datacenter\\n          name: datacenter\\n          regex: {error: Invalid datacenter, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: Datastore\\n          label: Datastore\\n          name: datastore\\n          regex: {error: Invalid datastore, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        name: glance\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value\\n            == false', message: VMware vCenter datastore for images is not enabled\\n            in Settings tab}\\n        type: object\\n      value:\\n        availability_zones:\\n        - az_name: vcenter\\n          nova_computes:\\n          - datastore_regex: ''\\n            service_name: ''\\n            target_node:\\n              current: {id: controllers, label: controllers}\\n              options:\\n              - {id: controllers, label: controllers}\\n            vsphere_cluster: ''\\n          vcenter_host: ''\\n          vcenter_password: ''\\n          vcenter_username: ''\\n        glance: {datacenter: '', datastore: '', vcenter_host: '', vcenter_password: '',\\n          vcenter_username: ''}\\nrepo_setup:\\n  installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n  installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n  metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n  repos:\\n  - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n    uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64'}\\n  - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n    type: deb, uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary'}\\nresume_guests_state_on_host_boot: true\\nroles: [controller, mongo]\\nsahara: {db_password: 4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2, enabled: false, user_password: PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB}\\nservice_user:\\n  homedir: /var/lib/fuel\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Service user account\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  name: fuel\\n  password: LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo\\n  root_password: r00tme\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nstatus: discover\\nstorage:\\n  admin_key: AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==\\n  bootstrap_osd_key: AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==\\n  ephemeral_ceph: false\\n  fsid: 8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e\\n  images_ceph: false\\n  images_vcenter: false\\n  metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n  mon_key: AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==\\n  objects_ceph: false\\n  osd_pool_size: '3'\\n  per_pool_pg_nums: {.rgw: 128, backups: 128, compute: 128, default_pg_num: 128, images: 128,\\n    volumes: 128}\\n  pg_num: 128\\n  radosgw_key: AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==\\n  volumes_block_device: false\\n  volumes_ceph: false\\n  volumes_lvm: true\\nstorage_network_range: 10.109.17.0/24\\nswift: {user_password: jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf}\\nsyslog:\\n  metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true, weight: 50}\\n  syslog_port: '514'\\n  syslog_server: ''\\n  syslog_transport: tcp\\ntask_deploy: true\\ntest_vm_image: {container_format: bare, disk_format: qcow2, glance_properties: '',\\n  img_name: TestVM, img_path: /usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img, min_ram: 64,\\n  os_name: cirros, public: 'true'}\\nuid: '3'\\nuse_cinder: true\\nuse_cow_images: true\\nuse_vcenter: false\\nuser_node_name: slave-02_controller_mongo\\nvms_conf: []\\nworkloads_collector:\\n  create_user: true\\n  enabled: true\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Workloads Collector User\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  password: lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1\\n  tenant: services\\n  username: fuel_stats_user\\n", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "override_configuration"}], "id": "upload_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "upload_file"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/logging/logging.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "globals"}, {"node_id": "3", "name": "setup_repositories"}], "id": "logging", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "upload_nodes_info"}], "id": "update_hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/connectivity_tests.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "netconfig"}], "id": "connectivity_tests", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "hosts"}, {"node_id": "3", "name": "firewall"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-metadata"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-server-nova"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-server-config"}], "id": "openstack-network-agents-metadata", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/storage.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "swift-proxy"}, {"node_id": "2", "name": "swift-proxy"}, {"node_id": "1", "name": "primary-swift-proxy"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance"}, {"node_id": "2", "name": "glance"}, {"node_id": "1", "name": "glance-db"}, {"node_id": "3", "name": "glance"}], "id": "swift-storage", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "3", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster"}, {"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": "3", "name": "cluster_health"}, {"node_id": "3", "name": "virtual_ips"}, {"node_id": "3", "name": "cluster-vrouter"}], "id": "conntrackd", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}], "id": "horizon", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "rsync_core_puppet"}, {"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "pre_hiera_config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ceilometer.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-ceilometer", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/common-config.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-common-config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "netconfig"}], "id": "firewall", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster"}, {"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": "3", "name": "virtual_ips"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "cluster-haproxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "hiera"}], "id": "globals", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance-db"}], "id": "glance", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "logging"}], "id": "tools", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-murano"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-heat"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-ironic"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-neutron"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-radosgw"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-cinder"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-nova"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-ceilometer"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-mysqld"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-horizon"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-sahara"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-glance"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-swift"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-aodh"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy-stats"}], "id": "openstack-haproxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cgroups/cgroups.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "cgroups", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "aodh-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "aodh-db"}], "id": "aodh", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-ironic"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/setup_repositories.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "hiera"}], "id": "setup_repositories", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "fuel_pkgs"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/rebalance_cronjob.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "swift-proxy"}], "id": "swift-rebalance-cron", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-heat"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}], "id": "heat", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-stats.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-stats", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "ironic-db"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "ironic-keystone"}], "id": "ironic-api"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "hosts"}, {"node_id": "1", "name": "primary-cluster"}, {"node_id": "3", "name": "firewall"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "cluster", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/mongo.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "hosts"}, {"node_id": "3", "name": "firewall"}, {"node_id": "1", "name": "top-role-primary-mongo"}], "id": "top-role-mongo", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "dns-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "ntp-client"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-vrouter/cluster-vrouter.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster"}], "id": "cluster-vrouter", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "virtual_ips"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "murano"}], "requires": [{"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}], "id": "murano-rabbitmq"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/api-proxy/api-proxy.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "apache"}], "id": "api-proxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "3", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/health.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster"}, {"node_id": "3", "name": "cluster_health"}, {"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": "3", "name": "cluster-vrouter"}], "id": "cluster_health", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-horizon.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-horizon", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-common-config"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "neutron-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "neutron-db"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "3", "name": "netconfig"}], "id": "openstack-network-start"}, {"parameters": {"retries": 1, "cmd": "rm -f /etc/hiera/nodes.yaml", "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "clear_nodes_info", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph.pub", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys_ceph"}], "id": "copy_keys_ceph", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/proxy.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-swift-proxy"}], "id": "swift-proxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "3", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "3", "name": "controller_remaining_tasks"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "sahara-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-end"}, {"node_id": "3", "name": "horizon"}, {"node_id": "1", "name": "sahara-db"}], "id": "sahara"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/fuel_pkgs.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "setup_repositories"}], "id": "fuel_pkgs", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/public_vip_ping.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "public_vip_ping", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "upload_nodes_info"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-glance.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-glance", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "3", "name": "controller_remaining_tasks"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "murano-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "murano-db"}, {"node_id": "3", "name": "horizon"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "heat"}], "id": "murano"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-common-config"}], "id": "openstack-network-plugins-l2", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/dhcp.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-server-nova"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-dhcp"}], "id": "openstack-network-agents-dhcp", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-nova.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-nova", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-config.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-common-config"}], "id": "openstack-network-server-config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-cinder.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-cinder", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-server.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-server", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "ntp-client"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-heat.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-heat", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/openstack-cinder.pp", "timeout": 1200, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "cinder-db"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "firewall"}, {"node_id": "3", "name": "hosts"}, {"node_id": "1", "name": "cinder-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "keystone"}], "id": "openstack-cinder", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"retries": 10, "cmd": "timeout -s9 40 ntpdate -u -v -s $(awk '/^server/ { if ($2 !~ /127\\\\.127\\\\.[0-9]+\\\\.[0-9]+/) {ORS=\\" \\"; print $2}}' /etc/ntp.conf)", "cwd": "/", "timeout": 300, "interval": 30}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "sync_time", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-database"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "database", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"cmd": "ln -sf /etc/fuel/cluster/1/astute.yaml /etc/astute.yaml", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "upload_configuration"}], "id": "configuration_symlink", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-nova.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-agents-l3"}], "id": "openstack-network-server-nova", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_haproxy_keys"}], "id": "copy_haproxy_keys"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_add_trust_chain.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "ssl-keys-saving"}, {"node_id": "3", "name": "firewall"}], "id": "ssl-add-trust-chain", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "3", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}], "2": [{"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-mysqld.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-mysqld", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-agents-l3", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "tools"}], "id": "netconfig", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/dump_rabbitmq_definitions.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "dump_rabbitmq_definitions", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"src": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "dst": "/etc/puppet/modules", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "rsync_core_puppet", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "sync"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_dns_setup.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "ssl-add-trust-chain"}, {"node_id": "2", "name": "firewall"}], "id": "ssl-dns-setup", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/controller.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "top-role-mongo"}, {"node_id": "1", "name": "top-role-primary-mongo"}, {"node_id": "1", "name": "ceilometer-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "top-role-mongo"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "ceilometer-controller", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/override_configuration.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "pre_hiera_config"}], "id": "override_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "ceph_ready_check"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "ceph_create_pools"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/keystone.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "keystone-db"}, {"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}], "id": "keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/virtual_ips.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster"}], "id": "virtual_ips", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-murano.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-murano", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "id": "openstack-network-end"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-radosgw.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-radosgw", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-swift.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-swift", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-neutron.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-neutron", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "updatedb"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "2", "name": "configuration_symlink"}], "id": "plugins_rsync"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-controller/openstack-controller.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "openstack-controller", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/rabbitmq/rabbitmq.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster"}, {"node_id": "2", "name": "netconfig"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}], "id": "rabbitmq", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "glance"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-keystone.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}], "id": "openstack-haproxy-keystone", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "netconfig"}], "id": "hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "ntp-server"}, {"node_id": "2", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/reserved_ports.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "rsync_core_puppet"}], "id": "reserved_ports", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/controller.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "id": "controller_remaining_tasks", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-aodh.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-aodh", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": "2", "name": "murano"}], "id": "murano-cfapi"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "controller_remaining_tasks"}], "id": "vmware-vcenter"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}, {"node_id": "2", "name": "enable_rados"}], "id": "ceilometer-radosgw-user"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "ironic-api"}, {"node_id": "1", "name": "ironic-api"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}, {"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "3", "name": "ironic-api"}], "id": "ironic-compute"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-server.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-dns-server"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "dns-server", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron.pub", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova.pub", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql.pub", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mongodb/mongodb.key", "dst": "/var/lib/astute/mongodb/mongodb.key"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/0", "dst": "/var/lib/astute/keystone/0"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/1", "dst": "/var/lib/astute/keystone/1"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys"}], "id": "copy_keys", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "1", "name": "upload_cirros"}, {"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "enable_rados"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-check.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-check", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "ntp-server"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "hiera", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "setup_repositories"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/service_token_off.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "upload_cirros"}], "id": "disable_keystone_service_token", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/umm/umm.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "tools"}], "id": "umm", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/mon.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-ceph-mon"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-cinder"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "id": "ceph-mon", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/memcached/memcached.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "netconfig"}], "id": "memcached", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/allocate_hugepages.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "setup_repositories"}], "id": "allocate_hugepages", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/keystone/openrc_delete.pp", "timeout": 90, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openrc-delete", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "keystone"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "2", "name": "plugins_rsync"}], "id": "plugins_setup_repositories"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ceph/radosgw.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "apache"}, {"node_id": "2", "name": "ceph-mon"}, {"node_id": "1", "name": "primary-ceph-radosgw"}], "id": "ceph-radosgw", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-sahara.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-sahara", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "firewall"}], "id": "ssl-keys-saving", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/configure_default_route.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "configure_default_route", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/apache/apache.pp", "timeout": 1200, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "netconfig"}], "id": "apache", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "keystone"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"path": "/etc/fuel/cluster/1/astute.yaml", "data": "access:\\n  email: admin@localhost\\n  metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n  password: admin\\n  tenant: admin\\n  user: admin\\naodh: {db_password: cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC, user_password: yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38}\\nauth_key: ''\\nauto_assign_floating_ip: false\\nbase_syslog: {syslog_port: '514', syslog_server: 10.109.15.2}\\nceilometer: {db_password: 24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN, enabled: true, metering_secret: iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv,\\n  user_password: X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx}\\ncgroups:\\n  metadata:\\n    always_editable: true\\n    group: general\\n    label: Cgroups conguration for services\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 90\\ncinder: {db_password: 0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA, fixed_key: 8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1,\\n  user_password: icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT}\\ncluster:\\n  changes:\\n  - {name: attributes, node_id: null}\\n  - {name: networks, node_id: null}\\n  - {name: vmware_attributes, node_id: null}\\n  - {name: interfaces, node_id: 4}\\n  - {name: disks, node_id: 4}\\n  - {name: interfaces, node_id: 5}\\n  - {name: disks, node_id: 5}\\n  - {name: interfaces, node_id: 3}\\n  - {name: disks, node_id: 3}\\n  - {name: interfaces, node_id: 2}\\n  - {name: disks, node_id: 2}\\n  - {name: interfaces, node_id: 1}\\n  - {name: disks, node_id: 1}\\n  components: []\\n  fuel_version: '9.0'\\n  id: 1\\n  is_customized: false\\n  is_locked: false\\n  mode: ha_compact\\n  name: CICMaintenanceMode\\n  net_provider: neutron\\n  release_id: 2\\n  status: new\\n  ui_settings:\\n    filter: {}\\n    filter_by_labels: {}\\n    search: ''\\n    sort:\\n    - {roles: asc}\\n    sort_by_labels: []\\n    view_mode: standard\\ncobbler: {profile: ubuntu_1404_x86_64}\\nconfiguration: {}\\ncorosync:\\n  group: 226.94.1.1\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Corosync\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 50\\n  port: '12000'\\n  verified: false\\ndebug: true\\ndeployed_before: {value: false}\\ndeployment_id: 1\\ndeployment_mode: ha_compact\\ndpdk: {}\\nexternal_dns:\\n  dns_list: [10.109.18.1]\\n  metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\nexternal_mongo:\\n  hosts_ip: ''\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: External MongoDB\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value == false',\\n      message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components\\n        section}\\n    weight: 30\\n  mongo_db_name: ceilometer\\n  mongo_password: ceilometer\\n  mongo_replset: ''\\n  mongo_user: ceilometer\\nexternal_ntp:\\n  metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n  ntp_list: [10.109.18.1]\\nfail_if_error: true\\nfqdn: node-2.test.domain.local\\nfuel_version: '9.0'\\nglance: {db_password: eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9, image_cache_max_size: '5368709120',\\n  user_password: 4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP}\\nglance_glare: {user_password: VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko}\\nheat: {auth_encryption_key: 2b77963392a56162f0e61739f91c353f, db_password: A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh,\\n  enabled: true, rabbit_password: NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f, user_password: 0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW}\\nhorizon: {secret_key: 049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0}\\nironic: {db_password: Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS, enabled: false, swift_tempurl_key: R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW,\\n  user_password: 7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp}\\nkernel_params:\\n  kernel: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset\\n  metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\nkeystone: {admin_token: J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI, db_password: hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95}\\nlast_controller: node-3\\nlibvirt_type: qemu\\nmanagement_network_range: 10.109.16.0/24\\nmaster_ip: 10.109.15.2\\nmetadata: {label: Common, weight: 10}\\nmongo: {enabled: false}\\nmp:\\n- {point: '1', weight: '1'}\\n- {point: '2', weight: '2'}\\nmurano: {db_password: lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP, enabled: false, rabbit_password: 9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy,\\n  user_password: jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d}\\nmurano-cfapi: {db_password: yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu, enabled: false, rabbit_password: 22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc,\\n  user_password: 0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp}\\nmurano_glance_artifacts_plugin: {enabled: false}\\nmurano_settings:\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: Murano Settings\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value == false',\\n      message: Murano is not enabled on the Additional Components section}\\n    weight: 20\\n  murano_repo_url: http://storage.apps.openstack.org/\\nmysql: {root_password: Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b, wsrep_password: l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9}\\nnetwork_metadata:\\n  nodes:\\n    node-1:\\n      fqdn: node-1.test.domain.local\\n      name: node-1\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.3, aodh/api: 10.109.16.4, ceilometer/api: 10.109.16.4,\\n        ceph/public: 10.109.17.2, ceph/radosgw: 10.109.18.4, ceph/replication: 10.109.17.2,\\n        cinder/api: 10.109.16.4, cinder/iscsi: 10.109.17.2, ex: 10.109.18.4, fw-admin: 10.109.15.3,\\n        glance/api: 10.109.16.4, glance/glare: 10.109.16.4, heat/api: 10.109.16.4,\\n        horizon: 10.109.16.4, ironic/api: 10.109.16.4, keystone/api: 10.109.16.4,\\n        management: 10.109.16.4, mgmt/corosync: 10.109.16.4, mgmt/database: 10.109.16.4,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.4, mgmt/messaging: 10.109.16.4, mgmt/vip: 10.109.16.4,\\n        mongo/db: 10.109.16.4, murano/api: 10.109.16.4, murano/cfapi: 10.109.16.4,\\n        neutron/api: 10.109.16.4, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.4,\\n        nova/migration: 10.109.16.4, public/vip: 10.109.18.4, sahara/api: 10.109.16.4,\\n        storage: 10.109.17.2, swift/api: 10.109.16.4, swift/replication: 10.109.17.2}\\n      node_roles: [primary-controller, primary-mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '1'\\n      uid: '1'\\n      user_node_name: slave-01_controller_mongo\\n    node-2:\\n      fqdn: node-2.test.domain.local\\n      name: node-2\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.5, aodh/api: 10.109.16.6, ceilometer/api: 10.109.16.6,\\n        ceph/public: 10.109.17.4, ceph/radosgw: 10.109.18.5, ceph/replication: 10.109.17.4,\\n        cinder/api: 10.109.16.6, cinder/iscsi: 10.109.17.4, ex: 10.109.18.5, fw-admin: 10.109.15.5,\\n        glance/api: 10.109.16.6, glance/glare: 10.109.16.6, heat/api: 10.109.16.6,\\n        horizon: 10.109.16.6, ironic/api: 10.109.16.6, keystone/api: 10.109.16.6,\\n        management: 10.109.16.6, mgmt/corosync: 10.109.16.6, mgmt/database: 10.109.16.6,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.6, mgmt/messaging: 10.109.16.6, mgmt/vip: 10.109.16.6,\\n        mongo/db: 10.109.16.6, murano/api: 10.109.16.6, murano/cfapi: 10.109.16.6,\\n        neutron/api: 10.109.16.6, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.6,\\n        nova/migration: 10.109.16.6, public/vip: 10.109.18.5, sahara/api: 10.109.16.6,\\n        storage: 10.109.17.4, swift/api: 10.109.16.6, swift/replication: 10.109.17.4}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '2'\\n      uid: '2'\\n      user_node_name: slave-03_controller_mongo\\n    node-3:\\n      fqdn: node-3.test.domain.local\\n      name: node-3\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.4, aodh/api: 10.109.16.8, ceilometer/api: 10.109.16.8,\\n        ceph/public: 10.109.17.6, ceph/radosgw: 10.109.18.6, ceph/replication: 10.109.17.6,\\n        cinder/api: 10.109.16.8, cinder/iscsi: 10.109.17.6, ex: 10.109.18.6, fw-admin: 10.109.15.4,\\n        glance/api: 10.109.16.8, glance/glare: 10.109.16.8, heat/api: 10.109.16.8,\\n        horizon: 10.109.16.8, ironic/api: 10.109.16.8, keystone/api: 10.109.16.8,\\n        management: 10.109.16.8, mgmt/corosync: 10.109.16.8, mgmt/database: 10.109.16.8,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.8, mgmt/messaging: 10.109.16.8, mgmt/vip: 10.109.16.8,\\n        mongo/db: 10.109.16.8, murano/api: 10.109.16.8, murano/cfapi: 10.109.16.8,\\n        neutron/api: 10.109.16.8, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.8,\\n        nova/migration: 10.109.16.8, public/vip: 10.109.18.6, sahara/api: 10.109.16.8,\\n        storage: 10.109.17.6, swift/api: 10.109.16.8, swift/replication: 10.109.17.6}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '3'\\n      uid: '3'\\n      user_node_name: slave-02_controller_mongo\\n    node-4:\\n      fqdn: node-4.test.domain.local\\n      name: node-4\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.6, aodh/api: 10.109.16.7, ceilometer/api: 10.109.16.7,\\n        ceph/public: 10.109.17.5, ceph/replication: 10.109.17.5, cinder/api: 10.109.16.7,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.5, fw-admin: 10.109.15.6, glance/api: 10.109.16.7,\\n        glance/glare: 10.109.16.7, heat/api: 10.109.16.7, horizon: 10.109.16.7, ironic/api: 10.109.16.7,\\n        keystone/api: 10.109.16.7, management: 10.109.16.7, mgmt/corosync: 10.109.16.7,\\n        mgmt/database: 10.109.16.7, mgmt/memcache: 10.109.16.7, mgmt/messaging: 10.109.16.7,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.7, mongo/db: 10.109.16.7, murano/api: 10.109.16.7, murano/cfapi: 10.109.16.7,\\n        neutron/api: 10.109.16.7, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.7,\\n        nova/migration: 10.109.16.7, sahara/api: 10.109.16.7, storage: 10.109.17.5,\\n        swift/api: 10.109.16.7, swift/replication: 10.109.17.5}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '4'\\n      uid: '4'\\n      user_node_name: slave-04_compute_cinder\\n    node-5:\\n      fqdn: node-5.test.domain.local\\n      name: node-5\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.7, aodh/api: 10.109.16.5, ceilometer/api: 10.109.16.5,\\n        ceph/public: 10.109.17.3, ceph/replication: 10.109.17.3, cinder/api: 10.109.16.5,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.3, fw-admin: 10.109.15.7, glance/api: 10.109.16.5,\\n        glance/glare: 10.109.16.5, heat/api: 10.109.16.5, horizon: 10.109.16.5, ironic/api: 10.109.16.5,\\n        keystone/api: 10.109.16.5, management: 10.109.16.5, mgmt/corosync: 10.109.16.5,\\n        mgmt/database: 10.109.16.5, mgmt/memcache: 10.109.16.5, mgmt/messaging: 10.109.16.5,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.5, mongo/db: 10.109.16.5, murano/api: 10.109.16.5, murano/cfapi: 10.109.16.5,\\n        neutron/api: 10.109.16.5, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.5,\\n        nova/migration: 10.109.16.5, sahara/api: 10.109.16.5, storage: 10.109.17.3,\\n        swift/api: 10.109.16.5, swift/replication: 10.109.17.3}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '5'\\n      uid: '5'\\n      user_node_name: slave-05_compute_cinder\\n  vips:\\n    management:\\n      ipaddr: 10.109.16.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    public:\\n      ipaddr: 10.109.18.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter:\\n      ipaddr: 10.109.16.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter_pub:\\n      ipaddr: 10.109.18.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific:\\n        iptables_rules:\\n          ns_start: [iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\n          ns_stop: [iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\nnetwork_scheme:\\n  endpoints:\\n    br-ex:\\n      IP: [10.109.18.5/24]\\n      gateway: 10.109.18.1\\n      vendor_specific: {provider_gateway: 10.109.18.1}\\n    br-floating: {IP: none}\\n    br-fw-admin:\\n      IP: [10.109.15.5/24]\\n      vendor_specific: {provider_gateway: 10.109.15.1}\\n    br-mgmt:\\n      IP: [10.109.16.6/24]\\n    br-prv: {IP: none}\\n    br-storage:\\n      IP: [10.109.17.4/24]\\n  interfaces:\\n    enp0s3:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:03.0', driver: e1000}\\n    enp0s4:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:04.0', driver: e1000}\\n    enp0s5:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:05.0', driver: e1000}\\n    enp0s6:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:06.0', driver: e1000}\\n    enp0s7:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:07.0', driver: e1000}\\n  provider: lnx\\n  roles: {admin/pxe: br-fw-admin, aodh/api: br-mgmt, ceilometer/api: br-mgmt, ceph/public: br-storage,\\n    ceph/radosgw: br-ex, ceph/replication: br-storage, cinder/api: br-mgmt, cinder/iscsi: br-storage,\\n    ex: br-ex, fw-admin: br-fw-admin, glance/api: br-mgmt, glance/glare: br-mgmt,\\n    heat/api: br-mgmt, horizon: br-mgmt, ironic/api: br-mgmt, keystone/api: br-mgmt,\\n    management: br-mgmt, mgmt/corosync: br-mgmt, mgmt/database: br-mgmt, mgmt/memcache: br-mgmt,\\n    mgmt/messaging: br-mgmt, mgmt/vip: br-mgmt, mongo/db: br-mgmt, murano/api: br-mgmt,\\n    murano/cfapi: br-mgmt, neutron/api: br-mgmt, neutron/floating: br-floating, neutron/private: br-prv,\\n    nova/api: br-mgmt, nova/migration: br-mgmt, public/vip: br-ex, sahara/api: br-mgmt,\\n    storage: br-storage, swift/api: br-mgmt, swift/replication: br-storage}\\n  transformations:\\n  - {action: add-br, name: br-fw-admin}\\n  - {action: add-br, name: br-mgmt}\\n  - {action: add-br, name: br-storage}\\n  - {action: add-br, name: br-ex}\\n  - {action: add-br, name: br-floating, provider: ovs}\\n  - action: add-patch\\n    bridges: [br-floating, br-ex]\\n    mtu: 65000\\n    provider: ovs\\n  - {action: add-br, name: br-prv, provider: ovs}\\n  - {action: add-br, name: br-aux}\\n  - action: add-patch\\n    bridges: [br-prv, br-aux]\\n    mtu: 65000\\n    provider: ovs\\n  - {action: add-port, bridge: br-fw-admin, name: enp0s3}\\n  - {action: add-port, bridge: br-ex, name: enp0s4}\\n  - {action: add-port, bridge: br-mgmt, name: enp0s5}\\n  - {action: add-port, bridge: br-aux, name: enp0s6}\\n  - {action: add-port, bridge: br-storage, name: enp0s7}\\n  version: '1.1'\\nneutron_advanced_configuration:\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Neutron Advanced Configuration\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 20\\n  neutron_dvr: false\\n  neutron_l2_pop: false\\n  neutron_l3_ha: false\\n  neutron_qos: false\\nnode_volumes:\\n- extra: [disk/by-id/virtio-7fafd08be5824612ae93]\\n  free_space: 50316\\n  id: vda\\n  name: vda\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 192, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 20544, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 10304, type: pv, vg: logs}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 19660, type: pv, vg: mysql}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: horizon}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: image}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: mongo}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-e12f497deec0484daa38]\\n  free_space: 50316\\n  id: vdb\\n  name: vdb\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 192, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: logs}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 948, type: pv, vg: mysql}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 11328, type: pv, vg: horizon}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 38232, type: pv, vg: image}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: mongo}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-98c6ba18def04e2488c4]\\n  free_space: 50316\\n  id: vdc\\n  name: vdc\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 256, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: logs}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: mysql}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: horizon}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 6138, type: pv, vg: image}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 44306, type: pv, vg: mongo}\\n- _allocate_size: min\\n  id: os\\n  label: Base System\\n  min_size: 20480\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /, name: root, size: 15360, type: lv}\\n  - {file_system: swap, mount: swap, name: swap, size: 5120, type: lv}\\n- _allocate_size: min\\n  id: logs\\n  label: Logs\\n  min_size: 10240\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /var/log, name: log, size: 10240, type: lv}\\n- _allocate_size: all\\n  id: image\\n  label: Image Storage\\n  min_size: 5120\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: xfs, mount: /var/lib/glance, name: glance, size: 44242, type: lv}\\n- _allocate_size: min\\n  id: mysql\\n  label: Mysql Database\\n  min_size: 20480\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /var/lib/mysql, name: root, size: 20480, type: lv}\\n- _allocate_size: min\\n  id: horizon\\n  label: Horizon Temp Storage\\n  min_size: 11264\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: xfs, mount: /var/lib/horizon, name: horizontmp, size: 11264, type: lv}\\n- _allocate_size: all\\n  id: mongo\\n  label: MongoDB\\n  min_size: 10240\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /var/lib/mongo, name: mongodb, size: 44242, type: lv}\\nnodes:\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-controller,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: cinder, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: compute, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: cinder, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: compute, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\nnova: {db_password: OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv, enable_hugepages: false, state_path: /var/lib/nova,\\n  user_password: IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT}\\nnova_quota: false\\nonline: true\\nopenstack_version: mitaka-9.0\\noperator_user:\\n  authkeys: ''\\n  homedir: /home/fueladmin\\n  metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n  name: fueladmin\\n  password: wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nplugins: []\\nprovision:\\n  codename: trusty\\n  image_data:\\n    /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n    /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Provision\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'false'}\\n    weight: 80\\n  method: image\\n  packages: 'acl\\n\\n    anacron\\n\\n    bash-completion\\n\\n    bridge-utils\\n\\n    bsdmainutils\\n\\n    build-essential\\n\\n    cloud-init\\n\\n    curl\\n\\n    daemonize\\n\\n    debconf-utils\\n\\n    gdisk\\n\\n    grub-pc\\n\\n    hpsa-dkms\\n\\n    hwloc\\n\\n    i40e-dkms\\n\\n    linux-firmware\\n\\n    linux-firmware-nonfree\\n\\n    linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n    linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n    lvm2\\n\\n    mcollective\\n\\n    mdadm\\n\\n    multipath-tools\\n\\n    multipath-tools-boot\\n\\n    nailgun-agent\\n\\n    nailgun-mcagents\\n\\n    network-checker\\n\\n    ntp\\n\\n    openssh-client\\n\\n    openssh-server\\n\\n    puppet\\n\\n    python-amqp\\n\\n    ruby-augeas\\n\\n    ruby-ipaddress\\n\\n    ruby-json\\n\\n    ruby-netaddr\\n\\n    ruby-openstack\\n\\n    ruby-shadow\\n\\n    ruby-stomp\\n\\n    telnet\\n\\n    ubuntu-minimal\\n\\n    ubuntu-standard\\n\\n    uuid-runtime\\n\\n    vim\\n\\n    virt-what\\n\\n    vlan\\n\\n    '\\npublic_network_assignment:\\n  assign_to_all_nodes: false\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Public network assignment\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 10\\npublic_ssl:\\n  cert_data: {content: '-----BEGIN CERTIFICATE-----\\n\\n      MIIC7TCCAdUCAgPoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMDwxHjAcBgNVBAsMFU1pcmFudGlz\\n\\n      IEZ1ZWwtUUEgVGVhbTEaMBgGA1UEAwwRcHVibGljLmZ1ZWwubG9jYWwwHhcNMTYw\\n\\n      NDE5MjEyODE2WhcNMjYwNDE3MjEyODE2WjA8MR4wHAYDVQQLDBVNaXJhbnRpcyBG\\n\\n      dWVsLVFBIFRlYW0xGjAYBgNVBAMMEXB1YmxpYy5mdWVsLmxvY2FsMIIBIjANBgkq\\n\\n      hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA7lD6625wxqOzAC+9dUkM80fV9/YsBKY/\\n\\n      vFf5CRM7SscjXfQ5SMAkawUaFz5hNdBRHdqLfLFXo7bwoHrWwKZQa/q9tHcAG/DI\\n\\n      ZovA5k7akTvUznRp+okej4LprcRyB1sNndaSNe8fJK+UyjLy9eBxlgv3HSq86xK4\\n\\n      vjd+ER/IxEy6wAI8vW/sM8iCsP+Ul3Y/Y5yF4NUO+ji6YAl9islme28fG6Lpz3nD\\n\\n      TAuWH1eXIgGzTFrIWcwoNRJtcSDgcCRXkAMtlvPORSejwVvl/KeDTMJZm9F8v7xt\\n\\n      C0jwaliAusl2NXhOgeKU6ibr2K5np/crebK4sVSAmp0AHzbIDoWPAwIDAQABMA0G\\n\\n      CSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCPhKCFoAm25lCnQzVZiS6IX6MoC60rZ4Gjy6HEaCKB\\n\\n      izKs9oxI4rC1GtMx1GwQWgmeJ85HuFmuBKWp1NB/maBeD46ymajUKFywM0RKnjeL\\n\\n      w3w6t+5SDHhrukshIfGYesjDLCIQ8f9bgQqTjE0QU+Ae/GcQcjqAYi5CeOOcYGoZ\\n\\n      19zB2sHOsAR8nKRijOmtDkdsB/XBZUHBtthA/bNLTbyq8zwEVrwvaXeXo0/AH+en\\n\\n      Z+JsGkhSiKKhZ5Tvtukci467a8AzSw0A+7EuQhDexPE1V3YTyodomRJZC7XkHHmJ\\n\\n      atCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n\\n      -----END CERTIFICATE-----\\n\\n      -----BEGIN PRIVATE KEY-----\\n\\n      MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDuUPrrbnDGo7MA\\n\\n      L711SQzzR9X39iwEpj+8V/kJEztKxyNd9DlIwCRrBRoXPmE10FEd2ot8sVejtvCg\\n\\n      etbAplBr+r20dwAb8Mhmi8DmTtqRO9TOdGn6iR6PgumtxHIHWw2d1pI17x8kr5TK\\n\\n      MvL14HGWC/cdKrzrEri+N34RH8jETLrAAjy9b+wzyIKw/5SXdj9jnIXg1Q76OLpg\\n\\n      CX2KyWZ7bx8bounPecNMC5YfV5ciAbNMWshZzCg1Em1xIOBwJFeQAy2W885FJ6PB\\n\\n      W+X8p4NMwlmb0Xy/vG0LSPBqWIC6yXY1eE6B4pTqJuvYrmen9yt5srixVICanQAf\\n\\n      NsgOhY8DAgMBAAECggEAbFLYyvzHPDMaYQJSLqaGwWosoun9dhuPKvAd3XclY0cD\\n\\n      F2i0RRI5O3/1LQ2IqCpJRLWa45HEkUDNPVS4mpa+RWaSph3VKd4XaS0rAERlatB0\\n\\n      WWdm6J89CeRqjTaW0iscFFt82BEZ6dX5XrMr5oEfgCFuMI7FkmBPIv8cSXJWEosh\\n\\n      XVSHFQNIKBDRzB+1xrXTk72GcDVdR2ogDo+cWqkzR5nmn++SHV7gyoT4LtW71fbI\\n\\n      LwcVuKRXAwwSIpRPOCUypSrriGbPlJUN3YHbTftxSiFsssI5ljRycNWAQOY6UNLy\\n\\n      7LDhHXFmfs1u/mKzdK0/ijHInCauSaqbEGUwt4woYQKBgQD73WqI0DLTZtjZtH+l\\n\\n      gTAU5eW1fsIRp2LWYHWddXMp+p0tA0bb5ZIRS6BRvJGxW5Z8DW/duhyNTq44j77e\\n\\n      MxMXIR6M14VWbOMhVcHnEgk8m8Emyh9qfyx3Ch8BIwDj2p6CyihRHlSz0nza4/Wu\\n\\n      kO39rsDsXSAFhuCONw6N2S9rcQKBgQDyOp6b0zsTbSrWiKjtVr99jbtmyy2BeNM7\\n\\n      KLxwTUB10RoC2rtgRuX72DPDMoCkpTuhe9HF9Nu8siqVbzpXc1VgWOn3nGRI4F24\\n\\n      QWiTF30RRICK5SlBYqdQM9DnBEFNL2Q7BFxXObcc3EPGuXYl/LCcDA6JlOV92ZMI\\n\\n      qt9rgSbfswKBgCxtGeWYE98GPSnplLp01y5YfvRMr569j8mQqi5kETROaHsQIOeY\\n\\n      zvMOC/Fe+bP3G8w18o2Bzpd+UWzYrioziCKETQc63OIpwsaWgeVoYQi30JIvBOuc\\n\\n      ExPMTTu+GOIYJe2cCxCD8Rzm++8AVs278r7UnGMU6hkPeXycaYzLynmBAoGBALGe\\n\\n      Ol+Y7GC6VAcr/nLKgW/XVetyYNPnfTyMCmFuxC2gPqqJKYzXcBzT1GD1z07rumYX\\n\\n      HSNDAT3Eh2U8QlONxrT3fdiLXR3zJ8XMcJorRxI6YOd4UmAXrwgodq5veFLYxW5h\\n\\n      LDTppVQMT8aQiAoi2H4UeTR5ci5uNFrOsTVrZs3xAoGBAIwJOXY33sIYVM/qOCc7\\n\\n      rRnSaBD1PVfyVgBX/cGCZoshZbyg7am6uGwA+HuuuxvwNWqR3cTMaDoD4nD8gdg0\\n\\n      OXdBfLUchPgABgJJM//kcrBZ7svHaF3OssnpBXFjp+IV3Qd2DxOrC8O4pWpfqPwq\\n\\n      fTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n\\n      -----END PRIVATE KEY-----\\n\\n      ', name: ca.pem}\\n  cert_source: user_uploaded\\n  horizon: true\\n  hostname: public.fuel.local\\n  metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n  services: true\\npuppet: {manifests: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/', modules: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/'}\\npuppet_debug: true\\nquantum: true\\nquantum_settings:\\n  L2:\\n    base_mac: fa:16:3e:00:00:00\\n    phys_nets:\\n      physnet1: {bridge: br-floating, vlan_range: null}\\n      physnet2: {bridge: br-prv, vlan_range: '1000:1030'}\\n    segmentation_type: vlan\\n  L3: {use_namespaces: true}\\n  database: {passwd: uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6}\\n  default_floating_net: admin_floating_net\\n  default_private_net: admin_internal_net\\n  keystone: {admin_password: nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7}\\n  metadata: {metadata_proxy_shared_secret: vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS}\\n  predefined_networks:\\n    admin_floating_net:\\n      L2: {network_type: flat, physnet: physnet1, router_ext: true, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: false\\n        floating: ['10.109.18.128:10.109.18.254']\\n        gateway: 10.109.18.1\\n        nameservers: []\\n        subnet: 10.109.18.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\n    admin_internal_net:\\n      L2: {network_type: vlan, physnet: physnet2, router_ext: false, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: true\\n        floating: null\\n        gateway: 10.109.19.1\\n        nameservers: [8.8.4.4, 8.8.8.8]\\n        subnet: 10.109.19.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\nrabbit: {password: xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z}\\nrelease:\\n  attributes_metadata:\\n    editable:\\n      access:\\n        email:\\n          description: Email address for Administrator\\n          label: Email\\n          regex: {error: Invalid email, source: ^\\\\S+@\\\\S+$}\\n          type: text\\n          value: admin@localhost\\n          weight: 40\\n        metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n        password:\\n          description: Password for Administrator\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: admin\\n          weight: 20\\n        tenant:\\n          description: Tenant (project) name for Administrator\\n          label: Tenant\\n          regex: {error: Invalid tenant name, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 30\\n        user:\\n          description: Username for Administrator\\n          label: Username\\n          regex: {error: Invalid username, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 10\\n      additional_components:\\n        ceilometer: {description: 'If selected, Ceilometer and Aodh components will\\n            be installed', label: Install Ceilometer and Aodh, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 60}\\n        heat: {description: '', label: '', type: hidden, value: true, weight: 50}\\n        ironic:\\n          description: If selected, Ironic component will be installed\\n          label: Install Ironic\\n          restrictions:\\n          - {'cluster:net_provider != ''neutron'' or networking_parameters:segmentation_type != ''vlan''': Ironic\\n              requires Neutron with VLAN segmentation.}\\n          - {'settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false': Ironic\\n              requires Swift or RadosGW for Glance images.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 80\\n        metadata: {group: openstack_services, label: Additional Components, weight: 10}\\n        mongo:\\n          description: If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend\\n          label: Use external Mongo DB\\n          restrictions:\\n          - {'settings:additional_components.ceilometer.value == false': 'External\\n              Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer\\n              enabled, External Mongo is useless and should not be installed.'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 70\\n        murano: {description: 'If selected, Murano component will be installed', label: Install\\n            Murano, type: checkbox, value: false, weight: 20}\\n        murano-cfapi:\\n          description: If selected, Murano service broker will be installed\\n          label: Install Murano service broker for Cloud Foundry\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        murano_glance_artifacts_plugin:\\n          description: If selected glance artifact repository will be enabled\\n          label: Enable glance artifact repository\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        sahara: {description: 'If selected, Sahara component will be installed', label: Install\\n            Sahara, type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n      cgroups:\\n        metadata:\\n          always_editable: true\\n          group: general\\n          label: Cgroups conguration for services\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 90\\n      common:\\n        auth_key: {description: Public key(s) to include in authorized_keys on deployed\\n            nodes, group: security, label: Public Key, type: hidden, value: '', weight: 70}\\n        auto_assign_floating_ip:\\n          description: If selected, OpenStack will automatically assign a floating\\n            IP to a new instance\\n          group: network\\n          label: Auto assign floating IP\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider == ''neutron'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        debug: {description: 'Debug logging mode provides more information, but requires\\n            more disk space.', group: logging, label: OpenStack debug logging, type: checkbox,\\n          value: false, weight: 20}\\n        libvirt_type:\\n          group: compute\\n          label: Hypervisor type\\n          type: radio\\n          value: qemu\\n          values:\\n          - {data: kvm, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on hardware, label: KVM}\\n          - {data: qemu, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on virtual hosts., label: QEMU}\\n          weight: 30\\n        metadata: {label: Common, weight: 10}\\n        nova_quota: {description: Quotas are used to limit CPU and memory usage for\\n            tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database., group: compute,\\n          label: Nova quotas, type: checkbox, value: false, weight: 30}\\n        puppet_debug: {description: 'Debug puppet logging mode provides more information,\\n            but requires more disk space.', group: logging, label: Puppet debug logging,\\n          type: checkbox, value: true, weight: 20}\\n        resume_guests_state_on_host_boot: {description: 'Whether to resume previous\\n            guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests\\n            assigned to the host to resume their previous state. If the guest was\\n            running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest\\n            was not running previously, a restart will not be attempted.', group: compute,\\n          label: Resume guests state on host boot, type: checkbox, value: true, weight: 50}\\n        task_deploy: {description: The new deployment engine based on cross-node dependencies\\n            for deployment tasks., label: Enable task based deploy, type: hidden,\\n          value: true, weight: 11}\\n        use_cow_images: {description: 'For most cases you will want qcow format. If\\n            it''s disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with\\n            raw format currently does not support snapshotting.', group: storage,\\n          label: Use qcow format for images, type: checkbox, value: true, weight: 60}\\n        use_vcenter: {type: hidden, value: false, weight: 30}\\n      corosync:\\n        group: {description: '', label: Group, type: text, value: 226.94.1.1, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Corosync\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 50\\n        port: {description: '', label: Port, type: text, value: '12000', weight: 20}\\n        verified: {description: Set True only if multicast is configured correctly\\n            on router., label: Need to pass network verification., type: checkbox,\\n          value: false, weight: 10}\\n      external_dns:\\n        dns_list:\\n          description: List of upstream DNS servers\\n          label: DNS list\\n          max: 3\\n          regex: {error: Invalid IP address, source: '^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: DNS_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n        metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\n      external_mongo:\\n        hosts_ip:\\n          description: IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs\\n          label: MongoDB hosts IP\\n          regex: {error: Invalid hosts ip sequence, source: '^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 30\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: External MongoDB\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value\\n              == false', message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional\\n              Components section}\\n          weight: 30\\n        mongo_db_name:\\n          description: Mongo database name\\n          label: Database name\\n          regex: {error: Invalid database name, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_password:\\n          description: Mongo database password\\n          label: Password\\n          regex: {error: Password contains spaces, source: ^\\\\S*$}\\n          type: password\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_replset: {description: Name for Mongo replication set, label: Replset,\\n          type: text, value: '', weight: 30}\\n        mongo_user:\\n          description: Mongo database username\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n      external_ntp:\\n        metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n        ntp_list:\\n          description: List of upstream NTP servers\\n          label: NTP server list\\n          regex: {error: Invalid NTP server, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: NTP_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n      kernel_params:\\n        kernel: {description: Default kernel parameters, label: Initial parameters,\\n          type: text, value: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90\\n            nomodeset}\\n        metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\n      murano_settings:\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: Murano Settings\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value\\n              == false', message: Murano is not enabled on the Additional Components\\n              section}\\n          weight: 20\\n        murano_repo_url: {description: '', label: Murano Repository URL, type: text,\\n          value: 'http://storage.apps.openstack.org/', weight: 10}\\n      neutron_advanced_configuration:\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Neutron Advanced Configuration\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 20\\n        neutron_dvr:\\n          description: Enable Distributed Virtual Routers in Neutron\\n          label: Neutron DVR\\n          restrictions:\\n          - {? 'networking_parameters:segmentation_type != ''vlan'' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value\\n              == false' : DVR requires L2 population to be enabled.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        neutron_l2_pop:\\n          description: Enable L2 population mechanism in Neutron\\n          label: Neutron L2 population\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'networking_parameters:segmentation_type ==\\n              ''vlan'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 10\\n        neutron_l3_ha:\\n          description: 'Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\n\\n            Requires at least 2 Controller nodes to function properly\\n\\n            '\\n          label: Neutron L3 HA\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value\\n              == true', message: Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron\\n              L3 HA}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        neutron_qos: {description: Enable Neutron QoS advanced service plug-in, label: Neutron\\n            QoS, type: checkbox, value: false, weight: 40}\\n      operator_user:\\n        authkeys: {description: 'Public SSH keys to include to operator user''s authorized\\n            keys, one per line.', label: Authorized SSH keys, type: textarea, value: '',\\n          weight: 80}\\n        homedir:\\n          description: Home directory for operator user\\n          label: Home directory\\n          regex: {error: Invalid path, source: ^/\\\\S}\\n          type: text\\n          value: /home/fueladmin\\n          weight: 70\\n        metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n        name:\\n          description: Username for operator user\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n          value: fueladmin\\n          weight: 50\\n        password:\\n          description: Password for operator user\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n          weight: 60\\n        sudo: {description: 'Sudoers configuration directives for operator user, one\\n            per line.', label: Sudoers configuration, type: textarea, value: 'ALL=(ALL)\\n            NOPASSWD: ALL', weight: 90}\\n      provision:\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Provision\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'false'}\\n          weight: 80\\n        method: {type: hidden, value: image}\\n        packages: {label: Initial packages, type: textarea, value: 'acl\\n\\n            anacron\\n\\n            bash-completion\\n\\n            bridge-utils\\n\\n            bsdmainutils\\n\\n            build-essential\\n\\n            cloud-init\\n\\n            curl\\n\\n            daemonize\\n\\n            debconf-utils\\n\\n            gdisk\\n\\n            grub-pc\\n\\n            hpsa-dkms\\n\\n            hwloc\\n\\n            i40e-dkms\\n\\n            linux-firmware\\n\\n            linux-firmware-nonfree\\n\\n            linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n            linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n            lvm2\\n\\n            mcollective\\n\\n            mdadm\\n\\n            multipath-tools\\n\\n            multipath-tools-boot\\n\\n            nailgun-agent\\n\\n            nailgun-mcagents\\n\\n            network-checker\\n\\n            ntp\\n\\n            openssh-client\\n\\n            openssh-server\\n\\n            puppet\\n\\n            python-amqp\\n\\n            ruby-augeas\\n\\n            ruby-ipaddress\\n\\n            ruby-json\\n\\n            ruby-netaddr\\n\\n            ruby-openstack\\n\\n            ruby-shadow\\n\\n            ruby-stomp\\n\\n            telnet\\n\\n            ubuntu-minimal\\n\\n            ubuntu-standard\\n\\n            uuid-runtime\\n\\n            vim\\n\\n            virt-what\\n\\n            vlan\\n\\n            ', weight: 10}\\n      public_network_assignment:\\n        assign_to_all_nodes: {description: 'When disabled, public network will be\\n            assigned to controllers only', label: Assign public network to all nodes,\\n          type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Public network assignment\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 10\\n      public_ssl:\\n        cert_data:\\n          description: Certificate and private key data, concatenated into a single\\n            file\\n          label: Certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: '(settings:public_ssl.cert_source.value != ''user_uploaded'')\\n              or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value\\n              == false)'}\\n          type: file\\n          value: ''\\n          weight: 40\\n        cert_source:\\n          description: From where we'll get certificate and private key\\n          label: Select source for certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: radio\\n          value: self_signed\\n          values:\\n          - {data: self_signed, description: Generate private key and certificate\\n              that will be signed by this key, label: Self-signed}\\n          - {data: user_uploaded, description: Use pre-generated key and certificate,\\n            label: I have my own keypair with certificate}\\n          weight: 30\\n        horizon:\\n          description: Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP\\n          label: HTTPS for Horizon\\n          restrictions:\\n          - {'settings:public_ssl.services.value == false': TLS for OpenStack public\\n              endpoints should be enabled}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        hostname:\\n          description: Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates\\n            also will use this hostname\\n          label: DNS hostname for public TLS endpoints\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: text\\n          value: public.fuel.local\\n          weight: 50\\n        metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n        services: {description: Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services,\\n          label: TLS for OpenStack public endpoints, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 10}\\n      repo_setup:\\n        metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n        repos:\\n          description: 'Please note: the first repository will be considered the operating\\n            system mirror that will be used during node provisioning.\\n\\n            To create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow\\n            the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the\\n            Fuel master node.\\n\\n            Please make sure your Fuel master node has Internet access to the repository\\n            before attempting to create a mirror.\\n\\n            For more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n\\n            '\\n          extra_priority: null\\n          type: custom_repo_configuration\\n          value:\\n          - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n            uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64'}\\n          - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n            type: deb, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary'}\\n      service_user:\\n        homedir: {type: hidden, value: /var/lib/fuel}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Service user account\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        name: {type: hidden, value: fuel}\\n        password:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: password}\\n        root_password: {type: hidden, value: r00tme}\\n        sudo: {type: hidden, value: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'}\\n      storage:\\n        admin_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        bootstrap_osd_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        ephemeral_ceph: {description: 'Configures Nova to store ephemeral volumes\\n            in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too.\\n            Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option,\\n            live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).',\\n          label: Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova), type: checkbox, value: false,\\n          weight: 75}\\n        fsid:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: uuid4}\\n        images_ceph:\\n          description: Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images.\\n            If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: Ceph RBD for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {'settings:storage.images_vcenter.value == true': Only one Glance backend\\n              could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        images_vcenter:\\n          description: Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store\\n            images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value != true'}\\n          - {condition: 'settings:storage.images_ceph.value == true', message: Only\\n              one Glance backend could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 35\\n        metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n        mon_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        objects_ceph: {description: 'Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This\\n            exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent\\n            Swift from installing.', label: Ceph RadosGW for objects (Swift API),\\n          type: checkbox, value: false, weight: 80}\\n        osd_pool_size:\\n          description: Configures the default number of object replicas in Ceph. This\\n            number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD'\\n            nodes.\\n          label: Ceph object replication factor\\n          regex: {error: Invalid number, source: '^[1-9]\\\\d*$'}\\n          type: text\\n          value: '3'\\n          weight: 85\\n        radosgw_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        volumes_block_device:\\n          description: High performance block device storage. It is recommended to\\n            have at least one Cinder Block Device\\n          label: Cinder Block device driver\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 15\\n        volumes_ceph:\\n          description: Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.\\n          label: Ceph RBD for volumes (Cinder)\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value\\n              == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        volumes_lvm:\\n          description: It is recommended to have at least one Cinder node.\\n          label: Cinder LVM over iSCSI for volumes\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: true\\n          weight: 10\\n      syslog:\\n        metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true,\\n          weight: 50}\\n        syslog_port:\\n          description: Remote syslog port\\n          label: Port\\n          regex: {error: Invalid syslog port, source: '^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$'}\\n          type: text\\n          value: '514'\\n          weight: 20\\n        syslog_server:\\n          description: Remote syslog hostname\\n          label: Hostname\\n          regex: {error: Invalid hostname, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 10\\n        syslog_transport:\\n          label: Syslog transport protocol\\n          type: radio\\n          value: tcp\\n          values:\\n          - {data: udp, description: '', label: UDP}\\n          - {data: tcp, description: '', label: TCP}\\n          weight: 30\\n      workloads_collector:\\n        enabled: {type: hidden, value: true}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Workloads Collector User\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        password:\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n        tenant: {type: text, value: services}\\n        user: {type: text, value: fuel_stats_user}\\n    generated:\\n      aodh:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      base_syslog:\\n        syslog_port: {generator: identical, generator_arg: '514'}\\n        syslog_server: {generator: ip, generator_arg: admin}\\n      ceilometer:\\n        db_password: {generator: password}\\n        metering_secret: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cinder:\\n        db_password: {generator: password}\\n        fixed_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cobbler:\\n        profile: {generator: identical, generator_arg: ubuntu_1404_x86_64}\\n      deployed_before: {value: false}\\n      glance:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      glance_glare:\\n        user_password: {generator: password}\\n      heat:\\n        auth_encryption_key: {generator: hexstring, generator_arg: '32'}\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      horizon:\\n        secret_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n      ironic:\\n        db_password: {generator: password}\\n        swift_tempurl_key: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      keystone:\\n        admin_token: {generator: password}\\n        db_password: {generator: password}\\n      murano:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      murano-cfapi:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      mysql:\\n        root_password: {generator: password}\\n        wsrep_password: {generator: password}\\n      nova:\\n        db_password: {generator: password}\\n        state_path: /var/lib/nova\\n        user_password: {generator: password}\\n      provision:\\n        codename: trusty\\n        image_data:\\n          /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n          /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n      puppet: {manifests: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/',\\n        modules: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/'}\\n      quantum_settings:\\n        database:\\n          passwd: {generator: password}\\n        keystone:\\n          admin_password: {generator: password}\\n        metadata:\\n          metadata_proxy_shared_secret: {generator: password}\\n      rabbit:\\n        password: {generator: password}\\n      repo_setup:\\n        installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz,\\n          remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n        installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n      sahara:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      swift:\\n        user_password: {generator: password}\\n  components_metadata:\\n  - bind:\\n    - ['settings:common.libvirt_type.value', qemu]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu\\n    name: hypervisor:qemu\\n    weight: 5\\n  - bind: ['settings:common.use_vcenter.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter\\n    name: hypervisor:vmware\\n    requires:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning, name: 'hypervisor:qemu'}\\n    weight: 15\\n  - compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:*'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:*'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2\\n    name: network:neutron:core:ml2\\n    weight: 1000\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', vlan]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: common.network.neutron_vlan\\n    name: network:neutron:ml2:vlan\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', tun]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert, name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'additional_service:ironic'}\\n    label: common.network.neutron_tun\\n    name: network:neutron:ml2:tun\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.volumes_lvm.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider\\n    incompatible:\\n    - {message: LVM not compatible with Ceph, name: 'storage:block:ceph'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm\\n    name: storage:block:lvm\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['settings:storage.volumes_ceph.value', true]\\n    - ['settings:storage.volumes_lvm.value', false]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block\\n    incompatible:\\n    - {message: Ceph not compatible with LVM, name: 'storage:block:lvm'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:block:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.objects_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:object:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.ephemeral_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:ephemeral:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.images_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:image:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.sahara.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara\\n    name: additional_service:sahara\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.murano.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano\\n    name: additional_service:murano\\n    weight: 20\\n  - bind: ['settings:additional_components.ceilometer.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer\\n    name: additional_service:ceilometer\\n    weight: 30\\n  - bind: ['settings:additional_components.ironic.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic\\n    name: additional_service:ironic\\n    weight: 40\\n  description: This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu\\n    as a base operating system. With high availability features built in, you are\\n    getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.\\n  id: 2\\n  is_deployable: true\\n  modes_metadata:\\n    ha_compact: {description: 'This configuration Deploys OpenStack ready for high\\n        availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a\\n        base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can\\n        be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for\\n        a true HA environment.'}\\n  name: Mitaka on Ubuntu 14.04\\n  operating_system: Ubuntu\\n  roles_metadata:\\n    base-os: {description: Install base Operating System without additional packages\\n        and configuration., group: other, name: Operating System, weight: 70}\\n    ceph-osd:\\n      description: Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes\\n        (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also\\n        provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable\\n        each).\\n      group: storage\\n      limits: {min: 'settings:storage.osd_pool_size.value'}\\n      name: Ceph OSD\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value\\n          == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value\\n          == false', message: Ceph should be enabled in the environment settings.}\\n      update_once: [controller]\\n      weight: 50\\n    cinder:\\n      description: Cinder provides scheduling of block storage resources, typically\\n        delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage\\n        can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a\\n        server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_lvm.value == false', message: Cinder\\n          LVM should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder}\\n      weight: 30\\n    cinder-block-device:\\n      conflicts: [controller, cinder, cinder-vmware, ceph-osd]\\n      description: Host node for Cinder Block Devices.\\n      group: storage\\n      has_primary: false\\n      name: Cinder Block Device\\n      public_ip_required: false\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_block_device.value == false', message: Cinder\\n          Block Device driver should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder Block Device}\\n      weight: 35\\n    cinder-vmware:\\n      description: Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered\\n        over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable\\n        file systems, or providing a server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder Proxy to VMware Datastore\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 40\\n    compute:\\n      description: A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine\\n        instances.\\n      fault_tolerance: 2%\\n      group: compute\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Compute\\n      public_for_dvr_required: true\\n      weight: 20\\n    compute-vmware:\\n      conflicts: [controller, compute, cinder, cinder-block-device, ceph-osd, mongo,\\n        base-os, virt, ironic]\\n      description: A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi\\n        computing resources via VMware vCenter.\\n      group: compute\\n      name: Compute VMware\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 90\\n    controller:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: The Controller initiates orchestration activities and provides\\n        an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity\\n        management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed\\n        on the controller as well.\\n      group: base\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value\\n            == true', message: Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes\\n            to function properly., min: 2}\\n        recommended: 3\\n      name: Controller\\n      public_for_dvr_required: true\\n      public_ip_required: true\\n      update_required: [compute, cinder]\\n      weight: 10\\n    ironic:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: Ironic conductor.\\n      group: compute\\n      limits: {min: 1, recommended: 3}\\n      name: Ironic\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ironic.value == false', message: Ironic\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      weight: 100\\n    mongo:\\n      conflicts: [compute, ceph-osd]\\n      description: A feature-complete and recommended database for storage of metering\\n        data from OpenStack Telemetry (Ceilometer).\\n      group: other\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'cluster:mode != ''ha_compact''', max: 1, message: At most 1\\n            MongoDB node can be added for non-HA deployment}\\n        - {condition: 'cluster:mode == ''ha_compact''', message: At least 3 MongoDB\\n            nodes are recommended for HA deployment., recommended: 3}\\n      name: Telemetry - MongoDB\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ceilometer.value == false', message: Ceilometer\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:additional_components.mongo.value == true', message: You\\n          are already using external MongoDB.}\\n      weight: 60\\n    virt:\\n      conflicts: [controller, base-os]\\n      description: 'ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node\\n        that can be assign as a normal nodes.'\\n      group: compute\\n      name: Virtual\\n      public_ip_required: true\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'not (''advanced'' in version:feature_groups)'}\\n      weight: 80\\n  state: available\\n  version: mitaka-9.0\\n  vmware_attributes_metadata:\\n    editable:\\n      metadata:\\n      - fields:\\n        - description: Availability zone name\\n          label: Availability zone\\n          name: az_name\\n          regex: {error: Invalid availability zone name, source: '^(?!nova$)\\\\w+$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - editable_for_deployed: true\\n          fields:\\n          - description: vSphere cluster\\n            label: vSphere cluster\\n            name: vsphere_cluster\\n            regex: {error: Invalid vSphere cluster, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - description: Service name\\n            label: Service name\\n            name: service_name\\n            regex: {error: Invalid service name, source: '^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$'}\\n            type: text\\n          - description: Datastore regex\\n            label: Datastore regex\\n            name: datastore_regex\\n            regex: {error: Invalid datastore regex, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - {description: Target node for nova-compute service, label: Target node,\\n            name: target_node, type: select}\\n          name: nova_computes\\n          type: array\\n        name: availability_zones\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false', message: VMware\\n            vCenter not enabled for cluster}\\n        type: array\\n      - fields:\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - description: Datacenter\\n          label: Datacenter\\n          name: datacenter\\n          regex: {error: Invalid datacenter, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: Datastore\\n          label: Datastore\\n          name: datastore\\n          regex: {error: Invalid datastore, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        name: glance\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value\\n            == false', message: VMware vCenter datastore for images is not enabled\\n            in Settings tab}\\n        type: object\\n      value:\\n        availability_zones:\\n        - az_name: vcenter\\n          nova_computes:\\n          - datastore_regex: ''\\n            service_name: ''\\n            target_node:\\n              current: {id: controllers, label: controllers}\\n              options:\\n              - {id: controllers, label: controllers}\\n            vsphere_cluster: ''\\n          vcenter_host: ''\\n          vcenter_password: ''\\n          vcenter_username: ''\\n        glance: {datacenter: '', datastore: '', vcenter_host: '', vcenter_password: '',\\n          vcenter_username: ''}\\nrepo_setup:\\n  installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n  installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n  metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n  repos:\\n  - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n    uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64'}\\n  - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n    type: deb, uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary'}\\nresume_guests_state_on_host_boot: true\\nroles: [controller, mongo]\\nsahara: {db_password: 4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2, enabled: false, user_password: PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB}\\nservice_user:\\n  homedir: /var/lib/fuel\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Service user account\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  name: fuel\\n  password: LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo\\n  root_password: r00tme\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nstatus: discover\\nstorage:\\n  admin_key: AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==\\n  bootstrap_osd_key: AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==\\n  ephemeral_ceph: false\\n  fsid: 8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e\\n  images_ceph: false\\n  images_vcenter: false\\n  metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n  mon_key: AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==\\n  objects_ceph: false\\n  osd_pool_size: '3'\\n  per_pool_pg_nums: {.rgw: 128, backups: 128, compute: 128, default_pg_num: 128, images: 128,\\n    volumes: 128}\\n  pg_num: 128\\n  radosgw_key: AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==\\n  volumes_block_device: false\\n  volumes_ceph: false\\n  volumes_lvm: true\\nstorage_network_range: 10.109.17.0/24\\nswift: {user_password: jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf}\\nsyslog:\\n  metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true, weight: 50}\\n  syslog_port: '514'\\n  syslog_server: ''\\n  syslog_transport: tcp\\ntask_deploy: true\\ntest_vm_image: {container_format: bare, disk_format: qcow2, glance_properties: '',\\n  img_name: TestVM, img_path: /usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img, min_ram: 64,\\n  os_name: cirros, public: 'true'}\\nuid: '2'\\nuse_cinder: true\\nuse_cow_images: true\\nuse_vcenter: false\\nuser_node_name: slave-03_controller_mongo\\nvms_conf: []\\nworkloads_collector:\\n  create_user: true\\n  enabled: true\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Workloads Collector User\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  password: lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1\\n  tenant: services\\n  username: fuel_stats_user\\n", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "override_configuration"}], "id": "upload_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "upload_file"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/logging/logging.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "setup_repositories"}, {"node_id": "2", "name": "globals"}], "id": "logging", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "upload_nodes_info"}], "id": "update_hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/connectivity_tests.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "netconfig"}], "id": "connectivity_tests", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "firewall"}, {"node_id": "2", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-metadata"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-server-nova"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-server-config"}], "id": "openstack-network-agents-metadata", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/storage.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "swift-proxy"}, {"node_id": "2", "name": "swift-proxy"}, {"node_id": "1", "name": "primary-swift-proxy"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "glance"}, {"node_id": "2", "name": "glance"}, {"node_id": "1", "name": "glance-db"}, {"node_id": "3", "name": "glance"}], "id": "swift-storage", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/conntrackd.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-vrouter"}, {"node_id": "2", "name": "cluster_health"}, {"node_id": "2", "name": "cluster"}, {"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "virtual_ips"}], "id": "conntrackd", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/horizon/horizon.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "id": "horizon", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "2", "name": "rsync_core_puppet"}], "id": "pre_hiera_config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-ceilometer.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-ceilometer", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/common-config.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-common-config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "netconfig"}], "id": "firewall", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-haproxy/cluster-haproxy.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-cluster-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "virtual_ips"}, {"node_id": "2", "name": "cluster"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "cluster-haproxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "hiera"}], "id": "globals", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/glance/glance.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "database"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "glance-db"}], "id": "glance", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "logging"}], "id": "tools", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-murano"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-heat"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-cinder"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-neutron"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-ceilometer"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-swift"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-radosgw"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-nova"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-mysqld"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-horizon"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-ironic"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-glance"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-aodh"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-sahara"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy-stats"}], "id": "openstack-haproxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cgroups/cgroups.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "cgroups", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/aodh/aodh.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "aodh-db"}, {"node_id": "1", "name": "aodh-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "aodh", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-ironic"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/setup_repositories.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "hiera"}], "id": "setup_repositories", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "fuel_pkgs"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/rebalance_cronjob.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "swift-proxy"}], "id": "swift-rebalance-cron", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/heat/heat.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-heat"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "id": "heat", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-stats.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-stats", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "ironic-keystone"}, {"node_id": "1", "name": "ironic-db"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "ironic-api"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/cluster.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "firewall"}, {"node_id": "1", "name": "primary-cluster"}, {"node_id": "2", "name": "hosts"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "cluster", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/mongo.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "top-role-primary-mongo"}, {"node_id": "2", "name": "firewall"}, {"node_id": "2", "name": "hosts"}], "id": "top-role-mongo", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "dns-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "ntp-client"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster-vrouter/cluster-vrouter.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster"}], "id": "cluster-vrouter", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "virtual_ips"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "murano"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}], "id": "murano-rabbitmq"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/api-proxy/api-proxy.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "apache"}], "id": "api-proxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cluster/health.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-vrouter"}, {"node_id": "2", "name": "cluster_health"}, {"node_id": "2", "name": "cluster"}, {"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}], "id": "cluster_health", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-horizon.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-horizon", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-common-config"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "neutron-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "neutron-db"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "2", "name": "netconfig"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "openstack-network-start"}, {"parameters": {"retries": 1, "cmd": "rm -f /etc/hiera/nodes.yaml", "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "clear_nodes_info", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph.pub", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys_ceph"}], "id": "copy_keys_ceph", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/swift/proxy.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-swift-proxy"}], "id": "swift-proxy", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "controller_remaining_tasks"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "controller_remaining_tasks"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "horizon"}, {"node_id": "1", "name": "sahara-keystone"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-end"}, {"node_id": "1", "name": "sahara-db"}], "id": "sahara"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/fuel_pkgs.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "setup_repositories"}], "id": "fuel_pkgs", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/virtual_ips/public_vip_ping.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "public_vip_ping", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "upload_nodes_info"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-glance.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-glance", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "controller_remaining_tasks"}], "requires": [{"node_id": "2", "name": "horizon"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "heat"}, {"node_id": "1", "name": "murano-db"}, {"node_id": "1", "name": "murano-keystone"}], "id": "murano"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-plugins-l2", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/dhcp.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-server-nova"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-server-config"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-dhcp"}], "id": "openstack-network-agents-dhcp", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-nova.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-nova", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-config.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-server-config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-cinder.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-cinder", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-server.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-server", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "ntp-client"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/openstack-haproxy/openstack-haproxy-heat.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "cluster-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "openstack-haproxy-heat", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-cinder/openstack-cinder.pp", "timeout": 1200, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "cinder-db"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "2", "name": "firewall"}, {"node_id": "2", "name": "hosts"}, {"node_id": "1", "name": "cinder-keystone"}], "id": "openstack-cinder", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"retries": 10, "cmd": "timeout -s9 40 ntpdate -u -v -s $(awk '/^server/ { if ($2 !~ /127\\\\.127\\\\.[0-9]+\\\\.[0-9]+/) {ORS=\\" \\"; print $2}}' /etc/ntp.conf)", "cwd": "/", "timeout": 300, "interval": 30}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "sync_time", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/database/database.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-database"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "database", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"cmd": "ln -sf /etc/fuel/cluster/1/astute.yaml /etc/astute.yaml", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "upload_configuration"}], "id": "configuration_symlink", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/server-nova.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-server-config"}], "id": "openstack-network-server-nova", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_haproxy_keys"}], "id": "copy_haproxy_keys"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_add_trust_chain.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "2", "name": "firewall"}, {"node_id": "2", "name": "ssl-keys-saving"}], "id": "ssl-add-trust-chain", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "2", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}], "master": [{"parameters": {"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_keys.sh -p /var/lib/fuel/keys/ -i 1 -o 'mongodb' -s 'neutron nova mysql' -f '0 1'", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "generate_keys", "fail_on_error": true, "type": "shell"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "generate_haproxy_keys"}, {"parameters": {"cmd": "sh /etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/astute/generate_keys.sh -i 1 -s 'ceph' -p /var/lib/fuel/keys/", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "generate_keys_ceph", "fail_on_error": true, "type": "shell"}], "4": [{"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "4", "name": "configuration_symlink"}], "id": "plugins_rsync"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-common-config"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "neutron-keystone"}, {"node_id": "4", "name": "netconfig"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "neutron-db"}, {"node_id": "4", "name": "top-role-compute"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "openstack-network-start"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/common-config.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-common-config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"retries": 1, "cmd": "rm -f /etc/hiera/nodes.yaml", "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "clear_nodes_info", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/sriov.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-agents-sriov", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph.pub", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys_ceph"}], "id": "copy_keys_ceph", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "hiera"}], "id": "globals", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/fuel_pkgs.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "setup_repositories"}], "id": "fuel_pkgs", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-plugins-l2"}], "id": "openstack-network-agents-l3", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "tools"}], "id": "netconfig", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-metadata"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-agents-l3"}], "id": "openstack-network-agents-metadata", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "logging"}], "id": "tools", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_cinder.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "top-role-cinder"}], "id": "enable_cinder_volume_service", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"src": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "dst": "/etc/puppet/modules", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "rsync_core_puppet", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "sync"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-compute-nova"}, {"node_id": "4", "name": "top-role-compute"}], "id": "enable_nova_compute_service", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cgroups/cgroups.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "cgroups", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "upload_nodes_info"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron.pub", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova.pub", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql.pub", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mongodb/mongodb.key", "dst": "/var/lib/astute/mongodb/mongodb.key"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/0", "dst": "/var/lib/astute/keystone/0"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/1", "dst": "/var/lib/astute/keystone/1"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys"}], "id": "copy_keys", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/override_configuration.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "pre_hiera_config"}], "id": "override_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/setup_repositories.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "hiera"}], "id": "setup_repositories", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "fuel_pkgs"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "hiera", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "setup_repositories"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "dns-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "ntp-client"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}], "id": "openstack-network-plugins-l2", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/allocate_hugepages.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "setup_repositories"}], "id": "allocate_hugepages", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "4", "name": "plugins_rsync"}], "id": "plugins_setup_repositories"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "ceph_create_pools"}, {"node_id": "2", "name": "ceph_create_pools"}, {"node_id": "3", "name": "ceph_create_pools"}], "id": "ceph-compute"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "firewall"}], "id": "ssl-keys-saving", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/sriov_iommu_check.pp", "timeout": 120, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "netconfig"}], "id": "sriov_iommu_check", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "hosts"}, {"node_id": "4", "name": "firewall"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/configure_default_route.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "configure_default_route", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "id": "openstack-network-end"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "3", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "2", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "4", "name": "top-role-compute"}], "id": "ceilometer-compute", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"path": "/etc/fuel/cluster/1/astute.yaml", "data": "access:\\n  email: admin@localhost\\n  metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n  password: admin\\n  tenant: admin\\n  user: admin\\naodh: {db_password: cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC, user_password: yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38}\\nauth_key: ''\\nauto_assign_floating_ip: false\\nbase_syslog: {syslog_port: '514', syslog_server: 10.109.15.2}\\nceilometer: {db_password: 24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN, enabled: true, metering_secret: iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv,\\n  user_password: X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx}\\ncgroups:\\n  metadata:\\n    always_editable: true\\n    group: general\\n    label: Cgroups conguration for services\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 90\\ncinder: {db_password: 0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA, fixed_key: 8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1,\\n  user_password: icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT}\\ncluster:\\n  changes:\\n  - {name: attributes, node_id: null}\\n  - {name: networks, node_id: null}\\n  - {name: vmware_attributes, node_id: null}\\n  - {name: interfaces, node_id: 4}\\n  - {name: disks, node_id: 4}\\n  - {name: interfaces, node_id: 5}\\n  - {name: disks, node_id: 5}\\n  - {name: interfaces, node_id: 3}\\n  - {name: disks, node_id: 3}\\n  - {name: interfaces, node_id: 2}\\n  - {name: disks, node_id: 2}\\n  - {name: interfaces, node_id: 1}\\n  - {name: disks, node_id: 1}\\n  components: []\\n  fuel_version: '9.0'\\n  id: 1\\n  is_customized: false\\n  is_locked: false\\n  mode: ha_compact\\n  name: CICMaintenanceMode\\n  net_provider: neutron\\n  release_id: 2\\n  status: new\\n  ui_settings:\\n    filter: {}\\n    filter_by_labels: {}\\n    search: ''\\n    sort:\\n    - {roles: asc}\\n    sort_by_labels: []\\n    view_mode: standard\\ncobbler: {profile: ubuntu_1404_x86_64}\\nconfiguration: {}\\ncorosync:\\n  group: 226.94.1.1\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Corosync\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 50\\n  port: '12000'\\n  verified: false\\ndebug: true\\ndeployed_before: {value: false}\\ndeployment_id: 1\\ndeployment_mode: ha_compact\\ndpdk: {}\\nexternal_dns:\\n  dns_list: [10.109.18.1]\\n  metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\nexternal_mongo:\\n  hosts_ip: ''\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: External MongoDB\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value == false',\\n      message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components\\n        section}\\n    weight: 30\\n  mongo_db_name: ceilometer\\n  mongo_password: ceilometer\\n  mongo_replset: ''\\n  mongo_user: ceilometer\\nexternal_ntp:\\n  metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n  ntp_list: [10.109.18.1]\\nfail_if_error: false\\nfqdn: node-4.test.domain.local\\nfuel_version: '9.0'\\nglance: {db_password: eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9, image_cache_max_size: '5368709120',\\n  user_password: 4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP}\\nglance_glare: {user_password: VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko}\\nheat: {auth_encryption_key: 2b77963392a56162f0e61739f91c353f, db_password: A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh,\\n  enabled: true, rabbit_password: NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f, user_password: 0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW}\\nhorizon: {secret_key: 049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0}\\nironic: {db_password: Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS, enabled: false, swift_tempurl_key: R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW,\\n  user_password: 7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp}\\nkernel_params:\\n  kernel: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset\\n  metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\nkeystone: {admin_token: J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI, db_password: hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95}\\nlast_controller: node-3\\nlibvirt_type: qemu\\nmanagement_network_range: 10.109.16.0/24\\nmaster_ip: 10.109.15.2\\nmetadata: {label: Common, weight: 10}\\nmongo: {enabled: false}\\nmp:\\n- {point: '1', weight: '1'}\\n- {point: '2', weight: '2'}\\nmurano: {db_password: lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP, enabled: false, rabbit_password: 9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy,\\n  user_password: jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d}\\nmurano-cfapi: {db_password: yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu, enabled: false, rabbit_password: 22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc,\\n  user_password: 0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp}\\nmurano_glance_artifacts_plugin: {enabled: false}\\nmurano_settings:\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: Murano Settings\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value == false',\\n      message: Murano is not enabled on the Additional Components section}\\n    weight: 20\\n  murano_repo_url: http://storage.apps.openstack.org/\\nmysql: {root_password: Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b, wsrep_password: l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9}\\nnetwork_metadata:\\n  nodes:\\n    node-1:\\n      fqdn: node-1.test.domain.local\\n      name: node-1\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.3, aodh/api: 10.109.16.4, ceilometer/api: 10.109.16.4,\\n        ceph/public: 10.109.17.2, ceph/radosgw: 10.109.18.4, ceph/replication: 10.109.17.2,\\n        cinder/api: 10.109.16.4, cinder/iscsi: 10.109.17.2, ex: 10.109.18.4, fw-admin: 10.109.15.3,\\n        glance/api: 10.109.16.4, glance/glare: 10.109.16.4, heat/api: 10.109.16.4,\\n        horizon: 10.109.16.4, ironic/api: 10.109.16.4, keystone/api: 10.109.16.4,\\n        management: 10.109.16.4, mgmt/corosync: 10.109.16.4, mgmt/database: 10.109.16.4,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.4, mgmt/messaging: 10.109.16.4, mgmt/vip: 10.109.16.4,\\n        mongo/db: 10.109.16.4, murano/api: 10.109.16.4, murano/cfapi: 10.109.16.4,\\n        neutron/api: 10.109.16.4, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.4,\\n        nova/migration: 10.109.16.4, public/vip: 10.109.18.4, sahara/api: 10.109.16.4,\\n        storage: 10.109.17.2, swift/api: 10.109.16.4, swift/replication: 10.109.17.2}\\n      node_roles: [primary-controller, primary-mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '1'\\n      uid: '1'\\n      user_node_name: slave-01_controller_mongo\\n    node-2:\\n      fqdn: node-2.test.domain.local\\n      name: node-2\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.5, aodh/api: 10.109.16.6, ceilometer/api: 10.109.16.6,\\n        ceph/public: 10.109.17.4, ceph/radosgw: 10.109.18.5, ceph/replication: 10.109.17.4,\\n        cinder/api: 10.109.16.6, cinder/iscsi: 10.109.17.4, ex: 10.109.18.5, fw-admin: 10.109.15.5,\\n        glance/api: 10.109.16.6, glance/glare: 10.109.16.6, heat/api: 10.109.16.6,\\n        horizon: 10.109.16.6, ironic/api: 10.109.16.6, keystone/api: 10.109.16.6,\\n        management: 10.109.16.6, mgmt/corosync: 10.109.16.6, mgmt/database: 10.109.16.6,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.6, mgmt/messaging: 10.109.16.6, mgmt/vip: 10.109.16.6,\\n        mongo/db: 10.109.16.6, murano/api: 10.109.16.6, murano/cfapi: 10.109.16.6,\\n        neutron/api: 10.109.16.6, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.6,\\n        nova/migration: 10.109.16.6, public/vip: 10.109.18.5, sahara/api: 10.109.16.6,\\n        storage: 10.109.17.4, swift/api: 10.109.16.6, swift/replication: 10.109.17.4}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '2'\\n      uid: '2'\\n      user_node_name: slave-03_controller_mongo\\n    node-3:\\n      fqdn: node-3.test.domain.local\\n      name: node-3\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.4, aodh/api: 10.109.16.8, ceilometer/api: 10.109.16.8,\\n        ceph/public: 10.109.17.6, ceph/radosgw: 10.109.18.6, ceph/replication: 10.109.17.6,\\n        cinder/api: 10.109.16.8, cinder/iscsi: 10.109.17.6, ex: 10.109.18.6, fw-admin: 10.109.15.4,\\n        glance/api: 10.109.16.8, glance/glare: 10.109.16.8, heat/api: 10.109.16.8,\\n        horizon: 10.109.16.8, ironic/api: 10.109.16.8, keystone/api: 10.109.16.8,\\n        management: 10.109.16.8, mgmt/corosync: 10.109.16.8, mgmt/database: 10.109.16.8,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.8, mgmt/messaging: 10.109.16.8, mgmt/vip: 10.109.16.8,\\n        mongo/db: 10.109.16.8, murano/api: 10.109.16.8, murano/cfapi: 10.109.16.8,\\n        neutron/api: 10.109.16.8, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.8,\\n        nova/migration: 10.109.16.8, public/vip: 10.109.18.6, sahara/api: 10.109.16.8,\\n        storage: 10.109.17.6, swift/api: 10.109.16.8, swift/replication: 10.109.17.6}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '3'\\n      uid: '3'\\n      user_node_name: slave-02_controller_mongo\\n    node-4:\\n      fqdn: node-4.test.domain.local\\n      name: node-4\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.6, aodh/api: 10.109.16.7, ceilometer/api: 10.109.16.7,\\n        ceph/public: 10.109.17.5, ceph/replication: 10.109.17.5, cinder/api: 10.109.16.7,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.5, fw-admin: 10.109.15.6, glance/api: 10.109.16.7,\\n        glance/glare: 10.109.16.7, heat/api: 10.109.16.7, horizon: 10.109.16.7, ironic/api: 10.109.16.7,\\n        keystone/api: 10.109.16.7, management: 10.109.16.7, mgmt/corosync: 10.109.16.7,\\n        mgmt/database: 10.109.16.7, mgmt/memcache: 10.109.16.7, mgmt/messaging: 10.109.16.7,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.7, mongo/db: 10.109.16.7, murano/api: 10.109.16.7, murano/cfapi: 10.109.16.7,\\n        neutron/api: 10.109.16.7, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.7,\\n        nova/migration: 10.109.16.7, sahara/api: 10.109.16.7, storage: 10.109.17.5,\\n        swift/api: 10.109.16.7, swift/replication: 10.109.17.5}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '4'\\n      uid: '4'\\n      user_node_name: slave-04_compute_cinder\\n    node-5:\\n      fqdn: node-5.test.domain.local\\n      name: node-5\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.7, aodh/api: 10.109.16.5, ceilometer/api: 10.109.16.5,\\n        ceph/public: 10.109.17.3, ceph/replication: 10.109.17.3, cinder/api: 10.109.16.5,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.3, fw-admin: 10.109.15.7, glance/api: 10.109.16.5,\\n        glance/glare: 10.109.16.5, heat/api: 10.109.16.5, horizon: 10.109.16.5, ironic/api: 10.109.16.5,\\n        keystone/api: 10.109.16.5, management: 10.109.16.5, mgmt/corosync: 10.109.16.5,\\n        mgmt/database: 10.109.16.5, mgmt/memcache: 10.109.16.5, mgmt/messaging: 10.109.16.5,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.5, mongo/db: 10.109.16.5, murano/api: 10.109.16.5, murano/cfapi: 10.109.16.5,\\n        neutron/api: 10.109.16.5, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.5,\\n        nova/migration: 10.109.16.5, sahara/api: 10.109.16.5, storage: 10.109.17.3,\\n        swift/api: 10.109.16.5, swift/replication: 10.109.17.3}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '5'\\n      uid: '5'\\n      user_node_name: slave-05_compute_cinder\\n  vips:\\n    management:\\n      ipaddr: 10.109.16.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    public:\\n      ipaddr: 10.109.18.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter:\\n      ipaddr: 10.109.16.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter_pub:\\n      ipaddr: 10.109.18.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific:\\n        iptables_rules:\\n          ns_start: [iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\n          ns_stop: [iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\nnetwork_scheme:\\n  endpoints:\\n    br-fw-admin:\\n      IP: [10.109.15.6/24]\\n      gateway: 10.109.15.1\\n      vendor_specific: {provider_gateway: 10.109.15.1}\\n    br-mgmt:\\n      IP: [10.109.16.7/24]\\n    br-prv: {IP: none}\\n    br-storage:\\n      IP: [10.109.17.5/24]\\n  interfaces:\\n    enp0s3:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:03.0', driver: e1000}\\n    enp0s4:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:04.0', driver: e1000}\\n    enp0s5:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:05.0', driver: e1000}\\n    enp0s6:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:06.0', driver: e1000}\\n    enp0s7:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:07.0', driver: e1000}\\n  provider: lnx\\n  roles: {admin/pxe: br-fw-admin, aodh/api: br-mgmt, ceilometer/api: br-mgmt, ceph/public: br-storage,\\n    ceph/replication: br-storage, cinder/api: br-mgmt, cinder/iscsi: br-storage, fw-admin: br-fw-admin,\\n    glance/api: br-mgmt, glance/glare: br-mgmt, heat/api: br-mgmt, horizon: br-mgmt,\\n    ironic/api: br-mgmt, keystone/api: br-mgmt, management: br-mgmt, mgmt/corosync: br-mgmt,\\n    mgmt/database: br-mgmt, mgmt/memcache: br-mgmt, mgmt/messaging: br-mgmt, mgmt/vip: br-mgmt,\\n    mongo/db: br-mgmt, murano/api: br-mgmt, murano/cfapi: br-mgmt, neutron/api: br-mgmt,\\n    neutron/private: br-prv, nova/api: br-mgmt, nova/migration: br-mgmt, sahara/api: br-mgmt,\\n    storage: br-storage, swift/api: br-mgmt, swift/replication: br-storage}\\n  transformations:\\n  - {action: add-br, name: br-fw-admin}\\n  - {action: add-br, name: br-mgmt}\\n  - {action: add-br, name: br-storage}\\n  - {action: add-br, name: br-prv, provider: ovs}\\n  - {action: add-br, name: br-aux}\\n  - action: add-patch\\n    bridges: [br-prv, br-aux]\\n    mtu: 65000\\n    provider: ovs\\n  - {action: add-port, bridge: br-fw-admin, name: enp0s3}\\n  - {action: add-port, bridge: br-mgmt, name: enp0s5}\\n  - {action: add-port, bridge: br-aux, name: enp0s6}\\n  - {action: add-port, bridge: br-storage, name: enp0s7}\\n  version: '1.1'\\nneutron_advanced_configuration:\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Neutron Advanced Configuration\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 20\\n  neutron_dvr: false\\n  neutron_l2_pop: false\\n  neutron_l3_ha: false\\n  neutron_qos: false\\nnode_volumes:\\n- extra: [disk/by-id/virtio-64df20005a8c4976a7e3]\\n  free_space: 50508\\n  id: vda\\n  name: vda\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 64, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 20544, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 30092, type: pv, vg: cinder}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: vm}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-0d0e0eeb05a946998fe9]\\n  free_space: 50508\\n  id: vdb\\n  name: vdb\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 64, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 35558, type: pv, vg: cinder}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 15078, type: pv, vg: vm}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-b2d2458cc1c54d8fbf7e]\\n  free_space: 50508\\n  id: vdc\\n  name: vdc\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 128, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: cinder}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 50572, type: pv, vg: vm}\\n- _allocate_size: min\\n  id: os\\n  label: Base System\\n  min_size: 20480\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /, name: root, size: 15360, type: lv}\\n  - {file_system: swap, mount: swap, name: swap, size: 5120, type: lv}\\n- _allocate_size: all\\n  id: cinder\\n  label: Cinder\\n  min_size: 1536\\n  type: vg\\n  volumes: []\\n- _allocate_size: all\\n  id: vm\\n  label: Virtual Storage\\n  min_size: 5120\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: xfs, mount: /var/lib/nova, name: nova, size: 65522, type: lv}\\nnodes:\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-controller,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: cinder, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: compute, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: cinder, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: compute, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\nnova: {db_password: OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv, enable_hugepages: false, state_path: /var/lib/nova,\\n  user_password: IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT}\\nnova_quota: false\\nonline: true\\nopenstack_version: mitaka-9.0\\noperator_user:\\n  authkeys: ''\\n  homedir: /home/fueladmin\\n  metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n  name: fueladmin\\n  password: wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nplugins: []\\nprovision:\\n  codename: trusty\\n  image_data:\\n    /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n    /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Provision\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'false'}\\n    weight: 80\\n  method: image\\n  packages: 'acl\\n\\n    anacron\\n\\n    bash-completion\\n\\n    bridge-utils\\n\\n    bsdmainutils\\n\\n    build-essential\\n\\n    cloud-init\\n\\n    curl\\n\\n    daemonize\\n\\n    debconf-utils\\n\\n    gdisk\\n\\n    grub-pc\\n\\n    hpsa-dkms\\n\\n    hwloc\\n\\n    i40e-dkms\\n\\n    linux-firmware\\n\\n    linux-firmware-nonfree\\n\\n    linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n    linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n    lvm2\\n\\n    mcollective\\n\\n    mdadm\\n\\n    multipath-tools\\n\\n    multipath-tools-boot\\n\\n    nailgun-agent\\n\\n    nailgun-mcagents\\n\\n    network-checker\\n\\n    ntp\\n\\n    openssh-client\\n\\n    openssh-server\\n\\n    puppet\\n\\n    python-amqp\\n\\n    ruby-augeas\\n\\n    ruby-ipaddress\\n\\n    ruby-json\\n\\n    ruby-netaddr\\n\\n    ruby-openstack\\n\\n    ruby-shadow\\n\\n    ruby-stomp\\n\\n    telnet\\n\\n    ubuntu-minimal\\n\\n    ubuntu-standard\\n\\n    uuid-runtime\\n\\n    vim\\n\\n    virt-what\\n\\n    vlan\\n\\n    '\\npublic_network_assignment:\\n  assign_to_all_nodes: false\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Public network assignment\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 10\\npublic_ssl:\\n  cert_data: {content: '-----BEGIN CERTIFICATE-----\\n\\n      MIIC7TCCAdUCAgPoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMDwxHjAcBgNVBAsMFU1pcmFudGlz\\n\\n      IEZ1ZWwtUUEgVGVhbTEaMBgGA1UEAwwRcHVibGljLmZ1ZWwubG9jYWwwHhcNMTYw\\n\\n      NDE5MjEyODE2WhcNMjYwNDE3MjEyODE2WjA8MR4wHAYDVQQLDBVNaXJhbnRpcyBG\\n\\n      dWVsLVFBIFRlYW0xGjAYBgNVBAMMEXB1YmxpYy5mdWVsLmxvY2FsMIIBIjANBgkq\\n\\n      hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA7lD6625wxqOzAC+9dUkM80fV9/YsBKY/\\n\\n      vFf5CRM7SscjXfQ5SMAkawUaFz5hNdBRHdqLfLFXo7bwoHrWwKZQa/q9tHcAG/DI\\n\\n      ZovA5k7akTvUznRp+okej4LprcRyB1sNndaSNe8fJK+UyjLy9eBxlgv3HSq86xK4\\n\\n      vjd+ER/IxEy6wAI8vW/sM8iCsP+Ul3Y/Y5yF4NUO+ji6YAl9islme28fG6Lpz3nD\\n\\n      TAuWH1eXIgGzTFrIWcwoNRJtcSDgcCRXkAMtlvPORSejwVvl/KeDTMJZm9F8v7xt\\n\\n      C0jwaliAusl2NXhOgeKU6ibr2K5np/crebK4sVSAmp0AHzbIDoWPAwIDAQABMA0G\\n\\n      CSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCPhKCFoAm25lCnQzVZiS6IX6MoC60rZ4Gjy6HEaCKB\\n\\n      izKs9oxI4rC1GtMx1GwQWgmeJ85HuFmuBKWp1NB/maBeD46ymajUKFywM0RKnjeL\\n\\n      w3w6t+5SDHhrukshIfGYesjDLCIQ8f9bgQqTjE0QU+Ae/GcQcjqAYi5CeOOcYGoZ\\n\\n      19zB2sHOsAR8nKRijOmtDkdsB/XBZUHBtthA/bNLTbyq8zwEVrwvaXeXo0/AH+en\\n\\n      Z+JsGkhSiKKhZ5Tvtukci467a8AzSw0A+7EuQhDexPE1V3YTyodomRJZC7XkHHmJ\\n\\n      atCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n\\n      -----END CERTIFICATE-----\\n\\n      -----BEGIN PRIVATE KEY-----\\n\\n      MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDuUPrrbnDGo7MA\\n\\n      L711SQzzR9X39iwEpj+8V/kJEztKxyNd9DlIwCRrBRoXPmE10FEd2ot8sVejtvCg\\n\\n      etbAplBr+r20dwAb8Mhmi8DmTtqRO9TOdGn6iR6PgumtxHIHWw2d1pI17x8kr5TK\\n\\n      MvL14HGWC/cdKrzrEri+N34RH8jETLrAAjy9b+wzyIKw/5SXdj9jnIXg1Q76OLpg\\n\\n      CX2KyWZ7bx8bounPecNMC5YfV5ciAbNMWshZzCg1Em1xIOBwJFeQAy2W885FJ6PB\\n\\n      W+X8p4NMwlmb0Xy/vG0LSPBqWIC6yXY1eE6B4pTqJuvYrmen9yt5srixVICanQAf\\n\\n      NsgOhY8DAgMBAAECggEAbFLYyvzHPDMaYQJSLqaGwWosoun9dhuPKvAd3XclY0cD\\n\\n      F2i0RRI5O3/1LQ2IqCpJRLWa45HEkUDNPVS4mpa+RWaSph3VKd4XaS0rAERlatB0\\n\\n      WWdm6J89CeRqjTaW0iscFFt82BEZ6dX5XrMr5oEfgCFuMI7FkmBPIv8cSXJWEosh\\n\\n      XVSHFQNIKBDRzB+1xrXTk72GcDVdR2ogDo+cWqkzR5nmn++SHV7gyoT4LtW71fbI\\n\\n      LwcVuKRXAwwSIpRPOCUypSrriGbPlJUN3YHbTftxSiFsssI5ljRycNWAQOY6UNLy\\n\\n      7LDhHXFmfs1u/mKzdK0/ijHInCauSaqbEGUwt4woYQKBgQD73WqI0DLTZtjZtH+l\\n\\n      gTAU5eW1fsIRp2LWYHWddXMp+p0tA0bb5ZIRS6BRvJGxW5Z8DW/duhyNTq44j77e\\n\\n      MxMXIR6M14VWbOMhVcHnEgk8m8Emyh9qfyx3Ch8BIwDj2p6CyihRHlSz0nza4/Wu\\n\\n      kO39rsDsXSAFhuCONw6N2S9rcQKBgQDyOp6b0zsTbSrWiKjtVr99jbtmyy2BeNM7\\n\\n      KLxwTUB10RoC2rtgRuX72DPDMoCkpTuhe9HF9Nu8siqVbzpXc1VgWOn3nGRI4F24\\n\\n      QWiTF30RRICK5SlBYqdQM9DnBEFNL2Q7BFxXObcc3EPGuXYl/LCcDA6JlOV92ZMI\\n\\n      qt9rgSbfswKBgCxtGeWYE98GPSnplLp01y5YfvRMr569j8mQqi5kETROaHsQIOeY\\n\\n      zvMOC/Fe+bP3G8w18o2Bzpd+UWzYrioziCKETQc63OIpwsaWgeVoYQi30JIvBOuc\\n\\n      ExPMTTu+GOIYJe2cCxCD8Rzm++8AVs278r7UnGMU6hkPeXycaYzLynmBAoGBALGe\\n\\n      Ol+Y7GC6VAcr/nLKgW/XVetyYNPnfTyMCmFuxC2gPqqJKYzXcBzT1GD1z07rumYX\\n\\n      HSNDAT3Eh2U8QlONxrT3fdiLXR3zJ8XMcJorRxI6YOd4UmAXrwgodq5veFLYxW5h\\n\\n      LDTppVQMT8aQiAoi2H4UeTR5ci5uNFrOsTVrZs3xAoGBAIwJOXY33sIYVM/qOCc7\\n\\n      rRnSaBD1PVfyVgBX/cGCZoshZbyg7am6uGwA+HuuuxvwNWqR3cTMaDoD4nD8gdg0\\n\\n      OXdBfLUchPgABgJJM//kcrBZ7svHaF3OssnpBXFjp+IV3Qd2DxOrC8O4pWpfqPwq\\n\\n      fTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n\\n      -----END PRIVATE KEY-----\\n\\n      ', name: ca.pem}\\n  cert_source: user_uploaded\\n  horizon: true\\n  hostname: public.fuel.local\\n  metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n  services: true\\npuppet: {manifests: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/', modules: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/'}\\npuppet_debug: true\\nquantum: true\\nquantum_settings:\\n  L2:\\n    base_mac: fa:16:3e:00:00:00\\n    phys_nets:\\n      physnet1: {bridge: br-floating, vlan_range: null}\\n      physnet2: {bridge: br-prv, vlan_range: '1000:1030'}\\n    segmentation_type: vlan\\n  L3: {use_namespaces: true}\\n  database: {passwd: uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6}\\n  default_floating_net: admin_floating_net\\n  default_private_net: admin_internal_net\\n  keystone: {admin_password: nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7}\\n  metadata: {metadata_proxy_shared_secret: vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS}\\n  predefined_networks:\\n    admin_floating_net:\\n      L2: {network_type: flat, physnet: physnet1, router_ext: true, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: false\\n        floating: ['10.109.18.128:10.109.18.254']\\n        gateway: 10.109.18.1\\n        nameservers: []\\n        subnet: 10.109.18.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\n    admin_internal_net:\\n      L2: {network_type: vlan, physnet: physnet2, router_ext: false, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: true\\n        floating: null\\n        gateway: 10.109.19.1\\n        nameservers: [8.8.4.4, 8.8.8.8]\\n        subnet: 10.109.19.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\nrabbit: {password: xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z}\\nrelease:\\n  attributes_metadata:\\n    editable:\\n      access:\\n        email:\\n          description: Email address for Administrator\\n          label: Email\\n          regex: {error: Invalid email, source: ^\\\\S+@\\\\S+$}\\n          type: text\\n          value: admin@localhost\\n          weight: 40\\n        metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n        password:\\n          description: Password for Administrator\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: admin\\n          weight: 20\\n        tenant:\\n          description: Tenant (project) name for Administrator\\n          label: Tenant\\n          regex: {error: Invalid tenant name, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 30\\n        user:\\n          description: Username for Administrator\\n          label: Username\\n          regex: {error: Invalid username, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 10\\n      additional_components:\\n        ceilometer: {description: 'If selected, Ceilometer and Aodh components will\\n            be installed', label: Install Ceilometer and Aodh, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 60}\\n        heat: {description: '', label: '', type: hidden, value: true, weight: 50}\\n        ironic:\\n          description: If selected, Ironic component will be installed\\n          label: Install Ironic\\n          restrictions:\\n          - {'cluster:net_provider != ''neutron'' or networking_parameters:segmentation_type != ''vlan''': Ironic\\n              requires Neutron with VLAN segmentation.}\\n          - {'settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false': Ironic\\n              requires Swift or RadosGW for Glance images.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 80\\n        metadata: {group: openstack_services, label: Additional Components, weight: 10}\\n        mongo:\\n          description: If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend\\n          label: Use external Mongo DB\\n          restrictions:\\n          - {'settings:additional_components.ceilometer.value == false': 'External\\n              Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer\\n              enabled, External Mongo is useless and should not be installed.'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 70\\n        murano: {description: 'If selected, Murano component will be installed', label: Install\\n            Murano, type: checkbox, value: false, weight: 20}\\n        murano-cfapi:\\n          description: If selected, Murano service broker will be installed\\n          label: Install Murano service broker for Cloud Foundry\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        murano_glance_artifacts_plugin:\\n          description: If selected glance artifact repository will be enabled\\n          label: Enable glance artifact repository\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        sahara: {description: 'If selected, Sahara component will be installed', label: Install\\n            Sahara, type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n      cgroups:\\n        metadata:\\n          always_editable: true\\n          group: general\\n          label: Cgroups conguration for services\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 90\\n      common:\\n        auth_key: {description: Public key(s) to include in authorized_keys on deployed\\n            nodes, group: security, label: Public Key, type: hidden, value: '', weight: 70}\\n        auto_assign_floating_ip:\\n          description: If selected, OpenStack will automatically assign a floating\\n            IP to a new instance\\n          group: network\\n          label: Auto assign floating IP\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider == ''neutron'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        debug: {description: 'Debug logging mode provides more information, but requires\\n            more disk space.', group: logging, label: OpenStack debug logging, type: checkbox,\\n          value: false, weight: 20}\\n        libvirt_type:\\n          group: compute\\n          label: Hypervisor type\\n          type: radio\\n          value: qemu\\n          values:\\n          - {data: kvm, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on hardware, label: KVM}\\n          - {data: qemu, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on virtual hosts., label: QEMU}\\n          weight: 30\\n        metadata: {label: Common, weight: 10}\\n        nova_quota: {description: Quotas are used to limit CPU and memory usage for\\n            tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database., group: compute,\\n          label: Nova quotas, type: checkbox, value: false, weight: 30}\\n        puppet_debug: {description: 'Debug puppet logging mode provides more information,\\n            but requires more disk space.', group: logging, label: Puppet debug logging,\\n          type: checkbox, value: true, weight: 20}\\n        resume_guests_state_on_host_boot: {description: 'Whether to resume previous\\n            guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests\\n            assigned to the host to resume their previous state. If the guest was\\n            running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest\\n            was not running previously, a restart will not be attempted.', group: compute,\\n          label: Resume guests state on host boot, type: checkbox, value: true, weight: 50}\\n        task_deploy: {description: The new deployment engine based on cross-node dependencies\\n            for deployment tasks., label: Enable task based deploy, type: hidden,\\n          value: true, weight: 11}\\n        use_cow_images: {description: 'For most cases you will want qcow format. If\\n            it''s disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with\\n            raw format currently does not support snapshotting.', group: storage,\\n          label: Use qcow format for images, type: checkbox, value: true, weight: 60}\\n        use_vcenter: {type: hidden, value: false, weight: 30}\\n      corosync:\\n        group: {description: '', label: Group, type: text, value: 226.94.1.1, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Corosync\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 50\\n        port: {description: '', label: Port, type: text, value: '12000', weight: 20}\\n        verified: {description: Set True only if multicast is configured correctly\\n            on router., label: Need to pass network verification., type: checkbox,\\n          value: false, weight: 10}\\n      external_dns:\\n        dns_list:\\n          description: List of upstream DNS servers\\n          label: DNS list\\n          max: 3\\n          regex: {error: Invalid IP address, source: '^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: DNS_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n        metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\n      external_mongo:\\n        hosts_ip:\\n          description: IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs\\n          label: MongoDB hosts IP\\n          regex: {error: Invalid hosts ip sequence, source: '^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 30\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: External MongoDB\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value\\n              == false', message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional\\n              Components section}\\n          weight: 30\\n        mongo_db_name:\\n          description: Mongo database name\\n          label: Database name\\n          regex: {error: Invalid database name, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_password:\\n          description: Mongo database password\\n          label: Password\\n          regex: {error: Password contains spaces, source: ^\\\\S*$}\\n          type: password\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_replset: {description: Name for Mongo replication set, label: Replset,\\n          type: text, value: '', weight: 30}\\n        mongo_user:\\n          description: Mongo database username\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n      external_ntp:\\n        metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n        ntp_list:\\n          description: List of upstream NTP servers\\n          label: NTP server list\\n          regex: {error: Invalid NTP server, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: NTP_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n      kernel_params:\\n        kernel: {description: Default kernel parameters, label: Initial parameters,\\n          type: text, value: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90\\n            nomodeset}\\n        metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\n      murano_settings:\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: Murano Settings\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value\\n              == false', message: Murano is not enabled on the Additional Components\\n              section}\\n          weight: 20\\n        murano_repo_url: {description: '', label: Murano Repository URL, type: text,\\n          value: 'http://storage.apps.openstack.org/', weight: 10}\\n      neutron_advanced_configuration:\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Neutron Advanced Configuration\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 20\\n        neutron_dvr:\\n          description: Enable Distributed Virtual Routers in Neutron\\n          label: Neutron DVR\\n          restrictions:\\n          - {? 'networking_parameters:segmentation_type != ''vlan'' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value\\n              == false' : DVR requires L2 population to be enabled.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        neutron_l2_pop:\\n          description: Enable L2 population mechanism in Neutron\\n          label: Neutron L2 population\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'networking_parameters:segmentation_type ==\\n              ''vlan'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 10\\n        neutron_l3_ha:\\n          description: 'Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\n\\n            Requires at least 2 Controller nodes to function properly\\n\\n            '\\n          label: Neutron L3 HA\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value\\n              == true', message: Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron\\n              L3 HA}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        neutron_qos: {description: Enable Neutron QoS advanced service plug-in, label: Neutron\\n            QoS, type: checkbox, value: false, weight: 40}\\n      operator_user:\\n        authkeys: {description: 'Public SSH keys to include to operator user''s authorized\\n            keys, one per line.', label: Authorized SSH keys, type: textarea, value: '',\\n          weight: 80}\\n        homedir:\\n          description: Home directory for operator user\\n          label: Home directory\\n          regex: {error: Invalid path, source: ^/\\\\S}\\n          type: text\\n          value: /home/fueladmin\\n          weight: 70\\n        metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n        name:\\n          description: Username for operator user\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n          value: fueladmin\\n          weight: 50\\n        password:\\n          description: Password for operator user\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n          weight: 60\\n        sudo: {description: 'Sudoers configuration directives for operator user, one\\n            per line.', label: Sudoers configuration, type: textarea, value: 'ALL=(ALL)\\n            NOPASSWD: ALL', weight: 90}\\n      provision:\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Provision\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'false'}\\n          weight: 80\\n        method: {type: hidden, value: image}\\n        packages: {label: Initial packages, type: textarea, value: 'acl\\n\\n            anacron\\n\\n            bash-completion\\n\\n            bridge-utils\\n\\n            bsdmainutils\\n\\n            build-essential\\n\\n            cloud-init\\n\\n            curl\\n\\n            daemonize\\n\\n            debconf-utils\\n\\n            gdisk\\n\\n            grub-pc\\n\\n            hpsa-dkms\\n\\n            hwloc\\n\\n            i40e-dkms\\n\\n            linux-firmware\\n\\n            linux-firmware-nonfree\\n\\n            linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n            linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n            lvm2\\n\\n            mcollective\\n\\n            mdadm\\n\\n            multipath-tools\\n\\n            multipath-tools-boot\\n\\n            nailgun-agent\\n\\n            nailgun-mcagents\\n\\n            network-checker\\n\\n            ntp\\n\\n            openssh-client\\n\\n            openssh-server\\n\\n            puppet\\n\\n            python-amqp\\n\\n            ruby-augeas\\n\\n            ruby-ipaddress\\n\\n            ruby-json\\n\\n            ruby-netaddr\\n\\n            ruby-openstack\\n\\n            ruby-shadow\\n\\n            ruby-stomp\\n\\n            telnet\\n\\n            ubuntu-minimal\\n\\n            ubuntu-standard\\n\\n            uuid-runtime\\n\\n            vim\\n\\n            virt-what\\n\\n            vlan\\n\\n            ', weight: 10}\\n      public_network_assignment:\\n        assign_to_all_nodes: {description: 'When disabled, public network will be\\n            assigned to controllers only', label: Assign public network to all nodes,\\n          type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Public network assignment\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 10\\n      public_ssl:\\n        cert_data:\\n          description: Certificate and private key data, concatenated into a single\\n            file\\n          label: Certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: '(settings:public_ssl.cert_source.value != ''user_uploaded'')\\n              or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value\\n              == false)'}\\n          type: file\\n          value: ''\\n          weight: 40\\n        cert_source:\\n          description: From where we'll get certificate and private key\\n          label: Select source for certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: radio\\n          value: self_signed\\n          values:\\n          - {data: self_signed, description: Generate private key and certificate\\n              that will be signed by this key, label: Self-signed}\\n          - {data: user_uploaded, description: Use pre-generated key and certificate,\\n            label: I have my own keypair with certificate}\\n          weight: 30\\n        horizon:\\n          description: Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP\\n          label: HTTPS for Horizon\\n          restrictions:\\n          - {'settings:public_ssl.services.value == false': TLS for OpenStack public\\n              endpoints should be enabled}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        hostname:\\n          description: Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates\\n            also will use this hostname\\n          label: DNS hostname for public TLS endpoints\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: text\\n          value: public.fuel.local\\n          weight: 50\\n        metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n        services: {description: Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services,\\n          label: TLS for OpenStack public endpoints, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 10}\\n      repo_setup:\\n        metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n        repos:\\n          description: 'Please note: the first repository will be considered the operating\\n            system mirror that will be used during node provisioning.\\n\\n            To create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow\\n            the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the\\n            Fuel master node.\\n\\n            Please make sure your Fuel master node has Internet access to the repository\\n            before attempting to create a mirror.\\n\\n            For more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n\\n            '\\n          extra_priority: null\\n          type: custom_repo_configuration\\n          value:\\n          - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n            uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64'}\\n          - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n            type: deb, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary'}\\n      service_user:\\n        homedir: {type: hidden, value: /var/lib/fuel}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Service user account\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        name: {type: hidden, value: fuel}\\n        password:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: password}\\n        root_password: {type: hidden, value: r00tme}\\n        sudo: {type: hidden, value: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'}\\n      storage:\\n        admin_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        bootstrap_osd_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        ephemeral_ceph: {description: 'Configures Nova to store ephemeral volumes\\n            in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too.\\n            Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option,\\n            live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).',\\n          label: Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova), type: checkbox, value: false,\\n          weight: 75}\\n        fsid:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: uuid4}\\n        images_ceph:\\n          description: Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images.\\n            If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: Ceph RBD for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {'settings:storage.images_vcenter.value == true': Only one Glance backend\\n              could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        images_vcenter:\\n          description: Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store\\n            images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value != true'}\\n          - {condition: 'settings:storage.images_ceph.value == true', message: Only\\n              one Glance backend could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 35\\n        metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n        mon_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        objects_ceph: {description: 'Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This\\n            exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent\\n            Swift from installing.', label: Ceph RadosGW for objects (Swift API),\\n          type: checkbox, value: false, weight: 80}\\n        osd_pool_size:\\n          description: Configures the default number of object replicas in Ceph. This\\n            number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD'\\n            nodes.\\n          label: Ceph object replication factor\\n          regex: {error: Invalid number, source: '^[1-9]\\\\d*$'}\\n          type: text\\n          value: '3'\\n          weight: 85\\n        radosgw_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        volumes_block_device:\\n          description: High performance block device storage. It is recommended to\\n            have at least one Cinder Block Device\\n          label: Cinder Block device driver\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 15\\n        volumes_ceph:\\n          description: Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.\\n          label: Ceph RBD for volumes (Cinder)\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value\\n              == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        volumes_lvm:\\n          description: It is recommended to have at least one Cinder node.\\n          label: Cinder LVM over iSCSI for volumes\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: true\\n          weight: 10\\n      syslog:\\n        metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true,\\n          weight: 50}\\n        syslog_port:\\n          description: Remote syslog port\\n          label: Port\\n          regex: {error: Invalid syslog port, source: '^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$'}\\n          type: text\\n          value: '514'\\n          weight: 20\\n        syslog_server:\\n          description: Remote syslog hostname\\n          label: Hostname\\n          regex: {error: Invalid hostname, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 10\\n        syslog_transport:\\n          label: Syslog transport protocol\\n          type: radio\\n          value: tcp\\n          values:\\n          - {data: udp, description: '', label: UDP}\\n          - {data: tcp, description: '', label: TCP}\\n          weight: 30\\n      workloads_collector:\\n        enabled: {type: hidden, value: true}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Workloads Collector User\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        password:\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n        tenant: {type: text, value: services}\\n        user: {type: text, value: fuel_stats_user}\\n    generated:\\n      aodh:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      base_syslog:\\n        syslog_port: {generator: identical, generator_arg: '514'}\\n        syslog_server: {generator: ip, generator_arg: admin}\\n      ceilometer:\\n        db_password: {generator: password}\\n        metering_secret: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cinder:\\n        db_password: {generator: password}\\n        fixed_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cobbler:\\n        profile: {generator: identical, generator_arg: ubuntu_1404_x86_64}\\n      deployed_before: {value: false}\\n      glance:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      glance_glare:\\n        user_password: {generator: password}\\n      heat:\\n        auth_encryption_key: {generator: hexstring, generator_arg: '32'}\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      horizon:\\n        secret_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n      ironic:\\n        db_password: {generator: password}\\n        swift_tempurl_key: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      keystone:\\n        admin_token: {generator: password}\\n        db_password: {generator: password}\\n      murano:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      murano-cfapi:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      mysql:\\n        root_password: {generator: password}\\n        wsrep_password: {generator: password}\\n      nova:\\n        db_password: {generator: password}\\n        state_path: /var/lib/nova\\n        user_password: {generator: password}\\n      provision:\\n        codename: trusty\\n        image_data:\\n          /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n          /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n      puppet: {manifests: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/',\\n        modules: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/'}\\n      quantum_settings:\\n        database:\\n          passwd: {generator: password}\\n        keystone:\\n          admin_password: {generator: password}\\n        metadata:\\n          metadata_proxy_shared_secret: {generator: password}\\n      rabbit:\\n        password: {generator: password}\\n      repo_setup:\\n        installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz,\\n          remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n        installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n      sahara:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      swift:\\n        user_password: {generator: password}\\n  components_metadata:\\n  - bind:\\n    - ['settings:common.libvirt_type.value', qemu]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu\\n    name: hypervisor:qemu\\n    weight: 5\\n  - bind: ['settings:common.use_vcenter.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter\\n    name: hypervisor:vmware\\n    requires:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning, name: 'hypervisor:qemu'}\\n    weight: 15\\n  - compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:*'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:*'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2\\n    name: network:neutron:core:ml2\\n    weight: 1000\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', vlan]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: common.network.neutron_vlan\\n    name: network:neutron:ml2:vlan\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', tun]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert, name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'additional_service:ironic'}\\n    label: common.network.neutron_tun\\n    name: network:neutron:ml2:tun\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.volumes_lvm.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider\\n    incompatible:\\n    - {message: LVM not compatible with Ceph, name: 'storage:block:ceph'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm\\n    name: storage:block:lvm\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['settings:storage.volumes_ceph.value', true]\\n    - ['settings:storage.volumes_lvm.value', false]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block\\n    incompatible:\\n    - {message: Ceph not compatible with LVM, name: 'storage:block:lvm'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:block:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.objects_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:object:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.ephemeral_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:ephemeral:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.images_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:image:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.sahara.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara\\n    name: additional_service:sahara\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.murano.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano\\n    name: additional_service:murano\\n    weight: 20\\n  - bind: ['settings:additional_components.ceilometer.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer\\n    name: additional_service:ceilometer\\n    weight: 30\\n  - bind: ['settings:additional_components.ironic.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic\\n    name: additional_service:ironic\\n    weight: 40\\n  description: This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu\\n    as a base operating system. With high availability features built in, you are\\n    getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.\\n  id: 2\\n  is_deployable: true\\n  modes_metadata:\\n    ha_compact: {description: 'This configuration Deploys OpenStack ready for high\\n        availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a\\n        base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can\\n        be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for\\n        a true HA environment.'}\\n  name: Mitaka on Ubuntu 14.04\\n  operating_system: Ubuntu\\n  roles_metadata:\\n    base-os: {description: Install base Operating System without additional packages\\n        and configuration., group: other, name: Operating System, weight: 70}\\n    ceph-osd:\\n      description: Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes\\n        (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also\\n        provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable\\n        each).\\n      group: storage\\n      limits: {min: 'settings:storage.osd_pool_size.value'}\\n      name: Ceph OSD\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value\\n          == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value\\n          == false', message: Ceph should be enabled in the environment settings.}\\n      update_once: [controller]\\n      weight: 50\\n    cinder:\\n      description: Cinder provides scheduling of block storage resources, typically\\n        delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage\\n        can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a\\n        server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_lvm.value == false', message: Cinder\\n          LVM should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder}\\n      weight: 30\\n    cinder-block-device:\\n      conflicts: [controller, cinder, cinder-vmware, ceph-osd]\\n      description: Host node for Cinder Block Devices.\\n      group: storage\\n      has_primary: false\\n      name: Cinder Block Device\\n      public_ip_required: false\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_block_device.value == false', message: Cinder\\n          Block Device driver should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder Block Device}\\n      weight: 35\\n    cinder-vmware:\\n      description: Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered\\n        over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable\\n        file systems, or providing a server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder Proxy to VMware Datastore\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 40\\n    compute:\\n      description: A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine\\n        instances.\\n      fault_tolerance: 2%\\n      group: compute\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Compute\\n      public_for_dvr_required: true\\n      weight: 20\\n    compute-vmware:\\n      conflicts: [controller, compute, cinder, cinder-block-device, ceph-osd, mongo,\\n        base-os, virt, ironic]\\n      description: A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi\\n        computing resources via VMware vCenter.\\n      group: compute\\n      name: Compute VMware\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 90\\n    controller:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: The Controller initiates orchestration activities and provides\\n        an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity\\n        management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed\\n        on the controller as well.\\n      group: base\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value\\n            == true', message: Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes\\n            to function properly., min: 2}\\n        recommended: 3\\n      name: Controller\\n      public_for_dvr_required: true\\n      public_ip_required: true\\n      update_required: [compute, cinder]\\n      weight: 10\\n    ironic:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: Ironic conductor.\\n      group: compute\\n      limits: {min: 1, recommended: 3}\\n      name: Ironic\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ironic.value == false', message: Ironic\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      weight: 100\\n    mongo:\\n      conflicts: [compute, ceph-osd]\\n      description: A feature-complete and recommended database for storage of metering\\n        data from OpenStack Telemetry (Ceilometer).\\n      group: other\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'cluster:mode != ''ha_compact''', max: 1, message: At most 1\\n            MongoDB node can be added for non-HA deployment}\\n        - {condition: 'cluster:mode == ''ha_compact''', message: At least 3 MongoDB\\n            nodes are recommended for HA deployment., recommended: 3}\\n      name: Telemetry - MongoDB\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ceilometer.value == false', message: Ceilometer\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:additional_components.mongo.value == true', message: You\\n          are already using external MongoDB.}\\n      weight: 60\\n    virt:\\n      conflicts: [controller, base-os]\\n      description: 'ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node\\n        that can be assign as a normal nodes.'\\n      group: compute\\n      name: Virtual\\n      public_ip_required: true\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'not (''advanced'' in version:feature_groups)'}\\n      weight: 80\\n  state: available\\n  version: mitaka-9.0\\n  vmware_attributes_metadata:\\n    editable:\\n      metadata:\\n      - fields:\\n        - description: Availability zone name\\n          label: Availability zone\\n          name: az_name\\n          regex: {error: Invalid availability zone name, source: '^(?!nova$)\\\\w+$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - editable_for_deployed: true\\n          fields:\\n          - description: vSphere cluster\\n            label: vSphere cluster\\n            name: vsphere_cluster\\n            regex: {error: Invalid vSphere cluster, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - description: Service name\\n            label: Service name\\n            name: service_name\\n            regex: {error: Invalid service name, source: '^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$'}\\n            type: text\\n          - description: Datastore regex\\n            label: Datastore regex\\n            name: datastore_regex\\n            regex: {error: Invalid datastore regex, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - {description: Target node for nova-compute service, label: Target node,\\n            name: target_node, type: select}\\n          name: nova_computes\\n          type: array\\n        name: availability_zones\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false', message: VMware\\n            vCenter not enabled for cluster}\\n        type: array\\n      - fields:\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - description: Datacenter\\n          label: Datacenter\\n          name: datacenter\\n          regex: {error: Invalid datacenter, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: Datastore\\n          label: Datastore\\n          name: datastore\\n          regex: {error: Invalid datastore, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        name: glance\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value\\n            == false', message: VMware vCenter datastore for images is not enabled\\n            in Settings tab}\\n        type: object\\n      value:\\n        availability_zones:\\n        - az_name: vcenter\\n          nova_computes:\\n          - datastore_regex: ''\\n            service_name: ''\\n            target_node:\\n              current: {id: controllers, label: controllers}\\n              options:\\n              - {id: controllers, label: controllers}\\n            vsphere_cluster: ''\\n          vcenter_host: ''\\n          vcenter_password: ''\\n          vcenter_username: ''\\n        glance: {datacenter: '', datastore: '', vcenter_host: '', vcenter_password: '',\\n          vcenter_username: ''}\\nrepo_setup:\\n  installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n  installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n  metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n  repos:\\n  - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n    uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64'}\\n  - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n    type: deb, uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary'}\\nresume_guests_state_on_host_boot: true\\nroles: [cinder, compute]\\nsahara: {db_password: 4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2, enabled: false, user_password: PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB}\\nservice_user:\\n  homedir: /var/lib/fuel\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Service user account\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  name: fuel\\n  password: LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo\\n  root_password: r00tme\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nstatus: discover\\nstorage:\\n  admin_key: AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==\\n  bootstrap_osd_key: AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==\\n  ephemeral_ceph: false\\n  fsid: 8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e\\n  images_ceph: false\\n  images_vcenter: false\\n  metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n  mon_key: AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==\\n  objects_ceph: false\\n  osd_pool_size: '3'\\n  per_pool_pg_nums: {.rgw: 128, backups: 128, compute: 128, default_pg_num: 128, images: 128,\\n    volumes: 128}\\n  pg_num: 128\\n  radosgw_key: AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==\\n  volumes_block_device: false\\n  volumes_ceph: false\\n  volumes_lvm: true\\nstorage_network_range: 10.109.17.0/24\\nswift: {user_password: jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf}\\nsyslog:\\n  metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true, weight: 50}\\n  syslog_port: '514'\\n  syslog_server: ''\\n  syslog_transport: tcp\\ntask_deploy: true\\ntest_vm_image: {container_format: bare, disk_format: qcow2, glance_properties: '',\\n  img_name: TestVM, img_path: /usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img, min_ram: 64,\\n  os_name: cirros, public: 'true'}\\nuid: '4'\\nuse_cinder: true\\nuse_cow_images: true\\nuse_vcenter: false\\nuser_node_name: slave-04_compute_cinder\\nvms_conf: []\\nworkloads_collector:\\n  create_user: true\\n  enabled: true\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Workloads Collector User\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  password: lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1\\n  tenant: services\\n  username: fuel_stats_user\\n", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "override_configuration"}], "id": "upload_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "upload_file"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "netconfig"}], "id": "firewall", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/cinder.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "hosts"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-cinder"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-cinder"}, {"node_id": "4", "name": "firewall"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-cinder"}], "id": "top-role-cinder", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "enable_cinder_volume_service"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/logging/logging.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "setup_repositories"}, {"node_id": "4", "name": "globals"}], "id": "logging", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "4", "name": "hosts"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "4", "name": "firewall"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}], "id": "top-role-compute", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "enable_nova_compute_service"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"retries": 10, "cmd": "timeout -s9 40 ntpdate -u -v -s $(awk '/^server/ { if ($2 !~ /127\\\\.127\\\\.[0-9]+\\\\.[0-9]+/) {ORS=\\" \\"; print $2}}' /etc/ntp.conf)", "cwd": "/", "timeout": 300, "interval": 30}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "sync_time", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/compute-nova.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-agents-metadata"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-agents-l3"}], "id": "openstack-network-compute-nova", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "upload_nodes_info"}], "id": "update_hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/connectivity_tests.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "netconfig"}], "id": "connectivity_tests", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "hosts"}, {"node_id": "4", "name": "firewall"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"cmd": "ln -sf /etc/fuel/cluster/1/astute.yaml /etc/astute.yaml", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "upload_configuration"}], "id": "configuration_symlink", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "netconfig"}], "id": "hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_haproxy_keys"}], "id": "copy_haproxy_keys"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "4", "name": "rsync_core_puppet"}], "id": "pre_hiera_config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "ntp-server"}, {"node_id": "4", "name": "dns-client"}], "id": "ntp-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_add_trust_chain.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "ssl-keys-saving"}, {"node_id": "4", "name": "firewall"}], "id": "ssl-add-trust-chain", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/reserved_ports.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "4", "name": "rsync_core_puppet"}], "id": "reserved_ports", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "4", "name": "globals"}], "type": "puppet"}], "5": [{"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "5", "name": "configuration_symlink"}, {"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "plugins_rsync"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-common-config"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "neutron-keystone"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "5", "name": "netconfig"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-haproxy"}, {"node_id": "1", "name": "neutron-db"}, {"node_id": "5", "name": "top-role-compute"}, {"node_id": "1", "name": "openstack-haproxy"}], "id": "openstack-network-start"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/common-config.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-start"}], "id": "openstack-network-common-config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"retries": 1, "cmd": "rm -f /etc/hiera/nodes.yaml", "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "clear_nodes_info", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/sriov.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-plugins-l2"}], "id": "openstack-network-agents-sriov", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph.pub", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/ceph/ceph", "dst": "/var/lib/astute/ceph/ceph"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys_ceph"}], "id": "copy_keys_ceph", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/globals/globals.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "hiera"}], "id": "globals", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/fuel_pkgs.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "setup_repositories"}], "id": "fuel_pkgs", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/l3.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-plugins-l2"}], "id": "openstack-network-agents-l3", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/netconfig.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "tools"}], "id": "netconfig", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/agents/metadata.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-agents-metadata"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-agents-l3"}], "id": "openstack-network-agents-metadata", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/tools/tools.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "logging"}], "id": "tools", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_cinder.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "top-role-cinder"}], "id": "enable_cinder_volume_service", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"src": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "dst": "/etc/puppet/modules", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "rsync_core_puppet", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "sync"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/enable_compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "top-role-compute"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-compute-nova"}], "id": "enable_nova_compute_service", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/cgroups/cgroups.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "cgroups", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "upload_nodes_info"}, {"parameters": {"files": [{"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron.pub", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/neutron/neutron", "dst": "/var/lib/astute/neutron/neutron"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova.pub", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/nova/nova", "dst": "/var/lib/astute/nova/nova"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql.pub", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql.pub"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mysql/mysql", "dst": "/var/lib/astute/mysql/mysql"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/mongodb/mongodb.key", "dst": "/var/lib/astute/mongodb/mongodb.key"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/0", "dst": "/var/lib/astute/keystone/0"}, {"src": "/var/lib/fuel/keys/1/fernet-keys/1", "dst": "/var/lib/astute/keystone/1"}], "dir_permissions": "0700", "cwd": "/", "permissions": "0600"}, "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_keys"}], "id": "copy_keys", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "copy_files"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/override_configuration.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "pre_hiera_config"}], "id": "override_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/fuel_pkgs/setup_repositories.pp", "timeout": 600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "hiera"}], "id": "setup_repositories", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "fuel_pkgs"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "deploy_start"}], "id": "hiera", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "setup_repositories"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/dns/dns-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "dns-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "ntp-client"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/plugins/ml2.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}], "id": "openstack-network-plugins-l2", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/allocate_hugepages.pp", "timeout": 300, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "setup_repositories"}], "id": "allocate_hugepages", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "globals"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "5", "name": "plugins_rsync"}], "id": "plugins_setup_repositories"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "1", "name": "ceph_create_pools"}, {"node_id": "2", "name": "ceph_create_pools"}, {"node_id": "3", "name": "ceph_create_pools"}], "id": "ceph-compute"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_keys_saving.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "firewall"}], "id": "ssl-keys-saving", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/sriov_iommu_check.pp", "timeout": 120, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "netconfig"}], "id": "sriov_iommu_check", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "hosts"}, {"node_id": "5", "name": "firewall"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/configure_default_route.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_start"}], "id": "configure_default_route", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "id": "openstack-network-end"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/ceilometer/compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "5", "name": "top-role-compute"}, {"node_id": "3", "name": "ceilometer-controller"}, {"node_id": "2", "name": "ceilometer-controller"}], "id": "ceilometer-compute", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"path": "/etc/fuel/cluster/1/astute.yaml", "data": "access:\\n  email: admin@localhost\\n  metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n  password: admin\\n  tenant: admin\\n  user: admin\\naodh: {db_password: cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC, user_password: yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38}\\nauth_key: ''\\nauto_assign_floating_ip: false\\nbase_syslog: {syslog_port: '514', syslog_server: 10.109.15.2}\\nceilometer: {db_password: 24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN, enabled: true, metering_secret: iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv,\\n  user_password: X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx}\\ncgroups:\\n  metadata:\\n    always_editable: true\\n    group: general\\n    label: Cgroups conguration for services\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 90\\ncinder: {db_password: 0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA, fixed_key: 8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1,\\n  user_password: icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT}\\ncluster:\\n  changes:\\n  - {name: attributes, node_id: null}\\n  - {name: networks, node_id: null}\\n  - {name: vmware_attributes, node_id: null}\\n  - {name: interfaces, node_id: 4}\\n  - {name: disks, node_id: 4}\\n  - {name: interfaces, node_id: 5}\\n  - {name: disks, node_id: 5}\\n  - {name: interfaces, node_id: 3}\\n  - {name: disks, node_id: 3}\\n  - {name: interfaces, node_id: 2}\\n  - {name: disks, node_id: 2}\\n  - {name: interfaces, node_id: 1}\\n  - {name: disks, node_id: 1}\\n  components: []\\n  fuel_version: '9.0'\\n  id: 1\\n  is_customized: false\\n  is_locked: false\\n  mode: ha_compact\\n  name: CICMaintenanceMode\\n  net_provider: neutron\\n  release_id: 2\\n  status: new\\n  ui_settings:\\n    filter: {}\\n    filter_by_labels: {}\\n    search: ''\\n    sort:\\n    - {roles: asc}\\n    sort_by_labels: []\\n    view_mode: standard\\ncobbler: {profile: ubuntu_1404_x86_64}\\nconfiguration: {}\\ncorosync:\\n  group: 226.94.1.1\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Corosync\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 50\\n  port: '12000'\\n  verified: false\\ndebug: true\\ndeployed_before: {value: false}\\ndeployment_id: 1\\ndeployment_mode: ha_compact\\ndpdk: {}\\nexternal_dns:\\n  dns_list: [10.109.18.1]\\n  metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\nexternal_mongo:\\n  hosts_ip: ''\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: External MongoDB\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value == false',\\n      message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components\\n        section}\\n    weight: 30\\n  mongo_db_name: ceilometer\\n  mongo_password: ceilometer\\n  mongo_replset: ''\\n  mongo_user: ceilometer\\nexternal_ntp:\\n  metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n  ntp_list: [10.109.18.1]\\nfail_if_error: false\\nfqdn: node-5.test.domain.local\\nfuel_version: '9.0'\\nglance: {db_password: eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9, image_cache_max_size: '5368709120',\\n  user_password: 4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP}\\nglance_glare: {user_password: VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko}\\nheat: {auth_encryption_key: 2b77963392a56162f0e61739f91c353f, db_password: A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh,\\n  enabled: true, rabbit_password: NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f, user_password: 0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW}\\nhorizon: {secret_key: 049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0}\\nironic: {db_password: Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS, enabled: false, swift_tempurl_key: R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW,\\n  user_password: 7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp}\\nkernel_params:\\n  kernel: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset\\n  metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\nkeystone: {admin_token: J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI, db_password: hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95}\\nlast_controller: node-3\\nlibvirt_type: qemu\\nmanagement_network_range: 10.109.16.0/24\\nmaster_ip: 10.109.15.2\\nmetadata: {label: Common, weight: 10}\\nmongo: {enabled: false}\\nmp:\\n- {point: '1', weight: '1'}\\n- {point: '2', weight: '2'}\\nmurano: {db_password: lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP, enabled: false, rabbit_password: 9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy,\\n  user_password: jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d}\\nmurano-cfapi: {db_password: yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu, enabled: false, rabbit_password: 22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc,\\n  user_password: 0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp}\\nmurano_glance_artifacts_plugin: {enabled: false}\\nmurano_settings:\\n  metadata:\\n    group: openstack_services\\n    label: Murano Settings\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value == false',\\n      message: Murano is not enabled on the Additional Components section}\\n    weight: 20\\n  murano_repo_url: http://storage.apps.openstack.org/\\nmysql: {root_password: Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b, wsrep_password: l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9}\\nnetwork_metadata:\\n  nodes:\\n    node-1:\\n      fqdn: node-1.test.domain.local\\n      name: node-1\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.3, aodh/api: 10.109.16.4, ceilometer/api: 10.109.16.4,\\n        ceph/public: 10.109.17.2, ceph/radosgw: 10.109.18.4, ceph/replication: 10.109.17.2,\\n        cinder/api: 10.109.16.4, cinder/iscsi: 10.109.17.2, ex: 10.109.18.4, fw-admin: 10.109.15.3,\\n        glance/api: 10.109.16.4, glance/glare: 10.109.16.4, heat/api: 10.109.16.4,\\n        horizon: 10.109.16.4, ironic/api: 10.109.16.4, keystone/api: 10.109.16.4,\\n        management: 10.109.16.4, mgmt/corosync: 10.109.16.4, mgmt/database: 10.109.16.4,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.4, mgmt/messaging: 10.109.16.4, mgmt/vip: 10.109.16.4,\\n        mongo/db: 10.109.16.4, murano/api: 10.109.16.4, murano/cfapi: 10.109.16.4,\\n        neutron/api: 10.109.16.4, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.4,\\n        nova/migration: 10.109.16.4, public/vip: 10.109.18.4, sahara/api: 10.109.16.4,\\n        storage: 10.109.17.2, swift/api: 10.109.16.4, swift/replication: 10.109.17.2}\\n      node_roles: [primary-controller, primary-mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '1'\\n      uid: '1'\\n      user_node_name: slave-01_controller_mongo\\n    node-2:\\n      fqdn: node-2.test.domain.local\\n      name: node-2\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.5, aodh/api: 10.109.16.6, ceilometer/api: 10.109.16.6,\\n        ceph/public: 10.109.17.4, ceph/radosgw: 10.109.18.5, ceph/replication: 10.109.17.4,\\n        cinder/api: 10.109.16.6, cinder/iscsi: 10.109.17.4, ex: 10.109.18.5, fw-admin: 10.109.15.5,\\n        glance/api: 10.109.16.6, glance/glare: 10.109.16.6, heat/api: 10.109.16.6,\\n        horizon: 10.109.16.6, ironic/api: 10.109.16.6, keystone/api: 10.109.16.6,\\n        management: 10.109.16.6, mgmt/corosync: 10.109.16.6, mgmt/database: 10.109.16.6,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.6, mgmt/messaging: 10.109.16.6, mgmt/vip: 10.109.16.6,\\n        mongo/db: 10.109.16.6, murano/api: 10.109.16.6, murano/cfapi: 10.109.16.6,\\n        neutron/api: 10.109.16.6, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.6,\\n        nova/migration: 10.109.16.6, public/vip: 10.109.18.5, sahara/api: 10.109.16.6,\\n        storage: 10.109.17.4, swift/api: 10.109.16.6, swift/replication: 10.109.17.4}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '2'\\n      uid: '2'\\n      user_node_name: slave-03_controller_mongo\\n    node-3:\\n      fqdn: node-3.test.domain.local\\n      name: node-3\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.4, aodh/api: 10.109.16.8, ceilometer/api: 10.109.16.8,\\n        ceph/public: 10.109.17.6, ceph/radosgw: 10.109.18.6, ceph/replication: 10.109.17.6,\\n        cinder/api: 10.109.16.8, cinder/iscsi: 10.109.17.6, ex: 10.109.18.6, fw-admin: 10.109.15.4,\\n        glance/api: 10.109.16.8, glance/glare: 10.109.16.8, heat/api: 10.109.16.8,\\n        horizon: 10.109.16.8, ironic/api: 10.109.16.8, keystone/api: 10.109.16.8,\\n        management: 10.109.16.8, mgmt/corosync: 10.109.16.8, mgmt/database: 10.109.16.8,\\n        mgmt/memcache: 10.109.16.8, mgmt/messaging: 10.109.16.8, mgmt/vip: 10.109.16.8,\\n        mongo/db: 10.109.16.8, murano/api: 10.109.16.8, murano/cfapi: 10.109.16.8,\\n        neutron/api: 10.109.16.8, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.8,\\n        nova/migration: 10.109.16.8, public/vip: 10.109.18.6, sahara/api: 10.109.16.8,\\n        storage: 10.109.17.6, swift/api: 10.109.16.8, swift/replication: 10.109.17.6}\\n      node_roles: [controller, mongo]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '3'\\n      uid: '3'\\n      user_node_name: slave-02_controller_mongo\\n    node-4:\\n      fqdn: node-4.test.domain.local\\n      name: node-4\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.6, aodh/api: 10.109.16.7, ceilometer/api: 10.109.16.7,\\n        ceph/public: 10.109.17.5, ceph/replication: 10.109.17.5, cinder/api: 10.109.16.7,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.5, fw-admin: 10.109.15.6, glance/api: 10.109.16.7,\\n        glance/glare: 10.109.16.7, heat/api: 10.109.16.7, horizon: 10.109.16.7, ironic/api: 10.109.16.7,\\n        keystone/api: 10.109.16.7, management: 10.109.16.7, mgmt/corosync: 10.109.16.7,\\n        mgmt/database: 10.109.16.7, mgmt/memcache: 10.109.16.7, mgmt/messaging: 10.109.16.7,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.7, mongo/db: 10.109.16.7, murano/api: 10.109.16.7, murano/cfapi: 10.109.16.7,\\n        neutron/api: 10.109.16.7, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.7,\\n        nova/migration: 10.109.16.7, sahara/api: 10.109.16.7, storage: 10.109.17.5,\\n        swift/api: 10.109.16.7, swift/replication: 10.109.17.5}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '4'\\n      uid: '4'\\n      user_node_name: slave-04_compute_cinder\\n    node-5:\\n      fqdn: node-5.test.domain.local\\n      name: node-5\\n      network_roles: {admin/pxe: 10.109.15.7, aodh/api: 10.109.16.5, ceilometer/api: 10.109.16.5,\\n        ceph/public: 10.109.17.3, ceph/replication: 10.109.17.3, cinder/api: 10.109.16.5,\\n        cinder/iscsi: 10.109.17.3, fw-admin: 10.109.15.7, glance/api: 10.109.16.5,\\n        glance/glare: 10.109.16.5, heat/api: 10.109.16.5, horizon: 10.109.16.5, ironic/api: 10.109.16.5,\\n        keystone/api: 10.109.16.5, management: 10.109.16.5, mgmt/corosync: 10.109.16.5,\\n        mgmt/database: 10.109.16.5, mgmt/memcache: 10.109.16.5, mgmt/messaging: 10.109.16.5,\\n        mgmt/vip: 10.109.16.5, mongo/db: 10.109.16.5, murano/api: 10.109.16.5, murano/cfapi: 10.109.16.5,\\n        neutron/api: 10.109.16.5, neutron/floating: null, neutron/private: null, nova/api: 10.109.16.5,\\n        nova/migration: 10.109.16.5, sahara/api: 10.109.16.5, storage: 10.109.17.3,\\n        swift/api: 10.109.16.5, swift/replication: 10.109.17.3}\\n      node_roles: [cinder, compute]\\n      nova_cpu_pinning_enabled: false\\n      nova_hugepages_enabled: false\\n      swift_zone: '5'\\n      uid: '5'\\n      user_node_name: slave-05_compute_cinder\\n  vips:\\n    management:\\n      ipaddr: 10.109.16.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    public:\\n      ipaddr: 10.109.18.3\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: haproxy\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter:\\n      ipaddr: 10.109.16.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: mgmt/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific: null\\n    vrouter_pub:\\n      ipaddr: 10.109.18.2\\n      is_user_defined: false\\n      namespace: vrouter\\n      network_role: public/vip\\n      node_roles: [controller, primary-controller]\\n      vendor_specific:\\n        iptables_rules:\\n          ns_start: [iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\n          ns_stop: [iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE]\\nnetwork_scheme:\\n  endpoints:\\n    br-fw-admin:\\n      IP: [10.109.15.7/24]\\n      gateway: 10.109.15.1\\n      vendor_specific: {provider_gateway: 10.109.15.1}\\n    br-mgmt:\\n      IP: [10.109.16.5/24]\\n    br-prv: {IP: none}\\n    br-storage:\\n      IP: [10.109.17.3/24]\\n  interfaces:\\n    enp0s3:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:03.0', driver: e1000}\\n    enp0s4:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:04.0', driver: e1000}\\n    enp0s5:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:05.0', driver: e1000}\\n    enp0s6:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:06.0', driver: e1000}\\n    enp0s7:\\n      vendor_specific: {bus_info: '0000:00:07.0', driver: e1000}\\n  provider: lnx\\n  roles: {admin/pxe: br-fw-admin, aodh/api: br-mgmt, ceilometer/api: br-mgmt, ceph/public: br-storage,\\n    ceph/replication: br-storage, cinder/api: br-mgmt, cinder/iscsi: br-storage, fw-admin: br-fw-admin,\\n    glance/api: br-mgmt, glance/glare: br-mgmt, heat/api: br-mgmt, horizon: br-mgmt,\\n    ironic/api: br-mgmt, keystone/api: br-mgmt, management: br-mgmt, mgmt/corosync: br-mgmt,\\n    mgmt/database: br-mgmt, mgmt/memcache: br-mgmt, mgmt/messaging: br-mgmt, mgmt/vip: br-mgmt,\\n    mongo/db: br-mgmt, murano/api: br-mgmt, murano/cfapi: br-mgmt, neutron/api: br-mgmt,\\n    neutron/private: br-prv, nova/api: br-mgmt, nova/migration: br-mgmt, sahara/api: br-mgmt,\\n    storage: br-storage, swift/api: br-mgmt, swift/replication: br-storage}\\n  transformations:\\n  - {action: add-br, name: br-fw-admin}\\n  - {action: add-br, name: br-mgmt}\\n  - {action: add-br, name: br-storage}\\n  - {action: add-br, name: br-prv, provider: ovs}\\n  - {action: add-br, name: br-aux}\\n  - action: add-patch\\n    bridges: [br-prv, br-aux]\\n    mtu: 65000\\n    provider: ovs\\n  - {action: add-port, bridge: br-fw-admin, name: enp0s3}\\n  - {action: add-port, bridge: br-mgmt, name: enp0s5}\\n  - {action: add-port, bridge: br-aux, name: enp0s6}\\n  - {action: add-port, bridge: br-storage, name: enp0s7}\\n  version: '1.1'\\nneutron_advanced_configuration:\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Neutron Advanced Configuration\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 20\\n  neutron_dvr: false\\n  neutron_l2_pop: false\\n  neutron_l3_ha: false\\n  neutron_qos: false\\nnode_volumes:\\n- extra: [disk/by-id/virtio-2d85a35ac13a4d78a1b3]\\n  free_space: 50508\\n  id: vda\\n  name: vda\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 64, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 20544, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 30092, type: pv, vg: cinder}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: vm}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-0ca3f2eab5664be7a16d]\\n  free_space: 50508\\n  id: vdb\\n  name: vdb\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 64, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 35558, type: pv, vg: cinder}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 15078, type: pv, vg: vm}\\n- extra: [disk/by-id/virtio-36f3a24bc36549f1b847]\\n  free_space: 50508\\n  id: vdc\\n  name: vdc\\n  size: 51200\\n  type: disk\\n  volumes:\\n  - {size: 300, type: boot}\\n  - {file_system: ext2, mount: /boot, name: Boot, size: 200, type: raid}\\n  - {size: 128, type: lvm_meta_pool}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: os}\\n  - {lvm_meta_size: 0, size: 0, type: pv, vg: cinder}\\n  - {lvm_meta_size: 64, size: 50572, type: pv, vg: vm}\\n- _allocate_size: min\\n  id: os\\n  label: Base System\\n  min_size: 20480\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: ext4, mount: /, name: root, size: 15360, type: lv}\\n  - {file_system: swap, mount: swap, name: swap, size: 5120, type: lv}\\n- _allocate_size: all\\n  id: cinder\\n  label: Cinder\\n  min_size: 1536\\n  type: vg\\n  volumes: []\\n- _allocate_size: all\\n  id: vm\\n  label: Virtual Storage\\n  min_size: 5120\\n  type: vg\\n  volumes:\\n  - {file_system: xfs, mount: /var/lib/nova, name: nova, size: 65522, type: lv}\\nnodes:\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-controller,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-1.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.4, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-1, public_address: 10.109.18.4, public_netmask: 255.255.255.0, role: primary-mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.2, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '1', uid: '1',\\n  user_node_name: slave-01_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-2.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.6, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-2, public_address: 10.109.18.5, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.4, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '2', uid: '2',\\n  user_node_name: slave-03_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: controller,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-3.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.8, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-3, public_address: 10.109.18.6, public_netmask: 255.255.255.0, role: mongo,\\n  storage_address: 10.109.17.6, storage_netmask: 255.255.255.0, swift_zone: '3', uid: '3',\\n  user_node_name: slave-02_controller_mongo}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: cinder, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-4.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.7, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-4, role: compute, storage_address: 10.109.17.5, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '4', uid: '4', user_node_name: slave-04_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: cinder, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\n- {fqdn: node-5.test.domain.local, internal_address: 10.109.16.5, internal_netmask: 255.255.255.0,\\n  name: node-5, role: compute, storage_address: 10.109.17.3, storage_netmask: 255.255.255.0,\\n  swift_zone: '5', uid: '5', user_node_name: slave-05_compute_cinder}\\nnova: {db_password: OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv, enable_hugepages: false, state_path: /var/lib/nova,\\n  user_password: IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT}\\nnova_quota: false\\nonline: true\\nopenstack_version: mitaka-9.0\\noperator_user:\\n  authkeys: ''\\n  homedir: /home/fueladmin\\n  metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n  name: fueladmin\\n  password: wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nplugins: []\\nprovision:\\n  codename: trusty\\n  image_data:\\n    /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n    /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Provision\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'false'}\\n    weight: 80\\n  method: image\\n  packages: 'acl\\n\\n    anacron\\n\\n    bash-completion\\n\\n    bridge-utils\\n\\n    bsdmainutils\\n\\n    build-essential\\n\\n    cloud-init\\n\\n    curl\\n\\n    daemonize\\n\\n    debconf-utils\\n\\n    gdisk\\n\\n    grub-pc\\n\\n    hpsa-dkms\\n\\n    hwloc\\n\\n    i40e-dkms\\n\\n    linux-firmware\\n\\n    linux-firmware-nonfree\\n\\n    linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n    linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n    lvm2\\n\\n    mcollective\\n\\n    mdadm\\n\\n    multipath-tools\\n\\n    multipath-tools-boot\\n\\n    nailgun-agent\\n\\n    nailgun-mcagents\\n\\n    network-checker\\n\\n    ntp\\n\\n    openssh-client\\n\\n    openssh-server\\n\\n    puppet\\n\\n    python-amqp\\n\\n    ruby-augeas\\n\\n    ruby-ipaddress\\n\\n    ruby-json\\n\\n    ruby-netaddr\\n\\n    ruby-openstack\\n\\n    ruby-shadow\\n\\n    ruby-stomp\\n\\n    telnet\\n\\n    ubuntu-minimal\\n\\n    ubuntu-standard\\n\\n    uuid-runtime\\n\\n    vim\\n\\n    virt-what\\n\\n    vlan\\n\\n    '\\npublic_network_assignment:\\n  assign_to_all_nodes: false\\n  metadata:\\n    group: network\\n    label: Public network assignment\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n    weight: 10\\npublic_ssl:\\n  cert_data: {content: '-----BEGIN CERTIFICATE-----\\n\\n      MIIC7TCCAdUCAgPoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMDwxHjAcBgNVBAsMFU1pcmFudGlz\\n\\n      IEZ1ZWwtUUEgVGVhbTEaMBgGA1UEAwwRcHVibGljLmZ1ZWwubG9jYWwwHhcNMTYw\\n\\n      NDE5MjEyODE2WhcNMjYwNDE3MjEyODE2WjA8MR4wHAYDVQQLDBVNaXJhbnRpcyBG\\n\\n      dWVsLVFBIFRlYW0xGjAYBgNVBAMMEXB1YmxpYy5mdWVsLmxvY2FsMIIBIjANBgkq\\n\\n      hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA7lD6625wxqOzAC+9dUkM80fV9/YsBKY/\\n\\n      vFf5CRM7SscjXfQ5SMAkawUaFz5hNdBRHdqLfLFXo7bwoHrWwKZQa/q9tHcAG/DI\\n\\n      ZovA5k7akTvUznRp+okej4LprcRyB1sNndaSNe8fJK+UyjLy9eBxlgv3HSq86xK4\\n\\n      vjd+ER/IxEy6wAI8vW/sM8iCsP+Ul3Y/Y5yF4NUO+ji6YAl9islme28fG6Lpz3nD\\n\\n      TAuWH1eXIgGzTFrIWcwoNRJtcSDgcCRXkAMtlvPORSejwVvl/KeDTMJZm9F8v7xt\\n\\n      C0jwaliAusl2NXhOgeKU6ibr2K5np/crebK4sVSAmp0AHzbIDoWPAwIDAQABMA0G\\n\\n      CSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCPhKCFoAm25lCnQzVZiS6IX6MoC60rZ4Gjy6HEaCKB\\n\\n      izKs9oxI4rC1GtMx1GwQWgmeJ85HuFmuBKWp1NB/maBeD46ymajUKFywM0RKnjeL\\n\\n      w3w6t+5SDHhrukshIfGYesjDLCIQ8f9bgQqTjE0QU+Ae/GcQcjqAYi5CeOOcYGoZ\\n\\n      19zB2sHOsAR8nKRijOmtDkdsB/XBZUHBtthA/bNLTbyq8zwEVrwvaXeXo0/AH+en\\n\\n      Z+JsGkhSiKKhZ5Tvtukci467a8AzSw0A+7EuQhDexPE1V3YTyodomRJZC7XkHHmJ\\n\\n      atCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n\\n      -----END CERTIFICATE-----\\n\\n      -----BEGIN PRIVATE KEY-----\\n\\n      MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDuUPrrbnDGo7MA\\n\\n      L711SQzzR9X39iwEpj+8V/kJEztKxyNd9DlIwCRrBRoXPmE10FEd2ot8sVejtvCg\\n\\n      etbAplBr+r20dwAb8Mhmi8DmTtqRO9TOdGn6iR6PgumtxHIHWw2d1pI17x8kr5TK\\n\\n      MvL14HGWC/cdKrzrEri+N34RH8jETLrAAjy9b+wzyIKw/5SXdj9jnIXg1Q76OLpg\\n\\n      CX2KyWZ7bx8bounPecNMC5YfV5ciAbNMWshZzCg1Em1xIOBwJFeQAy2W885FJ6PB\\n\\n      W+X8p4NMwlmb0Xy/vG0LSPBqWIC6yXY1eE6B4pTqJuvYrmen9yt5srixVICanQAf\\n\\n      NsgOhY8DAgMBAAECggEAbFLYyvzHPDMaYQJSLqaGwWosoun9dhuPKvAd3XclY0cD\\n\\n      F2i0RRI5O3/1LQ2IqCpJRLWa45HEkUDNPVS4mpa+RWaSph3VKd4XaS0rAERlatB0\\n\\n      WWdm6J89CeRqjTaW0iscFFt82BEZ6dX5XrMr5oEfgCFuMI7FkmBPIv8cSXJWEosh\\n\\n      XVSHFQNIKBDRzB+1xrXTk72GcDVdR2ogDo+cWqkzR5nmn++SHV7gyoT4LtW71fbI\\n\\n      LwcVuKRXAwwSIpRPOCUypSrriGbPlJUN3YHbTftxSiFsssI5ljRycNWAQOY6UNLy\\n\\n      7LDhHXFmfs1u/mKzdK0/ijHInCauSaqbEGUwt4woYQKBgQD73WqI0DLTZtjZtH+l\\n\\n      gTAU5eW1fsIRp2LWYHWddXMp+p0tA0bb5ZIRS6BRvJGxW5Z8DW/duhyNTq44j77e\\n\\n      MxMXIR6M14VWbOMhVcHnEgk8m8Emyh9qfyx3Ch8BIwDj2p6CyihRHlSz0nza4/Wu\\n\\n      kO39rsDsXSAFhuCONw6N2S9rcQKBgQDyOp6b0zsTbSrWiKjtVr99jbtmyy2BeNM7\\n\\n      KLxwTUB10RoC2rtgRuX72DPDMoCkpTuhe9HF9Nu8siqVbzpXc1VgWOn3nGRI4F24\\n\\n      QWiTF30RRICK5SlBYqdQM9DnBEFNL2Q7BFxXObcc3EPGuXYl/LCcDA6JlOV92ZMI\\n\\n      qt9rgSbfswKBgCxtGeWYE98GPSnplLp01y5YfvRMr569j8mQqi5kETROaHsQIOeY\\n\\n      zvMOC/Fe+bP3G8w18o2Bzpd+UWzYrioziCKETQc63OIpwsaWgeVoYQi30JIvBOuc\\n\\n      ExPMTTu+GOIYJe2cCxCD8Rzm++8AVs278r7UnGMU6hkPeXycaYzLynmBAoGBALGe\\n\\n      Ol+Y7GC6VAcr/nLKgW/XVetyYNPnfTyMCmFuxC2gPqqJKYzXcBzT1GD1z07rumYX\\n\\n      HSNDAT3Eh2U8QlONxrT3fdiLXR3zJ8XMcJorRxI6YOd4UmAXrwgodq5veFLYxW5h\\n\\n      LDTppVQMT8aQiAoi2H4UeTR5ci5uNFrOsTVrZs3xAoGBAIwJOXY33sIYVM/qOCc7\\n\\n      rRnSaBD1PVfyVgBX/cGCZoshZbyg7am6uGwA+HuuuxvwNWqR3cTMaDoD4nD8gdg0\\n\\n      OXdBfLUchPgABgJJM//kcrBZ7svHaF3OssnpBXFjp+IV3Qd2DxOrC8O4pWpfqPwq\\n\\n      fTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n\\n      -----END PRIVATE KEY-----\\n\\n      ', name: ca.pem}\\n  cert_source: user_uploaded\\n  horizon: true\\n  hostname: public.fuel.local\\n  metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n  services: true\\npuppet: {manifests: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/', modules: 'rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/'}\\npuppet_debug: true\\nquantum: true\\nquantum_settings:\\n  L2:\\n    base_mac: fa:16:3e:00:00:00\\n    phys_nets:\\n      physnet1: {bridge: br-floating, vlan_range: null}\\n      physnet2: {bridge: br-prv, vlan_range: '1000:1030'}\\n    segmentation_type: vlan\\n  L3: {use_namespaces: true}\\n  database: {passwd: uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6}\\n  default_floating_net: admin_floating_net\\n  default_private_net: admin_internal_net\\n  keystone: {admin_password: nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7}\\n  metadata: {metadata_proxy_shared_secret: vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS}\\n  predefined_networks:\\n    admin_floating_net:\\n      L2: {network_type: flat, physnet: physnet1, router_ext: true, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: false\\n        floating: ['10.109.18.128:10.109.18.254']\\n        gateway: 10.109.18.1\\n        nameservers: []\\n        subnet: 10.109.18.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\n    admin_internal_net:\\n      L2: {network_type: vlan, physnet: physnet2, router_ext: false, segment_id: null}\\n      L3:\\n        enable_dhcp: true\\n        floating: null\\n        gateway: 10.109.19.1\\n        nameservers: [8.8.4.4, 8.8.8.8]\\n        subnet: 10.109.19.0/24\\n      shared: false\\n      tenant: admin\\nrabbit: {password: xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z}\\nrelease:\\n  attributes_metadata:\\n    editable:\\n      access:\\n        email:\\n          description: Email address for Administrator\\n          label: Email\\n          regex: {error: Invalid email, source: ^\\\\S+@\\\\S+$}\\n          type: text\\n          value: admin@localhost\\n          weight: 40\\n        metadata: {group: general, label: OpenStack Access, weight: 10}\\n        password:\\n          description: Password for Administrator\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: admin\\n          weight: 20\\n        tenant:\\n          description: Tenant (project) name for Administrator\\n          label: Tenant\\n          regex: {error: Invalid tenant name, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 30\\n        user:\\n          description: Username for Administrator\\n          label: Username\\n          regex: {error: Invalid username, source: '^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.*\\n              +.*$).+'}\\n          type: text\\n          value: admin\\n          weight: 10\\n      additional_components:\\n        ceilometer: {description: 'If selected, Ceilometer and Aodh components will\\n            be installed', label: Install Ceilometer and Aodh, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 60}\\n        heat: {description: '', label: '', type: hidden, value: true, weight: 50}\\n        ironic:\\n          description: If selected, Ironic component will be installed\\n          label: Install Ironic\\n          restrictions:\\n          - {'cluster:net_provider != ''neutron'' or networking_parameters:segmentation_type != ''vlan''': Ironic\\n              requires Neutron with VLAN segmentation.}\\n          - {'settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false': Ironic\\n              requires Swift or RadosGW for Glance images.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 80\\n        metadata: {group: openstack_services, label: Additional Components, weight: 10}\\n        mongo:\\n          description: If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend\\n          label: Use external Mongo DB\\n          restrictions:\\n          - {'settings:additional_components.ceilometer.value == false': 'External\\n              Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer\\n              enabled, External Mongo is useless and should not be installed.'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 70\\n        murano: {description: 'If selected, Murano component will be installed', label: Install\\n            Murano, type: checkbox, value: false, weight: 20}\\n        murano-cfapi:\\n          description: If selected, Murano service broker will be installed\\n          label: Install Murano service broker for Cloud Foundry\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        murano_glance_artifacts_plugin:\\n          description: If selected glance artifact repository will be enabled\\n          label: Enable glance artifact repository\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:additional_components.murano.value == false', message: Murano\\n              should be enabled}\\n          - {action: hide, condition: 'not (''experimental'' in version:feature_groups)'}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        sahara: {description: 'If selected, Sahara component will be installed', label: Install\\n            Sahara, type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n      cgroups:\\n        metadata:\\n          always_editable: true\\n          group: general\\n          label: Cgroups conguration for services\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 90\\n      common:\\n        auth_key: {description: Public key(s) to include in authorized_keys on deployed\\n            nodes, group: security, label: Public Key, type: hidden, value: '', weight: 70}\\n        auto_assign_floating_ip:\\n          description: If selected, OpenStack will automatically assign a floating\\n            IP to a new instance\\n          group: network\\n          label: Auto assign floating IP\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider == ''neutron'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 40\\n        debug: {description: 'Debug logging mode provides more information, but requires\\n            more disk space.', group: logging, label: OpenStack debug logging, type: checkbox,\\n          value: false, weight: 20}\\n        libvirt_type:\\n          group: compute\\n          label: Hypervisor type\\n          type: radio\\n          value: qemu\\n          values:\\n          - {data: kvm, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on hardware, label: KVM}\\n          - {data: qemu, description: Choose this type of hypervisor if you run OpenStack\\n              on virtual hosts., label: QEMU}\\n          weight: 30\\n        metadata: {label: Common, weight: 10}\\n        nova_quota: {description: Quotas are used to limit CPU and memory usage for\\n            tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database., group: compute,\\n          label: Nova quotas, type: checkbox, value: false, weight: 30}\\n        puppet_debug: {description: 'Debug puppet logging mode provides more information,\\n            but requires more disk space.', group: logging, label: Puppet debug logging,\\n          type: checkbox, value: true, weight: 20}\\n        resume_guests_state_on_host_boot: {description: 'Whether to resume previous\\n            guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests\\n            assigned to the host to resume their previous state. If the guest was\\n            running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest\\n            was not running previously, a restart will not be attempted.', group: compute,\\n          label: Resume guests state on host boot, type: checkbox, value: true, weight: 50}\\n        task_deploy: {description: The new deployment engine based on cross-node dependencies\\n            for deployment tasks., label: Enable task based deploy, type: hidden,\\n          value: true, weight: 11}\\n        use_cow_images: {description: 'For most cases you will want qcow format. If\\n            it''s disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with\\n            raw format currently does not support snapshotting.', group: storage,\\n          label: Use qcow format for images, type: checkbox, value: true, weight: 60}\\n        use_vcenter: {type: hidden, value: false, weight: 30}\\n      corosync:\\n        group: {description: '', label: Group, type: text, value: 226.94.1.1, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Corosync\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 50\\n        port: {description: '', label: Port, type: text, value: '12000', weight: 20}\\n        verified: {description: Set True only if multicast is configured correctly\\n            on router., label: Need to pass network verification., type: checkbox,\\n          value: false, weight: 10}\\n      external_dns:\\n        dns_list:\\n          description: List of upstream DNS servers\\n          label: DNS list\\n          max: 3\\n          regex: {error: Invalid IP address, source: '^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: DNS_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n        metadata: {group: network, label: Host OS DNS Servers, weight: 30}\\n      external_mongo:\\n        hosts_ip:\\n          description: IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs\\n          label: MongoDB hosts IP\\n          regex: {error: Invalid hosts ip sequence, source: '^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 30\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: External MongoDB\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.mongo.value\\n              == false', message: Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional\\n              Components section}\\n          weight: 30\\n        mongo_db_name:\\n          description: Mongo database name\\n          label: Database name\\n          regex: {error: Invalid database name, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_password:\\n          description: Mongo database password\\n          label: Password\\n          regex: {error: Password contains spaces, source: ^\\\\S*$}\\n          type: password\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n        mongo_replset: {description: Name for Mongo replication set, label: Replset,\\n          type: text, value: '', weight: 30}\\n        mongo_user:\\n          description: Mongo database username\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: ^\\\\w+$}\\n          type: text\\n          value: ceilometer\\n          weight: 30\\n      external_ntp:\\n        metadata: {group: network, label: Host OS NTP Servers, weight: 40}\\n        ntp_list:\\n          description: List of upstream NTP servers\\n          label: NTP server list\\n          regex: {error: Invalid NTP server, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text_list\\n          value: {generator: from_settings, generator_arg: NTP_UPSTREAM}\\n          weight: 10\\n      kernel_params:\\n        kernel: {description: Default kernel parameters, label: Initial parameters,\\n          type: text, value: console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90\\n            nomodeset}\\n        metadata: {group: general, label: Kernel parameters, weight: 60}\\n      murano_settings:\\n        metadata:\\n          group: openstack_services\\n          label: Murano Settings\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:additional_components.murano.value\\n              == false', message: Murano is not enabled on the Additional Components\\n              section}\\n          weight: 20\\n        murano_repo_url: {description: '', label: Murano Repository URL, type: text,\\n          value: 'http://storage.apps.openstack.org/', weight: 10}\\n      neutron_advanced_configuration:\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Neutron Advanced Configuration\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 20\\n        neutron_dvr:\\n          description: Enable Distributed Virtual Routers in Neutron\\n          label: Neutron DVR\\n          restrictions:\\n          - {? 'networking_parameters:segmentation_type != ''vlan'' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value\\n              == false' : DVR requires L2 population to be enabled.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        neutron_l2_pop:\\n          description: Enable L2 population mechanism in Neutron\\n          label: Neutron L2 population\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'networking_parameters:segmentation_type ==\\n              ''vlan'''}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 10\\n        neutron_l3_ha:\\n          description: 'Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\n\\n            Requires at least 2 Controller nodes to function properly\\n\\n            '\\n          label: Neutron L3 HA\\n          restrictions:\\n          - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value\\n              == true', message: Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron\\n              L3 HA}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        neutron_qos: {description: Enable Neutron QoS advanced service plug-in, label: Neutron\\n            QoS, type: checkbox, value: false, weight: 40}\\n      operator_user:\\n        authkeys: {description: 'Public SSH keys to include to operator user''s authorized\\n            keys, one per line.', label: Authorized SSH keys, type: textarea, value: '',\\n          weight: 80}\\n        homedir:\\n          description: Home directory for operator user\\n          label: Home directory\\n          regex: {error: Invalid path, source: ^/\\\\S}\\n          type: text\\n          value: /home/fueladmin\\n          weight: 70\\n        metadata: {group: general, label: Operating System Access, weight: 15}\\n        name:\\n          description: Username for operator user\\n          label: Username\\n          regex: {error: Empty username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n          value: fueladmin\\n          weight: 50\\n        password:\\n          description: Password for operator user\\n          label: Password\\n          regex: {error: Empty password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n          weight: 60\\n        sudo: {description: 'Sudoers configuration directives for operator user, one\\n            per line.', label: Sudoers configuration, type: textarea, value: 'ALL=(ALL)\\n            NOPASSWD: ALL', weight: 90}\\n      provision:\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Provision\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'false'}\\n          weight: 80\\n        method: {type: hidden, value: image}\\n        packages: {label: Initial packages, type: textarea, value: 'acl\\n\\n            anacron\\n\\n            bash-completion\\n\\n            bridge-utils\\n\\n            bsdmainutils\\n\\n            build-essential\\n\\n            cloud-init\\n\\n            curl\\n\\n            daemonize\\n\\n            debconf-utils\\n\\n            gdisk\\n\\n            grub-pc\\n\\n            hpsa-dkms\\n\\n            hwloc\\n\\n            i40e-dkms\\n\\n            linux-firmware\\n\\n            linux-firmware-nonfree\\n\\n            linux-headers-generic-lts-trusty\\n\\n            linux-image-generic-lts-trusty\\n\\n            lvm2\\n\\n            mcollective\\n\\n            mdadm\\n\\n            multipath-tools\\n\\n            multipath-tools-boot\\n\\n            nailgun-agent\\n\\n            nailgun-mcagents\\n\\n            network-checker\\n\\n            ntp\\n\\n            openssh-client\\n\\n            openssh-server\\n\\n            puppet\\n\\n            python-amqp\\n\\n            ruby-augeas\\n\\n            ruby-ipaddress\\n\\n            ruby-json\\n\\n            ruby-netaddr\\n\\n            ruby-openstack\\n\\n            ruby-shadow\\n\\n            ruby-stomp\\n\\n            telnet\\n\\n            ubuntu-minimal\\n\\n            ubuntu-standard\\n\\n            uuid-runtime\\n\\n            vim\\n\\n            virt-what\\n\\n            vlan\\n\\n            ', weight: 10}\\n      public_network_assignment:\\n        assign_to_all_nodes: {description: 'When disabled, public network will be\\n            assigned to controllers only', label: Assign public network to all nodes,\\n          type: checkbox, value: false, weight: 10}\\n        metadata:\\n          group: network\\n          label: Public network assignment\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'cluster:net_provider != ''neutron'''}\\n          weight: 10\\n      public_ssl:\\n        cert_data:\\n          description: Certificate and private key data, concatenated into a single\\n            file\\n          label: Certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: '(settings:public_ssl.cert_source.value != ''user_uploaded'')\\n              or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value\\n              == false)'}\\n          type: file\\n          value: ''\\n          weight: 40\\n        cert_source:\\n          description: From where we'll get certificate and private key\\n          label: Select source for certificate\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: radio\\n          value: self_signed\\n          values:\\n          - {data: self_signed, description: Generate private key and certificate\\n              that will be signed by this key, label: Self-signed}\\n          - {data: user_uploaded, description: Use pre-generated key and certificate,\\n            label: I have my own keypair with certificate}\\n          weight: 30\\n        horizon:\\n          description: Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP\\n          label: HTTPS for Horizon\\n          restrictions:\\n          - {'settings:public_ssl.services.value == false': TLS for OpenStack public\\n              endpoints should be enabled}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        hostname:\\n          description: Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates\\n            also will use this hostname\\n          label: DNS hostname for public TLS endpoints\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:public_ssl.horizon.value == false\\n              and settings:public_ssl.services.value == false'}\\n          type: text\\n          value: public.fuel.local\\n          weight: 50\\n        metadata: {group: security, label: Public TLS, weight: 110}\\n        services: {description: Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services,\\n          label: TLS for OpenStack public endpoints, type: checkbox, value: false,\\n          weight: 10}\\n      repo_setup:\\n        metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n        repos:\\n          description: 'Please note: the first repository will be considered the operating\\n            system mirror that will be used during node provisioning.\\n\\n            To create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow\\n            the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the\\n            Fuel master node.\\n\\n            Please make sure your Fuel master node has Internet access to the repository\\n            before attempting to create a mirror.\\n\\n            For more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n\\n            '\\n          extra_priority: null\\n          type: custom_repo_configuration\\n          value:\\n          - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n          - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n            uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64'}\\n          - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n            type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/'}\\n          - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n            type: deb, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary'}\\n      service_user:\\n        homedir: {type: hidden, value: /var/lib/fuel}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Service user account\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        name: {type: hidden, value: fuel}\\n        password:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: password}\\n        root_password: {type: hidden, value: r00tme}\\n        sudo: {type: hidden, value: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'}\\n      storage:\\n        admin_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        bootstrap_osd_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        ephemeral_ceph: {description: 'Configures Nova to store ephemeral volumes\\n            in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too.\\n            Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option,\\n            live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).',\\n          label: Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova), type: checkbox, value: false,\\n          weight: 75}\\n        fsid:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: uuid4}\\n        images_ceph:\\n          description: Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images.\\n            If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: Ceph RBD for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {'settings:storage.images_vcenter.value == true': Only one Glance backend\\n              could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 30\\n        images_vcenter:\\n          description: Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store\\n            images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.\\n          label: VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value != true'}\\n          - {condition: 'settings:storage.images_ceph.value == true', message: Only\\n              one Glance backend could be selected.}\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 35\\n        metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n        mon_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        objects_ceph: {description: 'Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This\\n            exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent\\n            Swift from installing.', label: Ceph RadosGW for objects (Swift API),\\n          type: checkbox, value: false, weight: 80}\\n        osd_pool_size:\\n          description: Configures the default number of object replicas in Ceph. This\\n            number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD'\\n            nodes.\\n          label: Ceph object replication factor\\n          regex: {error: Invalid number, source: '^[1-9]\\\\d*$'}\\n          type: text\\n          value: '3'\\n          weight: 85\\n        radosgw_key:\\n          type: hidden\\n          value: {generator: cephx_key}\\n        volumes_block_device:\\n          description: High performance block device storage. It is recommended to\\n            have at least one Cinder Block Device\\n          label: Cinder Block device driver\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 15\\n        volumes_ceph:\\n          description: Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.\\n          label: Ceph RBD for volumes (Cinder)\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value\\n              == true']\\n          type: checkbox\\n          value: false\\n          weight: 20\\n        volumes_lvm:\\n          description: It is recommended to have at least one Cinder node.\\n          label: Cinder LVM over iSCSI for volumes\\n          restrictions: ['settings:storage.volumes_ceph.value == true']\\n          type: checkbox\\n          value: true\\n          weight: 10\\n      syslog:\\n        metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true,\\n          weight: 50}\\n        syslog_port:\\n          description: Remote syslog port\\n          label: Port\\n          regex: {error: Invalid syslog port, source: '^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$'}\\n          type: text\\n          value: '514'\\n          weight: 20\\n        syslog_server:\\n          description: Remote syslog hostname\\n          label: Hostname\\n          regex: {error: Invalid hostname, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n          value: ''\\n          weight: 10\\n        syslog_transport:\\n          label: Syslog transport protocol\\n          type: radio\\n          value: tcp\\n          values:\\n          - {data: udp, description: '', label: UDP}\\n          - {data: tcp, description: '', label: TCP}\\n          weight: 30\\n      workloads_collector:\\n        enabled: {type: hidden, value: true}\\n        metadata:\\n          group: general\\n          label: Workloads Collector User\\n          restrictions:\\n          - {action: hide, condition: 'true'}\\n          weight: 10\\n        password:\\n          type: password\\n          value: {generator: password}\\n        tenant: {type: text, value: services}\\n        user: {type: text, value: fuel_stats_user}\\n    generated:\\n      aodh:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      base_syslog:\\n        syslog_port: {generator: identical, generator_arg: '514'}\\n        syslog_server: {generator: ip, generator_arg: admin}\\n      ceilometer:\\n        db_password: {generator: password}\\n        metering_secret: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cinder:\\n        db_password: {generator: password}\\n        fixed_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n        user_password: {generator: password}\\n      cobbler:\\n        profile: {generator: identical, generator_arg: ubuntu_1404_x86_64}\\n      deployed_before: {value: false}\\n      glance:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      glance_glare:\\n        user_password: {generator: password}\\n      heat:\\n        auth_encryption_key: {generator: hexstring, generator_arg: '32'}\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      horizon:\\n        secret_key: {generator: hexstring, generator_arg: '64'}\\n      ironic:\\n        db_password: {generator: password}\\n        swift_tempurl_key: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      keystone:\\n        admin_token: {generator: password}\\n        db_password: {generator: password}\\n      murano:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      murano-cfapi:\\n        db_password: {generator: password}\\n        rabbit_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      mysql:\\n        root_password: {generator: password}\\n        wsrep_password: {generator: password}\\n      nova:\\n        db_password: {generator: password}\\n        state_path: /var/lib/nova\\n        user_password: {generator: password}\\n      provision:\\n        codename: trusty\\n        image_data:\\n          /: {container: gzip, format: ext4, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz'}\\n          /boot: {container: gzip, format: ext2, uri: 'http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz'}\\n      puppet: {manifests: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/',\\n        modules: 'rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/'}\\n      quantum_settings:\\n        database:\\n          passwd: {generator: password}\\n        keystone:\\n          admin_password: {generator: password}\\n        metadata:\\n          metadata_proxy_shared_secret: {generator: password}\\n      rabbit:\\n        password: {generator: password}\\n      repo_setup:\\n        installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz,\\n          remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n        installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n      sahara:\\n        db_password: {generator: password}\\n        user_password: {generator: password}\\n      swift:\\n        user_password: {generator: password}\\n  components_metadata:\\n  - bind:\\n    - ['settings:common.libvirt_type.value', qemu]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu\\n    name: hypervisor:qemu\\n    weight: 5\\n  - bind: ['settings:common.use_vcenter.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter\\n    name: hypervisor:vmware\\n    requires:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning, name: 'hypervisor:qemu'}\\n    weight: 15\\n  - compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:*'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:*'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2\\n    name: network:neutron:core:ml2\\n    weight: 1000\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', vlan]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: common.network.neutron_vlan\\n    name: network:neutron:ml2:vlan\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['cluster:net_provider', neutron]\\n    - ['cluster:net_segment_type', tun]\\n    compatible:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert, name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert, name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'additional_service:ironic'}\\n    label: common.network.neutron_tun\\n    name: network:neutron:ml2:tun\\n    requires:\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.volumes_lvm.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    default: true\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider\\n    incompatible:\\n    - {message: LVM not compatible with Ceph, name: 'storage:block:ceph'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm\\n    name: storage:block:lvm\\n    weight: 5\\n  - bind:\\n    - ['settings:storage.volumes_ceph.value', true]\\n    - ['settings:storage.volumes_lvm.value', false]\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block\\n    incompatible:\\n    - {message: Ceph not compatible with LVM, name: 'storage:block:lvm'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:block:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.objects_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:object:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.ephemeral_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:ephemeral:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:storage.images_ceph.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph\\n    name: storage:image:ceph\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.sahara.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara\\n    name: additional_service:sahara\\n    weight: 10\\n  - bind: ['settings:additional_components.murano.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano\\n    name: additional_service:murano\\n    weight: 20\\n  - bind: ['settings:additional_components.ceilometer.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'hypervisor:vmware'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ironic'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer\\n    name: additional_service:ceilometer\\n    weight: 30\\n  - bind: ['settings:additional_components.ironic.value']\\n    compatible:\\n    - {name: 'hypervisor:qemu'}\\n    - {name: 'network:neutron:core:ml2'}\\n    - {name: 'network:neutron:ml2:vlan'}\\n    - {name: 'storage:block:lvm'}\\n    - {name: 'storage:block:ceph'}\\n    - {name: 'storage:object:ceph'}\\n    - {name: 'storage:ephemeral:ceph'}\\n    - {name: 'storage:image:ceph'}\\n    - {name: 'additional_service:sahara'}\\n    - {name: 'additional_service:murano'}\\n    - {name: 'additional_service:ceilometer'}\\n    description: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description\\n    incompatible:\\n    - {message: dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert,\\n      name: 'network:neutron:ml2:tun'}\\n    label: dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic\\n    name: additional_service:ironic\\n    weight: 40\\n  description: This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu\\n    as a base operating system. With high availability features built in, you are\\n    getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.\\n  id: 2\\n  is_deployable: true\\n  modes_metadata:\\n    ha_compact: {description: 'This configuration Deploys OpenStack ready for high\\n        availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a\\n        base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can\\n        be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for\\n        a true HA environment.'}\\n  name: Mitaka on Ubuntu 14.04\\n  operating_system: Ubuntu\\n  roles_metadata:\\n    base-os: {description: Install base Operating System without additional packages\\n        and configuration., group: other, name: Operating System, weight: 70}\\n    ceph-osd:\\n      description: Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes\\n        (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also\\n        provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable\\n        each).\\n      group: storage\\n      limits: {min: 'settings:storage.osd_pool_size.value'}\\n      name: Ceph OSD\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value\\n          == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value\\n          == false', message: Ceph should be enabled in the environment settings.}\\n      update_once: [controller]\\n      weight: 50\\n    cinder:\\n      description: Cinder provides scheduling of block storage resources, typically\\n        delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage\\n        can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a\\n        server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_lvm.value == false', message: Cinder\\n          LVM should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder}\\n      weight: 30\\n    cinder-block-device:\\n      conflicts: [controller, cinder, cinder-vmware, ceph-osd]\\n      description: Host node for Cinder Block Devices.\\n      group: storage\\n      has_primary: false\\n      name: Cinder Block Device\\n      public_ip_required: false\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_block_device.value == false', message: Cinder\\n          Block Device driver should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:storage.volumes_ceph.value == true', message: Ceph RBD\\n          cannot be used with Cinder Block Device}\\n      weight: 35\\n    cinder-vmware:\\n      description: Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered\\n        over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable\\n        file systems, or providing a server with access to raw block level devices.\\n      group: storage\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Cinder Proxy to VMware Datastore\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 40\\n    compute:\\n      description: A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine\\n        instances.\\n      fault_tolerance: 2%\\n      group: compute\\n      limits: {recommended: 1}\\n      name: Compute\\n      public_for_dvr_required: true\\n      weight: 20\\n    compute-vmware:\\n      conflicts: [controller, compute, cinder, cinder-block-device, ceph-osd, mongo,\\n        base-os, virt, ironic]\\n      description: A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi\\n        computing resources via VMware vCenter.\\n      group: compute\\n      name: Compute VMware\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false'}\\n      weight: 90\\n    controller:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: The Controller initiates orchestration activities and provides\\n        an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity\\n        management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed\\n        on the controller as well.\\n      group: base\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value\\n            == true', message: Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes\\n            to function properly., min: 2}\\n        recommended: 3\\n      name: Controller\\n      public_for_dvr_required: true\\n      public_ip_required: true\\n      update_required: [compute, cinder]\\n      weight: 10\\n    ironic:\\n      conflicts: [compute]\\n      description: Ironic conductor.\\n      group: compute\\n      limits: {min: 1, recommended: 3}\\n      name: Ironic\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ironic.value == false', message: Ironic\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      weight: 100\\n    mongo:\\n      conflicts: [compute, ceph-osd]\\n      description: A feature-complete and recommended database for storage of metering\\n        data from OpenStack Telemetry (Ceilometer).\\n      group: other\\n      has_primary: true\\n      limits:\\n        min: 1\\n        overrides:\\n        - {condition: 'cluster:mode != ''ha_compact''', max: 1, message: At most 1\\n            MongoDB node can be added for non-HA deployment}\\n        - {condition: 'cluster:mode == ''ha_compact''', message: At least 3 MongoDB\\n            nodes are recommended for HA deployment., recommended: 3}\\n      name: Telemetry - MongoDB\\n      restrictions:\\n      - {condition: 'settings:additional_components.ceilometer.value == false', message: Ceilometer\\n          should be enabled in the environment settings.}\\n      - {condition: 'settings:additional_components.mongo.value == true', message: You\\n          are already using external MongoDB.}\\n      weight: 60\\n    virt:\\n      conflicts: [controller, base-os]\\n      description: 'ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node\\n        that can be assign as a normal nodes.'\\n      group: compute\\n      name: Virtual\\n      public_ip_required: true\\n      restrictions:\\n      - {action: hide, condition: 'not (''advanced'' in version:feature_groups)'}\\n      weight: 80\\n  state: available\\n  version: mitaka-9.0\\n  vmware_attributes_metadata:\\n    editable:\\n      metadata:\\n      - fields:\\n        - description: Availability zone name\\n          label: Availability zone\\n          name: az_name\\n          regex: {error: Invalid availability zone name, source: '^(?!nova$)\\\\w+$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - editable_for_deployed: true\\n          fields:\\n          - description: vSphere cluster\\n            label: vSphere cluster\\n            name: vsphere_cluster\\n            regex: {error: Invalid vSphere cluster, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - description: Service name\\n            label: Service name\\n            name: service_name\\n            regex: {error: Invalid service name, source: '^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$'}\\n            type: text\\n          - description: Datastore regex\\n            label: Datastore regex\\n            name: datastore_regex\\n            regex: {error: Invalid datastore regex, source: \\\\S}\\n            type: text\\n          - {description: Target node for nova-compute service, label: Target node,\\n            name: target_node, type: select}\\n          name: nova_computes\\n          type: array\\n        name: availability_zones\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:common.use_vcenter.value == false', message: VMware\\n            vCenter not enabled for cluster}\\n        type: array\\n      - fields:\\n        - description: vCenter host or IP\\n          label: vCenter host\\n          name: vcenter_host\\n          regex: {error: Invalid vCenter host, source: '^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$'}\\n          type: text\\n        - description: vCenter username\\n          label: vCenter username\\n          name: vcenter_username\\n          regex: {error: Empty vCenter username, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: vCenter password\\n          label: vCenter password\\n          name: vcenter_password\\n          regex: {error: Empty vCenter password, source: \\\\S}\\n          type: password\\n        - description: Datacenter\\n          label: Datacenter\\n          name: datacenter\\n          regex: {error: Invalid datacenter, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        - description: Datastore\\n          label: Datastore\\n          name: datastore\\n          regex: {error: Invalid datastore, source: \\\\S}\\n          type: text\\n        name: glance\\n        restrictions:\\n        - {condition: 'settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value\\n            == false', message: VMware vCenter datastore for images is not enabled\\n            in Settings tab}\\n        type: object\\n      value:\\n        availability_zones:\\n        - az_name: vcenter\\n          nova_computes:\\n          - datastore_regex: ''\\n            service_name: ''\\n            target_node:\\n              current: {id: controllers, label: controllers}\\n              options:\\n              - {id: controllers, label: controllers}\\n            vsphere_cluster: ''\\n          vcenter_host: ''\\n          vcenter_password: ''\\n          vcenter_username: ''\\n        glance: {datacenter: '', datastore: '', vcenter_host: '', vcenter_password: '',\\n          vcenter_username: ''}\\nrepo_setup:\\n  installer_initrd: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz}\\n  installer_kernel: {local: /var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux, remote_relative: dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux}\\n  metadata: {always_editable: true, group: general, label: Repositories, weight: 50}\\n  repos:\\n  - {name: ubuntu-0, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-1, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: ubuntu-2, priority: 1001, section: main universe multiverse, suite: trusty-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/'}\\n  - {name: mos, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0, type: deb,\\n    uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64'}\\n  - {name: mos-updates, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-updates,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-security, priority: 1050, section: main restricted, suite: mos9.0-security,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: mos-holdback, priority: 1100, section: main restricted, suite: mos9.0-holdback,\\n    type: deb, uri: 'http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/'}\\n  - {name: Auxiliary, priority: 1150, section: main restricted, suite: auxiliary,\\n    type: deb, uri: 'http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary'}\\nresume_guests_state_on_host_boot: true\\nroles: [cinder, compute]\\nsahara: {db_password: 4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2, enabled: false, user_password: PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB}\\nservice_user:\\n  homedir: /var/lib/fuel\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Service user account\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  name: fuel\\n  password: LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo\\n  root_password: r00tme\\n  sudo: 'ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'\\nstatus: discover\\nstorage:\\n  admin_key: AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==\\n  bootstrap_osd_key: AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==\\n  ephemeral_ceph: false\\n  fsid: 8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e\\n  images_ceph: false\\n  images_vcenter: false\\n  metadata: {group: storage, label: Storage Backends, weight: 60}\\n  mon_key: AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==\\n  objects_ceph: false\\n  osd_pool_size: '3'\\n  per_pool_pg_nums: {.rgw: 128, backups: 128, compute: 128, default_pg_num: 128, images: 128,\\n    volumes: 128}\\n  pg_num: 128\\n  radosgw_key: AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==\\n  volumes_block_device: false\\n  volumes_ceph: false\\n  volumes_lvm: true\\nstorage_network_range: 10.109.17.0/24\\nswift: {user_password: jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf}\\nsyslog:\\n  metadata: {enabled: false, group: logging, label: Syslog, toggleable: true, weight: 50}\\n  syslog_port: '514'\\n  syslog_server: ''\\n  syslog_transport: tcp\\ntask_deploy: true\\ntest_vm_image: {container_format: bare, disk_format: qcow2, glance_properties: '',\\n  img_name: TestVM, img_path: /usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img, min_ram: 64,\\n  os_name: cirros, public: 'true'}\\nuid: '5'\\nuse_cinder: true\\nuse_cow_images: true\\nuse_vcenter: false\\nuser_node_name: slave-05_compute_cinder\\nvms_conf: []\\nworkloads_collector:\\n  create_user: true\\n  enabled: true\\n  metadata:\\n    group: general\\n    label: Workloads Collector User\\n    restrictions:\\n    - {action: hide, condition: 'true'}\\n    weight: 10\\n  password: lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1\\n  tenant: services\\n  username: fuel_stats_user\\n", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "override_configuration"}], "id": "upload_configuration", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "upload_file"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/firewall/firewall.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "netconfig"}], "id": "firewall", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/cinder.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "1", "name": "openstack-cinder"}, {"node_id": "5", "name": "hosts"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-cinder"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-cinder"}, {"node_id": "5", "name": "firewall"}], "id": "top-role-cinder", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "enable_cinder_volume_service"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/logging/logging.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "globals"}, {"node_id": "5", "name": "setup_repositories"}], "id": "logging", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/roles/compute.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "3", "name": "memcached"}, {"node_id": "3", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "primary-rabbitmq"}, {"node_id": "1", "name": "memcached"}, {"node_id": "2", "name": "rabbitmq"}, {"node_id": "5", "name": "hosts"}, {"node_id": "5", "name": "firewall"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-controller"}, {"node_id": "2", "name": "keystone"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-controller"}, {"node_id": "3", "name": "keystone"}, {"node_id": "2", "name": "memcached"}], "id": "top-role-compute", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "enable_nova_compute_service"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"retries": 10, "cmd": "timeout -s9 40 ntpdate -u -v -s $(awk '/^server/ { if ($2 !~ /127\\\\.127\\\\.[0-9]+\\\\.[0-9]+/) {ORS=\\" \\"; print $2}}' /etc/ntp.conf)", "cwd": "/", "timeout": 300, "interval": 30}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}], "id": "sync_time", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/openstack_tasks/examples/openstack-network/compute-nova.pp", "timeout": 1800, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-common-config"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-agents-metadata"}, {"node_id": "2", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "1", "name": "primary-openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "3", "name": "openstack-network-plugins-l2"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-start"}, {"node_id": "5", "name": "openstack-network-agents-l3"}, {"node_id": "4", "name": "openstack-network-plugins-l2"}], "id": "openstack-network-compute-nova", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "openstack-network-end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "upload_nodes_info"}], "id": "update_hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/connectivity_tests.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "netconfig"}], "id": "connectivity_tests", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "hosts"}, {"node_id": "5", "name": "firewall"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"cmd": "ln -sf /etc/fuel/cluster/1/astute.yaml /etc/astute.yaml", "cwd": "/", "timeout": 180}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "upload_configuration"}], "id": "configuration_symlink", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "shell"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hosts/hosts.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "netconfig"}], "id": "hosts", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "deploy_end"}], "type": "puppet"}, {"type": "skipped", "fail_on_error": false, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "requires": [{"node_id": "master", "name": "generate_haproxy_keys"}], "id": "copy_haproxy_keys"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/hiera/hiera.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_start"}, {"node_id": "5", "name": "rsync_core_puppet"}], "id": "pre_hiera_config", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "pre_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ntp/ntp-client.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "dns-client"}, {"node_id": "1", "name": "ntp-server"}], "id": "ntp-client", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": null, "name": "post_deployment_end"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/ssl/ssl_add_trust_chain.pp", "timeout": 3600, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "ssl-keys-saving"}, {"node_id": "5", "name": "firewall"}], "id": "ssl-add-trust-chain", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "hosts"}], "type": "puppet"}, {"parameters": {"puppet_modules": "/etc/puppet/modules", "puppet_manifest": "/etc/puppet/modules/osnailyfacter/modular/netconfig/reserved_ports.pp", "timeout": 180, "cwd": "/"}, "requires": [{"node_id": "5", "name": "rsync_core_puppet"}], "id": "reserved_ports", "fail_on_error": true, "required_for": [{"node_id": "5", "name": "globals"}], "type": "puppet"}]}, "tasks_directory": {}}, "method": "task_deploy", "api_version": "1"}	{}	1	1	\N	{"1": {"glance_glare": {"user_password": "VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko"}, "user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "aodh": {"db_password": "cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC", "user_password": "yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38"}, "mysql": {"root_password": "Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b", "wsrep_password": "l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9"}, "murano-cfapi": {"db_password": "yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu", "user_password": "0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp", "enabled": false, "rabbit_password": "22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc"}, "corosync": {"verified": false, "group": "226.94.1.1", "port": "12000", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_transport": "tcp", "syslog_server": "", "metadata": {"enabled": false, "group": "logging", "toggleable": true, "weight": 50, "label": "Syslog"}}, "libvirt_type": "qemu", "puppet": {"modules": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "manifests": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/"}, "plugins": [], "fail_if_error": true, "use_cow_images": true, "glance": {"image_cache_max_size": "5368709120", "user_password": "4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP", "db_password": "eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9"}, "cinder": {"db_password": "0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA", "user_password": "icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT", "fixed_key": "8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1"}, "mongo": {"enabled": false}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty", "packages": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "method": "image", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "quantum_settings": {"default_floating_net": "admin_floating_net", "database": {"passwd": "uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6"}, "default_private_net": "admin_internal_net", "keystone": {"admin_password": "nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7"}, "L3": {"use_namespaces": true}, "L2": {"phys_nets": {"physnet2": {"bridge": "br-prv", "vlan_range": "1000:1030"}, "physnet1": {"bridge": "br-floating", "vlan_range": null}}, "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "segmentation_type": "vlan"}, "predefined_networks": {"admin_floating_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "flat", "router_ext": true, "physnet": "physnet1", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": [], "subnet": "10.109.18.0/24", "floating": ["10.109.18.128:10.109.18.254"], "gateway": "10.109.18.1", "enable_dhcp": false}, "tenant": "admin"}, "admin_internal_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "vlan", "router_ext": false, "physnet": "physnet2", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": ["8.8.4.4", "8.8.8.8"], "subnet": "10.109.19.0/24", "floating": null, "gateway": "10.109.19.1", "enable_dhcp": true}, "tenant": "admin"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": "vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS"}}, "use_vcenter": false, "configuration": {}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "swift": {"user_password": "jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf"}, "resume_guests_state_on_host_boot": true, "storage": {"volumes_ceph": false, "per_pool_pg_nums": {"compute": 128, "default_pg_num": 128, "volumes": 128, "images": 128, "backups": 128, ".rgw": 128}, "objects_ceph": false, "bootstrap_osd_key": "AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==", "volumes_lvm": true, "ephemeral_ceph": false, "volumes_block_device": false, "mon_key": "AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==", "pg_num": 128, "osd_pool_size": "3", "images_vcenter": false, "images_ceph": false, "admin_key": "AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==", "radosgw_key": "AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==", "fsid": "8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e", "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "nova": {"db_password": "OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv", "user_password": "IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT", "state_path": "/var/lib/nova", "enable_hugepages": false}, "master_ip": "10.109.15.2", "access": {"user": "admin", "password": "admin", "email": "admin@localhost", "tenant": "admin", "metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}}, "external_dns": {"dns_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "murano": {"db_password": "lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP", "user_password": "jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d", "enabled": false, "rabbit_password": "9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy"}, "murano_settings": {"murano_repo_url": "http://storage.apps.openstack.org/", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "keystone": {"db_password": "hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95", "admin_token": "J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI"}, "external_mongo": {"mongo_db_name": "ceilometer", "mongo_replset": "", "mongo_user": "ceilometer", "hosts_ip": "", "mongo_password": "ceilometer", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "online": true, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "nodes": [{"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}], "auto_assign_floating_ip": false, "node_volumes": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-0b4d15ec6cfa4f4fa6a5"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 10304, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "logs"}, {"size": 19660, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-aa72268369e348bf8056"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 948, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 11328, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "horizon"}, {"size": 38232, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-c4be8f8bb9dd4c32bcdf"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 6138, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 44306, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Logs", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/log", "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4", "size": 10240}], "type": "vg", "id": "logs"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Image Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "image"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Mysql Database", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 20480}], "type": "vg", "id": "mysql"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Horizon Temp Storage", "min_size": 11264, "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs", "size": 11264}], "type": "vg", "id": "horizon"}, {"_allocate_size": "all", "label": "MongoDB", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "mongo"}], "ceilometer": {"db_password": "24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN", "user_password": "X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx", "metering_secret": "iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv", "enabled": true}, "external_ntp": {"ntp_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "dpdk": {}, "status": "discover", "auth_key": "", "ironic": {"swift_tempurl_key": "R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW", "db_password": "Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS", "user_password": "7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp", "enabled": false}, "task_deploy": true, "horizon": {"secret_key": "049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0"}, "mp": [{"weight": "1", "point": "1"}, {"weight": "2", "point": "2"}], "sahara": {"db_password": "4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2", "user_password": "PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB", "enabled": false}, "network_metadata": {"nodes": {"node-5": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.5", "keystone/api": "10.109.16.5", "neutron/api": "10.109.16.5", "mgmt/database": "10.109.16.5", "sahara/api": "10.109.16.5", "ceilometer/api": "10.109.16.5", "ceph/public": "10.109.17.3", "mgmt/messaging": "10.109.16.5", "management": "10.109.16.5", "swift/api": "10.109.16.5", "storage": "10.109.17.3", "mgmt/corosync": "10.109.16.5", "glance/glare": "10.109.16.5", "aodh/api": "10.109.16.5", "cinder/api": "10.109.16.5", "swift/replication": "10.109.17.3", "admin/pxe": "10.109.15.7", "mongo/db": "10.109.16.5", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.7", "glance/api": "10.109.16.5", "mgmt/vip": "10.109.16.5", "heat/api": "10.109.16.5", "cinder/iscsi": "10.109.17.3", "nova/api": "10.109.16.5", "murano/cfapi": "10.109.16.5", "horizon": "10.109.16.5", "nova/migration": "10.109.16.5", "mgmt/memcache": "10.109.16.5", "ironic/api": "10.109.16.5", "ceph/replication": "10.109.17.3"}, "fqdn": "node-5.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "5", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-5"}, "node-4": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.7", "keystone/api": "10.109.16.7", "neutron/api": "10.109.16.7", "mgmt/database": "10.109.16.7", "sahara/api": "10.109.16.7", "ceilometer/api": "10.109.16.7", "ceph/public": "10.109.17.5", "mgmt/messaging": "10.109.16.7", "management": "10.109.16.7", "swift/api": "10.109.16.7", "storage": "10.109.17.5", "mgmt/corosync": "10.109.16.7", "glance/glare": "10.109.16.7", "aodh/api": "10.109.16.7", "cinder/api": "10.109.16.7", "swift/replication": "10.109.17.5", "admin/pxe": "10.109.15.6", "mongo/db": "10.109.16.7", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.6", "glance/api": "10.109.16.7", "mgmt/vip": "10.109.16.7", "heat/api": "10.109.16.7", "cinder/iscsi": "10.109.17.5", "nova/api": "10.109.16.7", "murano/cfapi": "10.109.16.7", "horizon": "10.109.16.7", "nova/migration": "10.109.16.7", "mgmt/memcache": "10.109.16.7", "ironic/api": "10.109.16.7", "ceph/replication": "10.109.17.5"}, "fqdn": "node-4.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "4", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-4"}, "node-1": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.4", "keystone/api": "10.109.16.4", "neutron/api": "10.109.16.4", "mgmt/database": "10.109.16.4", "sahara/api": "10.109.16.4", "ceilometer/api": "10.109.16.4", "ex": "10.109.18.4", "ceph/public": "10.109.17.2", "mgmt/messaging": "10.109.16.4", "management": "10.109.16.4", "swift/api": "10.109.16.4", "storage": "10.109.17.2", "mgmt/corosync": "10.109.16.4", "glance/glare": "10.109.16.4", "aodh/api": "10.109.16.4", "cinder/api": "10.109.16.4", "public/vip": "10.109.18.4", "swift/replication": "10.109.17.2", "ceph/radosgw": "10.109.18.4", "admin/pxe": "10.109.15.3", "mongo/db": "10.109.16.4", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.3", "glance/api": "10.109.16.4", "heat/api": "10.109.16.4", "mgmt/vip": "10.109.16.4", "cinder/iscsi": "10.109.17.2", "nova/api": "10.109.16.4", "murano/cfapi": "10.109.16.4", "horizon": "10.109.16.4", "nova/migration": "10.109.16.4", "mgmt/memcache": "10.109.16.4", "ironic/api": "10.109.16.4", "ceph/replication": "10.109.17.2"}, "fqdn": "node-1.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "1", "node_roles": ["primary-controller", "primary-mongo"], "name": "node-1"}, "node-3": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.8", "keystone/api": "10.109.16.8", "neutron/api": "10.109.16.8", "mgmt/database": "10.109.16.8", "sahara/api": "10.109.16.8", "ceilometer/api": "10.109.16.8", "ex": "10.109.18.6", "ceph/public": "10.109.17.6", "mgmt/messaging": "10.109.16.8", "management": "10.109.16.8", "swift/api": "10.109.16.8", "storage": "10.109.17.6", "mgmt/corosync": "10.109.16.8", "glance/glare": "10.109.16.8", "aodh/api": "10.109.16.8", "cinder/api": "10.109.16.8", "public/vip": "10.109.18.6", "swift/replication": "10.109.17.6", "ceph/radosgw": "10.109.18.6", "admin/pxe": "10.109.15.4", "mongo/db": "10.109.16.8", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.4", "glance/api": "10.109.16.8", "heat/api": "10.109.16.8", "mgmt/vip": "10.109.16.8", "cinder/iscsi": "10.109.17.6", "nova/api": "10.109.16.8", "murano/cfapi": "10.109.16.8", "horizon": "10.109.16.8", "nova/migration": "10.109.16.8", "mgmt/memcache": "10.109.16.8", "ironic/api": "10.109.16.8", "ceph/replication": "10.109.17.6"}, "fqdn": "node-3.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "3", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-3"}, "node-2": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.6", "keystone/api": "10.109.16.6", "neutron/api": "10.109.16.6", "mgmt/database": "10.109.16.6", "sahara/api": "10.109.16.6", "ceilometer/api": "10.109.16.6", "ex": "10.109.18.5", "ceph/public": "10.109.17.4", "mgmt/messaging": "10.109.16.6", "management": "10.109.16.6", "swift/api": "10.109.16.6", "storage": "10.109.17.4", "mgmt/corosync": "10.109.16.6", "glance/glare": "10.109.16.6", "aodh/api": "10.109.16.6", "cinder/api": "10.109.16.6", "public/vip": "10.109.18.5", "swift/replication": "10.109.17.4", "ceph/radosgw": "10.109.18.5", "admin/pxe": "10.109.15.5", "mongo/db": "10.109.16.6", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.5", "glance/api": "10.109.16.6", "heat/api": "10.109.16.6", "mgmt/vip": "10.109.16.6", "cinder/iscsi": "10.109.17.4", "nova/api": "10.109.16.6", "murano/cfapi": "10.109.16.6", "horizon": "10.109.16.6", "nova/migration": "10.109.16.6", "mgmt/memcache": "10.109.16.6", "ironic/api": "10.109.16.6", "ceph/replication": "10.109.17.4"}, "fqdn": "node-2.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "2", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-2"}}, "vips": {"vrouter_pub": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "management": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "public": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "vrouter": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}}}, "network_scheme": {"transformations": [{"action": "add-br", "name": "br-fw-admin"}, {"action": "add-br", "name": "br-mgmt"}, {"action": "add-br", "name": "br-storage"}, {"action": "add-br", "name": "br-ex"}, {"action": "add-br", "name": "br-floating", "provider": "ovs"}, {"action": "add-patch", "bridges": ["br-floating", "br-ex"], "provider": "ovs", "mtu": 65000}, {"action": "add-br", "name": "br-prv", "provider": "ovs"}, {"action": "add-br", "name": "br-aux"}, {"action": "add-patch", "bridges": ["br-prv", "br-aux"], "provider": "ovs", "mtu": 65000}, {"action": "add-port", "bridge": "br-fw-admin", "name": "enp0s3"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-ex", "name": "enp0s4"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-mgmt", "name": "enp0s5"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-aux", "name": "enp0s6"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-storage", "name": "enp0s7"}], "roles": {"keystone/api": "br-mgmt", "neutron/api": "br-mgmt", "mgmt/database": "br-mgmt", "sahara/api": "br-mgmt", "heat/api": "br-mgmt", "ceilometer/api": "br-mgmt", "ex": "br-ex", "ceph/public": "br-storage", "mgmt/messaging": "br-mgmt", "management": "br-mgmt", "swift/api": "br-mgmt", "storage": "br-storage", "mgmt/corosync": "br-mgmt", "glance/glare": "br-mgmt", "aodh/api": "br-mgmt", "cinder/api": "br-mgmt", "public/vip": "br-ex", "swift/replication": "br-storage", "ceph/radosgw": "br-ex", "admin/pxe": "br-fw-admin", "mongo/db": "br-mgmt", "neutron/private": "br-prv", "neutron/floating": "br-floating", "fw-admin": "br-fw-admin", "glance/api": "br-mgmt", "mgmt/vip": "br-mgmt", "murano/api": "br-mgmt", "ironic/api": "br-mgmt", "nova/api": "br-mgmt", "murano/cfapi": "br-mgmt", "horizon": "br-mgmt", "nova/migration": "br-mgmt", "mgmt/memcache": "br-mgmt", "cinder/iscsi": "br-storage", "ceph/replication": "br-storage"}, "interfaces": {"enp0s6": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:06.0"}}, "enp0s7": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:07.0"}}, "enp0s4": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:04.0"}}, "enp0s5": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:05.0"}}, "enp0s3": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:03.0"}}}, "version": "1.1", "provider": "lnx", "endpoints": {"br-fw-admin": {"IP": ["10.109.15.3/24"], "vendor_specific": {"provider_gateway": "10.109.15.1"}}, "br-prv": {"IP": "none"}, "br-floating": {"IP": "none"}, "br-storage": {"IP": ["10.109.17.2/24"]}, "br-mgmt": {"IP": ["10.109.16.4/24"]}, "br-ex": {"IP": ["10.109.18.4/24"], "vendor_specific": {"provider_gateway": "10.109.18.1"}, "gateway": "10.109.18.1"}}}, "debug": true, "heat": {"db_password": "A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh", "user_password": "0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW", "enabled": true, "auth_encryption_key": "2b77963392a56162f0e61739f91c353f", "rabbit_password": "NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f"}, "storage_network_range": "10.109.17.0/24", "fuel_version": "9.0", "rabbit": {"password": "xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z"}, "nova_quota": false, "openstack_version": "mitaka-9.0", "test_vm_image": {"os_name": "cirros", "img_path": "/usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img", "container_format": "bare", "min_ram": 64, "disk_format": "qcow2", "glance_properties": "", "img_name": "TestVM", "public": "true"}, "management_network_range": "10.109.16.0/24", "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": false, "neutron_l3_ha": false, "neutron_dvr": false, "neutron_l2_pop": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}, "service_user": {"name": "fuel", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/var/lib/fuel", "root_password": "r00tme", "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "base_syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_server": "10.109.15.2"}, "vms_conf": [], "workloads_collector": {"username": "fuel_stats_user", "enabled": true, "create_user": true, "password": "lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1", "tenant": "services", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"enabled": false}, "roles": ["primary-controller", "primary-mongo"], "cluster": {"status": "new", "is_customized": false, "release_id": 2, "ui_settings": {"sort": [{"roles": "asc"}], "sort_by_labels": [], "search": "", "view_mode": "standard", "filter_by_labels": {}, "filter": {}}, "name": "CICMaintenanceMode", "is_locked": false, "net_provider": "neutron", "fuel_version": "9.0", "components": [], "changes": [{"node_id": null, "name": "attributes"}, {"node_id": null, "name": "networks"}, {"node_id": null, "name": "vmware_attributes"}, {"node_id": 4, "name": "interfaces"}, {"node_id": 4, "name": "disks"}, {"node_id": 5, "name": "interfaces"}, {"node_id": 5, "name": "disks"}, {"node_id": 3, "name": "interfaces"}, {"node_id": 3, "name": "disks"}, {"node_id": 2, "name": "interfaces"}, {"node_id": 2, "name": "disks"}, {"node_id": 1, "name": "interfaces"}, {"node_id": 1, "name": "disks"}], "id": 1, "mode": "ha_compact"}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "puppet_debug": true, "last_controller": "node-3", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "public_ssl": {"hostname": "public.fuel.local", "horizon": true, "services": true, "cert_data": {"content": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\natCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n-----END CERTIFICATE-----\\n-----BEGIN PRIVATE KEY-----\\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDuUPrrbnDGo7MA\\nL711SQzzR9X39iwEpj+8V/kJEztKxyNd9DlIwCRrBRoXPmE10FEd2ot8sVejtvCg\\netbAplBr+r20dwAb8Mhmi8DmTtqRO9TOdGn6iR6PgumtxHIHWw2d1pI17x8kr5TK\\nMvL14HGWC/cdKrzrEri+N34RH8jETLrAAjy9b+wzyIKw/5SXdj9jnIXg1Q76OLpg\\nCX2KyWZ7bx8bounPecNMC5YfV5ciAbNMWshZzCg1Em1xIOBwJFeQAy2W885FJ6PB\\nW+X8p4NMwlmb0Xy/vG0LSPBqWIC6yXY1eE6B4pTqJuvYrmen9yt5srixVICanQAf\\nNsgOhY8DAgMBAAECggEAbFLYyvzHPDMaYQJSLqaGwWosoun9dhuPKvAd3XclY0cD\\nF2i0RRI5O3/1LQ2IqCpJRLWa45HEkUDNPVS4mpa+RWaSph3VKd4XaS0rAERlatB0\\nWWdm6J89CeRqjTaW0iscFFt82BEZ6dX5XrMr5oEfgCFuMI7FkmBPIv8cSXJWEosh\\nXVSHFQNIKBDRzB+1xrXTk72GcDVdR2ogDo+cWqkzR5nmn++SHV7gyoT4LtW71fbI\\nLwcVuKRXAwwSIpRPOCUypSrriGbPlJUN3YHbTftxSiFsssI5ljRycNWAQOY6UNLy\\n7LDhHXFmfs1u/mKzdK0/ijHInCauSaqbEGUwt4woYQKBgQD73WqI0DLTZtjZtH+l\\ngTAU5eW1fsIRp2LWYHWddXMp+p0tA0bb5ZIRS6BRvJGxW5Z8DW/duhyNTq44j77e\\nMxMXIR6M14VWbOMhVcHnEgk8m8Emyh9qfyx3Ch8BIwDj2p6CyihRHlSz0nza4/Wu\\nkO39rsDsXSAFhuCONw6N2S9rcQKBgQDyOp6b0zsTbSrWiKjtVr99jbtmyy2BeNM7\\nKLxwTUB10RoC2rtgRuX72DPDMoCkpTuhe9HF9Nu8siqVbzpXc1VgWOn3nGRI4F24\\nQWiTF30RRICK5SlBYqdQM9DnBEFNL2Q7BFxXObcc3EPGuXYl/LCcDA6JlOV92ZMI\\nqt9rgSbfswKBgCxtGeWYE98GPSnplLp01y5YfvRMr569j8mQqi5kETROaHsQIOeY\\nzvMOC/Fe+bP3G8w18o2Bzpd+UWzYrioziCKETQc63OIpwsaWgeVoYQi30JIvBOuc\\nExPMTTu+GOIYJe2cCxCD8Rzm++8AVs278r7UnGMU6hkPeXycaYzLynmBAoGBALGe\\nOl+Y7GC6VAcr/nLKgW/XVetyYNPnfTyMCmFuxC2gPqqJKYzXcBzT1GD1z07rumYX\\nHSNDAT3Eh2U8QlONxrT3fdiLXR3zJ8XMcJorRxI6YOd4UmAXrwgodq5veFLYxW5h\\nLDTppVQMT8aQiAoi2H4UeTR5ci5uNFrOsTVrZs3xAoGBAIwJOXY33sIYVM/qOCc7\\nrRnSaBD1PVfyVgBX/cGCZoshZbyg7am6uGwA+HuuuxvwNWqR3cTMaDoD4nD8gdg0\\nOXdBfLUchPgABgJJM//kcrBZ7svHaF3OssnpBXFjp+IV3Qd2DxOrC8O4pWpfqPwq\\nfTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n", "name": "ca.pem"}, "cert_source": "user_uploaded", "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "deployed_before": {"value": false}, "kernel_params": {"kernel": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "use_cinder": true, "operator_user": {"name": "fueladmin", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/home/fueladmin", "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "authkeys": "", "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "deployment_mode": "ha_compact", "release": {"operating_system": "Ubuntu", "description": "This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu as a base operating system. With high availability features built in, you are getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.", "is_deployable": true, "components_metadata": [{"name": "hypervisor:qemu", "weight": 5, "default": true, "bind": [["settings:common.libvirt_type.value", "qemu"]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu", "compatible": [{"name": "hypervisor:vmware"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description", "weight": 15, "bind": ["settings:common.use_vcenter.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning", "name": "hypervisor:qemu"}], "name": "hypervisor:vmware"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description", "weight": 1000, "default": true, "label": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2", "compatible": [{"name": "hypervisor:*"}, {"name": "network:neutron:ml2:*"}], "name": "network:neutron:core:ml2"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "default": true, "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "vlan"]], "label": "common.network.neutron_vlan", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert", "name": "hypervisor:vmware"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "additional_service:ironic"}], "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "tun"]], "label": "common.network.neutron_tun", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "LVM not compatible with Ceph", "name": "storage:block:ceph"}], "default": true, "bind": ["settings:storage.volumes_lvm.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}], "name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "Ceph not compatible with LVM", "name": "storage:block:lvm"}], "bind": [["settings:storage.volumes_ceph.value", true], ["settings:storage.volumes_lvm.value", false]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.objects_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:object:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.ephemeral_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.images_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}], "name": "storage:image:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description", "weight": 10, "bind": ["settings:additional_components.sahara.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:sahara"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description", "weight": 20, "bind": ["settings:additional_components.murano.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:murano"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description", "weight": 30, "bind": ["settings:additional_components.ceilometer.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic", "weight": 40, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "bind": ["settings:additional_components.ironic.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description"}], "state": "available", "version": "mitaka-9.0", "roles_metadata": {"compute-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "compute", "name": "Compute VMware", "weight": 90, "conflicts": ["controller", "compute", "cinder", "cinder-block-device", "ceph-osd", "mongo", "base-os", "virt", "ironic"], "description": "A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi computing resources via VMware vCenter."}, "compute": {"limits": {"recommended": 1}, "group": "compute", "name": "Compute", "weight": 20, "fault_tolerance": "2%", "public_for_dvr_required": true, "description": "A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine instances."}, "cinder-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "storage", "name": "Cinder Proxy to VMware Datastore", "weight": 40, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or providing a server with access to raw block level devices."}, "virt": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('advanced' in version:feature_groups)"}], "group": "compute", "name": "Virtual", "weight": 80, "public_ip_required": true, "conflicts": ["controller", "base-os"], "description": "ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node that can be assign as a normal nodes."}, "base-os": {"group": "other", "name": "Operating System", "weight": 70, "description": "Install base Operating System without additional packages and configuration."}, "controller": {"limits": {"recommended": 3, "overrides": [{"message": "Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes to function properly.", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value == true", "min": 2}], "min": 1}, "group": "base", "name": "Controller", "weight": 10, "update_required": ["compute", "cinder"], "has_primary": true, "public_ip_required": true, "conflicts": ["compute"], "public_for_dvr_required": true, "description": "The Controller initiates orchestration activities and provides an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed on the controller as well."}, "ceph-osd": {"restrictions": [{"message": "Ceph should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value == false"}], "group": "storage", "weight": 50, "limits": {"min": "settings:storage.osd_pool_size.value"}, "description": "Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable each).", "update_once": ["controller"], "name": "Ceph OSD"}, "ironic": {"restrictions": [{"message": "Ironic should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "group": "compute", "name": "Ironic", "weight": 100, "limits": {"recommended": 3, "min": 1}, "conflicts": ["compute"], "description": "Ironic conductor."}, "cinder": {"restrictions": [{"message": "Cinder LVM should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_lvm.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder", "weight": 30, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder provides scheduling of block storage resources, typically delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a server with access to raw block level devices."}, "cinder-block-device": {"restrictions": [{"message": "Cinder Block Device driver should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_block_device.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder Block Device", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder Block Device", "weight": 35, "conflicts": ["controller", "cinder", "cinder-vmware", "ceph-osd"], "public_ip_required": false, "has_primary": false, "description": "Host node for Cinder Block Devices."}, "mongo": {"restrictions": [{"message": "Ceilometer should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ceilometer.value == false"}, {"message": "You are already using external MongoDB.", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == true"}], "group": "other", "name": "Telemetry - MongoDB", "weight": 60, "has_primary": true, "limits": {"overrides": [{"max": 1, "message": "At most 1 MongoDB node can be added for non-HA deployment", "condition": "cluster:mode != 'ha_compact'"}, {"recommended": 3, "message": "At least 3 MongoDB nodes are recommended for HA deployment.", "condition": "cluster:mode == 'ha_compact'"}], "min": 1}, "conflicts": ["compute", "ceph-osd"], "description": "A feature-complete and recommended database for storage of metering data from OpenStack Telemetry (Ceilometer)."}}, "vmware_attributes_metadata": {"editable": {"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}, "service_name": ""}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name", "label": "Availability zone"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"editable_for_deployed": true, "type": "array", "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster", "label": "vSphere cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name", "label": "Service name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex", "label": "Datastore regex"}, {"type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node", "label": "Target node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter", "label": "Datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore", "label": "Datastore"}]}]}}, "modes_metadata": {"ha_compact": {"description": "This configuration Deploys OpenStack ready for high availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for a true HA environment."}}, "id": 2, "attributes_metadata": {"generated": {"glance_glare": {"user_password": {"generator": "password"}}, "murano-cfapi": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "sahara": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "mysql": {"root_password": {"generator": "password"}, "wsrep_password": {"generator": "password"}}, "ironic": {"swift_tempurl_key": {"generator": "password"}, "db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "glance": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "cobbler": {"profile": {"generator": "identical", "generator_arg": "ubuntu_1404_x86_64"}}, "quantum_settings": {"database": {"passwd": {"generator": "password"}}, "keystone": {"admin_password": {"generator": "password"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": {"generator": "password"}}}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty"}, "aodh": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "nova": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "state_path": "/var/lib/nova"}, "murano": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "keystone": {"db_password": {"generator": "password"}, "admin_token": {"generator": "password"}}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "heat": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "auth_encryption_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "32"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "rabbit": {"password": {"generator": "password"}}, "cinder": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "fixed_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "swift": {"user_password": {"generator": "password"}}, "base_syslog": {"syslog_port": {"generator": "identical", "generator_arg": "514"}, "syslog_server": {"generator": "ip", "generator_arg": "admin"}}, "ceilometer": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "metering_secret": {"generator": "password"}}, "deployed_before": {"value": false}, "horizon": {"secret_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "puppet": {"modules": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/", "manifests": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/"}}, "editable": {"service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": {"generator": "password"}}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": false, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "fsid": {"type": "hidden", "value": {"generator": "uuid4"}}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": false, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": "", "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "self_signed", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": {"generator": "password"}, "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "DNS_UPSTREAM"}, "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": {"generator": "password"}}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "weight": 10, "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "NTP_UPSTREAM"}, "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}}}, "name": "Mitaka on Ubuntu 14.04"}, "cobbler": {"profile": "ubuntu_1404_x86_64"}, "deployment_id": 1, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}, "quantum": true}, "3": {"glance_glare": {"user_password": "VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko"}, "user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "aodh": {"db_password": "cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC", "user_password": "yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38"}, "mysql": {"root_password": "Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b", "wsrep_password": "l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9"}, "murano-cfapi": {"db_password": "yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu", "user_password": "0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp", "enabled": false, "rabbit_password": "22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc"}, "corosync": {"verified": false, "group": "226.94.1.1", "port": "12000", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_transport": "tcp", "syslog_server": "", "metadata": {"enabled": false, "group": "logging", "toggleable": true, "weight": 50, "label": "Syslog"}}, "libvirt_type": "qemu", "puppet": {"modules": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "manifests": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/"}, "plugins": [], "fail_if_error": true, "use_cow_images": true, "glance": {"image_cache_max_size": "5368709120", "user_password": "4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP", "db_password": "eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9"}, "cinder": {"db_password": "0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA", "user_password": "icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT", "fixed_key": "8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1"}, "mongo": {"enabled": false}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty", "packages": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "method": "image", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "quantum_settings": {"default_floating_net": "admin_floating_net", "database": {"passwd": "uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6"}, "default_private_net": "admin_internal_net", "keystone": {"admin_password": "nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7"}, "L3": {"use_namespaces": true}, "L2": {"phys_nets": {"physnet2": {"bridge": "br-prv", "vlan_range": "1000:1030"}, "physnet1": {"bridge": "br-floating", "vlan_range": null}}, "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "segmentation_type": "vlan"}, "predefined_networks": {"admin_floating_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "flat", "router_ext": true, "physnet": "physnet1", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": [], "subnet": "10.109.18.0/24", "floating": ["10.109.18.128:10.109.18.254"], "gateway": "10.109.18.1", "enable_dhcp": false}, "tenant": "admin"}, "admin_internal_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "vlan", "router_ext": false, "physnet": "physnet2", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": ["8.8.4.4", "8.8.8.8"], "subnet": "10.109.19.0/24", "floating": null, "gateway": "10.109.19.1", "enable_dhcp": true}, "tenant": "admin"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": "vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS"}}, "use_vcenter": false, "configuration": {}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "swift": {"user_password": "jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf"}, "resume_guests_state_on_host_boot": true, "storage": {"volumes_ceph": false, "per_pool_pg_nums": {"compute": 128, "default_pg_num": 128, "volumes": 128, "images": 128, "backups": 128, ".rgw": 128}, "objects_ceph": false, "bootstrap_osd_key": "AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==", "volumes_lvm": true, "ephemeral_ceph": false, "volumes_block_device": false, "mon_key": "AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==", "pg_num": 128, "osd_pool_size": "3", "images_vcenter": false, "images_ceph": false, "admin_key": "AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==", "radosgw_key": "AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==", "fsid": "8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e", "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "nova": {"db_password": "OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv", "user_password": "IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT", "state_path": "/var/lib/nova", "enable_hugepages": false}, "master_ip": "10.109.15.2", "access": {"user": "admin", "password": "admin", "email": "admin@localhost", "tenant": "admin", "metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}}, "external_dns": {"dns_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "murano": {"db_password": "lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP", "user_password": "jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d", "enabled": false, "rabbit_password": "9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy"}, "murano_settings": {"murano_repo_url": "http://storage.apps.openstack.org/", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "keystone": {"db_password": "hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95", "admin_token": "J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI"}, "external_mongo": {"mongo_db_name": "ceilometer", "mongo_replset": "", "mongo_user": "ceilometer", "hosts_ip": "", "mongo_password": "ceilometer", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "online": true, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "nodes": [{"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}], "auto_assign_floating_ip": false, "node_volumes": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-20194aa9e6074413aed2"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 10304, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "logs"}, {"size": 19660, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-cac87bf42fcb4b09b66f"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 948, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 11328, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "horizon"}, {"size": 38232, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-82795bf3ad744e5c9449"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 6138, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 44306, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Logs", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/log", "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4", "size": 10240}], "type": "vg", "id": "logs"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Image Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "image"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Mysql Database", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 20480}], "type": "vg", "id": "mysql"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Horizon Temp Storage", "min_size": 11264, "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs", "size": 11264}], "type": "vg", "id": "horizon"}, {"_allocate_size": "all", "label": "MongoDB", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "mongo"}], "ceilometer": {"db_password": "24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN", "user_password": "X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx", "metering_secret": "iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv", "enabled": true}, "external_ntp": {"ntp_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "dpdk": {}, "status": "discover", "auth_key": "", "ironic": {"swift_tempurl_key": "R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW", "db_password": "Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS", "user_password": "7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp", "enabled": false}, "task_deploy": true, "horizon": {"secret_key": "049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0"}, "mp": [{"weight": "1", "point": "1"}, {"weight": "2", "point": "2"}], "sahara": {"db_password": "4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2", "user_password": "PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB", "enabled": false}, "network_metadata": {"nodes": {"node-5": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.5", "keystone/api": "10.109.16.5", "neutron/api": "10.109.16.5", "mgmt/database": "10.109.16.5", "sahara/api": "10.109.16.5", "ceilometer/api": "10.109.16.5", "ceph/public": "10.109.17.3", "mgmt/messaging": "10.109.16.5", "management": "10.109.16.5", "swift/api": "10.109.16.5", "storage": "10.109.17.3", "mgmt/corosync": "10.109.16.5", "glance/glare": "10.109.16.5", "aodh/api": "10.109.16.5", "cinder/api": "10.109.16.5", "swift/replication": "10.109.17.3", "admin/pxe": "10.109.15.7", "mongo/db": "10.109.16.5", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.7", "glance/api": "10.109.16.5", "mgmt/vip": "10.109.16.5", "heat/api": "10.109.16.5", "cinder/iscsi": "10.109.17.3", "nova/api": "10.109.16.5", "murano/cfapi": "10.109.16.5", "horizon": "10.109.16.5", "nova/migration": "10.109.16.5", "mgmt/memcache": "10.109.16.5", "ironic/api": "10.109.16.5", "ceph/replication": "10.109.17.3"}, "fqdn": "node-5.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "5", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-5"}, "node-4": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.7", "keystone/api": "10.109.16.7", "neutron/api": "10.109.16.7", "mgmt/database": "10.109.16.7", "sahara/api": "10.109.16.7", "ceilometer/api": "10.109.16.7", "ceph/public": "10.109.17.5", "mgmt/messaging": "10.109.16.7", "management": "10.109.16.7", "swift/api": "10.109.16.7", "storage": "10.109.17.5", "mgmt/corosync": "10.109.16.7", "glance/glare": "10.109.16.7", "aodh/api": "10.109.16.7", "cinder/api": "10.109.16.7", "swift/replication": "10.109.17.5", "admin/pxe": "10.109.15.6", "mongo/db": "10.109.16.7", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.6", "glance/api": "10.109.16.7", "mgmt/vip": "10.109.16.7", "heat/api": "10.109.16.7", "cinder/iscsi": "10.109.17.5", "nova/api": "10.109.16.7", "murano/cfapi": "10.109.16.7", "horizon": "10.109.16.7", "nova/migration": "10.109.16.7", "mgmt/memcache": "10.109.16.7", "ironic/api": "10.109.16.7", "ceph/replication": "10.109.17.5"}, "fqdn": "node-4.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "4", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-4"}, "node-1": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.4", "keystone/api": "10.109.16.4", "neutron/api": "10.109.16.4", "mgmt/database": "10.109.16.4", "sahara/api": "10.109.16.4", "ceilometer/api": "10.109.16.4", "ex": "10.109.18.4", "ceph/public": "10.109.17.2", "mgmt/messaging": "10.109.16.4", "management": "10.109.16.4", "swift/api": "10.109.16.4", "storage": "10.109.17.2", "mgmt/corosync": "10.109.16.4", "glance/glare": "10.109.16.4", "aodh/api": "10.109.16.4", "cinder/api": "10.109.16.4", "public/vip": "10.109.18.4", "swift/replication": "10.109.17.2", "ceph/radosgw": "10.109.18.4", "admin/pxe": "10.109.15.3", "mongo/db": "10.109.16.4", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.3", "glance/api": "10.109.16.4", "heat/api": "10.109.16.4", "mgmt/vip": "10.109.16.4", "cinder/iscsi": "10.109.17.2", "nova/api": "10.109.16.4", "murano/cfapi": "10.109.16.4", "horizon": "10.109.16.4", "nova/migration": "10.109.16.4", "mgmt/memcache": "10.109.16.4", "ironic/api": "10.109.16.4", "ceph/replication": "10.109.17.2"}, "fqdn": "node-1.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "1", "node_roles": ["primary-controller", "primary-mongo"], "name": "node-1"}, "node-3": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.8", "keystone/api": "10.109.16.8", "neutron/api": "10.109.16.8", "mgmt/database": "10.109.16.8", "sahara/api": "10.109.16.8", "ceilometer/api": "10.109.16.8", "ex": "10.109.18.6", "ceph/public": "10.109.17.6", "mgmt/messaging": "10.109.16.8", "management": "10.109.16.8", "swift/api": "10.109.16.8", "storage": "10.109.17.6", "mgmt/corosync": "10.109.16.8", "glance/glare": "10.109.16.8", "aodh/api": "10.109.16.8", "cinder/api": "10.109.16.8", "public/vip": "10.109.18.6", "swift/replication": "10.109.17.6", "ceph/radosgw": "10.109.18.6", "admin/pxe": "10.109.15.4", "mongo/db": "10.109.16.8", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.4", "glance/api": "10.109.16.8", "heat/api": "10.109.16.8", "mgmt/vip": "10.109.16.8", "cinder/iscsi": "10.109.17.6", "nova/api": "10.109.16.8", "murano/cfapi": "10.109.16.8", "horizon": "10.109.16.8", "nova/migration": "10.109.16.8", "mgmt/memcache": "10.109.16.8", "ironic/api": "10.109.16.8", "ceph/replication": "10.109.17.6"}, "fqdn": "node-3.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "3", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-3"}, "node-2": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.6", "keystone/api": "10.109.16.6", "neutron/api": "10.109.16.6", "mgmt/database": "10.109.16.6", "sahara/api": "10.109.16.6", "ceilometer/api": "10.109.16.6", "ex": "10.109.18.5", "ceph/public": "10.109.17.4", "mgmt/messaging": "10.109.16.6", "management": "10.109.16.6", "swift/api": "10.109.16.6", "storage": "10.109.17.4", "mgmt/corosync": "10.109.16.6", "glance/glare": "10.109.16.6", "aodh/api": "10.109.16.6", "cinder/api": "10.109.16.6", "public/vip": "10.109.18.5", "swift/replication": "10.109.17.4", "ceph/radosgw": "10.109.18.5", "admin/pxe": "10.109.15.5", "mongo/db": "10.109.16.6", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.5", "glance/api": "10.109.16.6", "heat/api": "10.109.16.6", "mgmt/vip": "10.109.16.6", "cinder/iscsi": "10.109.17.4", "nova/api": "10.109.16.6", "murano/cfapi": "10.109.16.6", "horizon": "10.109.16.6", "nova/migration": "10.109.16.6", "mgmt/memcache": "10.109.16.6", "ironic/api": "10.109.16.6", "ceph/replication": "10.109.17.4"}, "fqdn": "node-2.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "2", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-2"}}, "vips": {"vrouter_pub": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "management": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "public": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "vrouter": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}}}, "network_scheme": {"transformations": [{"action": "add-br", "name": "br-fw-admin"}, {"action": "add-br", "name": "br-mgmt"}, {"action": "add-br", "name": "br-storage"}, {"action": "add-br", "name": "br-ex"}, {"action": "add-br", "name": "br-floating", "provider": "ovs"}, {"action": "add-patch", "bridges": ["br-floating", "br-ex"], "provider": "ovs", "mtu": 65000}, {"action": "add-br", "name": "br-prv", "provider": "ovs"}, {"action": "add-br", "name": "br-aux"}, {"action": "add-patch", "bridges": ["br-prv", "br-aux"], "provider": "ovs", "mtu": 65000}, {"action": "add-port", "bridge": "br-fw-admin", "name": "enp0s3"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-ex", "name": "enp0s4"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-mgmt", "name": "enp0s5"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-aux", "name": "enp0s6"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-storage", "name": "enp0s7"}], "roles": {"keystone/api": "br-mgmt", "neutron/api": "br-mgmt", "mgmt/database": "br-mgmt", "sahara/api": "br-mgmt", "heat/api": "br-mgmt", "ceilometer/api": "br-mgmt", "ex": "br-ex", "ceph/public": "br-storage", "mgmt/messaging": "br-mgmt", "management": "br-mgmt", "swift/api": "br-mgmt", "storage": "br-storage", "mgmt/corosync": "br-mgmt", "glance/glare": "br-mgmt", "aodh/api": "br-mgmt", "cinder/api": "br-mgmt", "public/vip": "br-ex", "swift/replication": "br-storage", "ceph/radosgw": "br-ex", "admin/pxe": "br-fw-admin", "mongo/db": "br-mgmt", "neutron/private": "br-prv", "neutron/floating": "br-floating", "fw-admin": "br-fw-admin", "glance/api": "br-mgmt", "mgmt/vip": "br-mgmt", "murano/api": "br-mgmt", "ironic/api": "br-mgmt", "nova/api": "br-mgmt", "murano/cfapi": "br-mgmt", "horizon": "br-mgmt", "nova/migration": "br-mgmt", "mgmt/memcache": "br-mgmt", "cinder/iscsi": "br-storage", "ceph/replication": "br-storage"}, "interfaces": {"enp0s6": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:06.0"}}, "enp0s7": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:07.0"}}, "enp0s4": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:04.0"}}, "enp0s5": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:05.0"}}, "enp0s3": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:03.0"}}}, "version": "1.1", "provider": "lnx", "endpoints": {"br-fw-admin": {"IP": ["10.109.15.4/24"], "vendor_specific": {"provider_gateway": "10.109.15.1"}}, "br-prv": {"IP": "none"}, "br-floating": {"IP": "none"}, "br-storage": {"IP": ["10.109.17.6/24"]}, "br-mgmt": {"IP": ["10.109.16.8/24"]}, "br-ex": {"IP": ["10.109.18.6/24"], "vendor_specific": {"provider_gateway": "10.109.18.1"}, "gateway": "10.109.18.1"}}}, "debug": true, "heat": {"db_password": "A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh", "user_password": "0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW", "enabled": true, "auth_encryption_key": "2b77963392a56162f0e61739f91c353f", "rabbit_password": "NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f"}, "storage_network_range": "10.109.17.0/24", "fuel_version": "9.0", "rabbit": {"password": "xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z"}, "nova_quota": false, "openstack_version": "mitaka-9.0", "test_vm_image": {"os_name": "cirros", "img_path": "/usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img", "container_format": "bare", "min_ram": 64, "disk_format": "qcow2", "glance_properties": "", "img_name": "TestVM", "public": "true"}, "management_network_range": "10.109.16.0/24", "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": false, "neutron_l3_ha": false, "neutron_dvr": false, "neutron_l2_pop": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}, "service_user": {"name": "fuel", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/var/lib/fuel", "root_password": "r00tme", "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "base_syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_server": "10.109.15.2"}, "vms_conf": [], "workloads_collector": {"username": "fuel_stats_user", "enabled": true, "create_user": true, "password": "lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1", "tenant": "services", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"enabled": false}, "roles": ["controller", "mongo"], "cluster": {"status": "new", "is_customized": false, "release_id": 2, "ui_settings": {"sort": [{"roles": "asc"}], "sort_by_labels": [], "search": "", "view_mode": "standard", "filter_by_labels": {}, "filter": {}}, "name": "CICMaintenanceMode", "is_locked": false, "net_provider": "neutron", "fuel_version": "9.0", "components": [], "changes": [{"node_id": null, "name": "attributes"}, {"node_id": null, "name": "networks"}, {"node_id": null, "name": "vmware_attributes"}, {"node_id": 4, "name": "interfaces"}, {"node_id": 4, "name": "disks"}, {"node_id": 5, "name": "interfaces"}, {"node_id": 5, "name": "disks"}, {"node_id": 3, "name": "interfaces"}, {"node_id": 3, "name": "disks"}, {"node_id": 2, "name": "interfaces"}, {"node_id": 2, "name": "disks"}, {"node_id": 1, "name": "interfaces"}, {"node_id": 1, "name": "disks"}], "id": 1, "mode": "ha_compact"}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "puppet_debug": true, "last_controller": "node-3", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "public_ssl": {"hostname": "public.fuel.local", "horizon": true, "services": true, "cert_data": {"content": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\natCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n-----END CERTIFICATE-----\\n-----BEGIN PRIVATE KEY-----\\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDuUPrrbnDGo7MA\\nL711SQzzR9X39iwEpj+8V/kJEztKxyNd9DlIwCRrBRoXPmE10FEd2ot8sVejtvCg\\netbAplBr+r20dwAb8Mhmi8DmTtqRO9TOdGn6iR6PgumtxHIHWw2d1pI17x8kr5TK\\nMvL14HGWC/cdKrzrEri+N34RH8jETLrAAjy9b+wzyIKw/5SXdj9jnIXg1Q76OLpg\\nCX2KyWZ7bx8bounPecNMC5YfV5ciAbNMWshZzCg1Em1xIOBwJFeQAy2W885FJ6PB\\nW+X8p4NMwlmb0Xy/vG0LSPBqWIC6yXY1eE6B4pTqJuvYrmen9yt5srixVICanQAf\\nNsgOhY8DAgMBAAECggEAbFLYyvzHPDMaYQJSLqaGwWosoun9dhuPKvAd3XclY0cD\\nF2i0RRI5O3/1LQ2IqCpJRLWa45HEkUDNPVS4mpa+RWaSph3VKd4XaS0rAERlatB0\\nWWdm6J89CeRqjTaW0iscFFt82BEZ6dX5XrMr5oEfgCFuMI7FkmBPIv8cSXJWEosh\\nXVSHFQNIKBDRzB+1xrXTk72GcDVdR2ogDo+cWqkzR5nmn++SHV7gyoT4LtW71fbI\\nLwcVuKRXAwwSIpRPOCUypSrriGbPlJUN3YHbTftxSiFsssI5ljRycNWAQOY6UNLy\\n7LDhHXFmfs1u/mKzdK0/ijHInCauSaqbEGUwt4woYQKBgQD73WqI0DLTZtjZtH+l\\ngTAU5eW1fsIRp2LWYHWddXMp+p0tA0bb5ZIRS6BRvJGxW5Z8DW/duhyNTq44j77e\\nMxMXIR6M14VWbOMhVcHnEgk8m8Emyh9qfyx3Ch8BIwDj2p6CyihRHlSz0nza4/Wu\\nkO39rsDsXSAFhuCONw6N2S9rcQKBgQDyOp6b0zsTbSrWiKjtVr99jbtmyy2BeNM7\\nKLxwTUB10RoC2rtgRuX72DPDMoCkpTuhe9HF9Nu8siqVbzpXc1VgWOn3nGRI4F24\\nQWiTF30RRICK5SlBYqdQM9DnBEFNL2Q7BFxXObcc3EPGuXYl/LCcDA6JlOV92ZMI\\nqt9rgSbfswKBgCxtGeWYE98GPSnplLp01y5YfvRMr569j8mQqi5kETROaHsQIOeY\\nzvMOC/Fe+bP3G8w18o2Bzpd+UWzYrioziCKETQc63OIpwsaWgeVoYQi30JIvBOuc\\nExPMTTu+GOIYJe2cCxCD8Rzm++8AVs278r7UnGMU6hkPeXycaYzLynmBAoGBALGe\\nOl+Y7GC6VAcr/nLKgW/XVetyYNPnfTyMCmFuxC2gPqqJKYzXcBzT1GD1z07rumYX\\nHSNDAT3Eh2U8QlONxrT3fdiLXR3zJ8XMcJorRxI6YOd4UmAXrwgodq5veFLYxW5h\\nLDTppVQMT8aQiAoi2H4UeTR5ci5uNFrOsTVrZs3xAoGBAIwJOXY33sIYVM/qOCc7\\nrRnSaBD1PVfyVgBX/cGCZoshZbyg7am6uGwA+HuuuxvwNWqR3cTMaDoD4nD8gdg0\\nOXdBfLUchPgABgJJM//kcrBZ7svHaF3OssnpBXFjp+IV3Qd2DxOrC8O4pWpfqPwq\\nfTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n", "name": "ca.pem"}, "cert_source": "user_uploaded", "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "deployed_before": {"value": false}, "kernel_params": {"kernel": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "use_cinder": true, "operator_user": {"name": "fueladmin", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/home/fueladmin", "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "authkeys": "", "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "deployment_mode": "ha_compact", "release": {"operating_system": "Ubuntu", "description": "This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu as a base operating system. With high availability features built in, you are getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.", "is_deployable": true, "components_metadata": [{"name": "hypervisor:qemu", "weight": 5, "default": true, "bind": [["settings:common.libvirt_type.value", "qemu"]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu", "compatible": [{"name": "hypervisor:vmware"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description", "weight": 15, "bind": ["settings:common.use_vcenter.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning", "name": "hypervisor:qemu"}], "name": "hypervisor:vmware"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description", "weight": 1000, "default": true, "label": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2", "compatible": [{"name": "hypervisor:*"}, {"name": "network:neutron:ml2:*"}], "name": "network:neutron:core:ml2"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "default": true, "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "vlan"]], "label": "common.network.neutron_vlan", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert", "name": "hypervisor:vmware"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "additional_service:ironic"}], "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "tun"]], "label": "common.network.neutron_tun", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "LVM not compatible with Ceph", "name": "storage:block:ceph"}], "default": true, "bind": ["settings:storage.volumes_lvm.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}], "name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "Ceph not compatible with LVM", "name": "storage:block:lvm"}], "bind": [["settings:storage.volumes_ceph.value", true], ["settings:storage.volumes_lvm.value", false]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.objects_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:object:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.ephemeral_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.images_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}], "name": "storage:image:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description", "weight": 10, "bind": ["settings:additional_components.sahara.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:sahara"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description", "weight": 20, "bind": ["settings:additional_components.murano.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:murano"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description", "weight": 30, "bind": ["settings:additional_components.ceilometer.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic", "weight": 40, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "bind": ["settings:additional_components.ironic.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description"}], "state": "available", "version": "mitaka-9.0", "roles_metadata": {"compute-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "compute", "name": "Compute VMware", "weight": 90, "conflicts": ["controller", "compute", "cinder", "cinder-block-device", "ceph-osd", "mongo", "base-os", "virt", "ironic"], "description": "A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi computing resources via VMware vCenter."}, "compute": {"limits": {"recommended": 1}, "group": "compute", "name": "Compute", "weight": 20, "fault_tolerance": "2%", "public_for_dvr_required": true, "description": "A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine instances."}, "cinder-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "storage", "name": "Cinder Proxy to VMware Datastore", "weight": 40, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or providing a server with access to raw block level devices."}, "virt": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('advanced' in version:feature_groups)"}], "group": "compute", "name": "Virtual", "weight": 80, "public_ip_required": true, "conflicts": ["controller", "base-os"], "description": "ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node that can be assign as a normal nodes."}, "base-os": {"group": "other", "name": "Operating System", "weight": 70, "description": "Install base Operating System without additional packages and configuration."}, "controller": {"limits": {"recommended": 3, "overrides": [{"message": "Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes to function properly.", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value == true", "min": 2}], "min": 1}, "group": "base", "name": "Controller", "weight": 10, "update_required": ["compute", "cinder"], "has_primary": true, "public_ip_required": true, "conflicts": ["compute"], "public_for_dvr_required": true, "description": "The Controller initiates orchestration activities and provides an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed on the controller as well."}, "ceph-osd": {"restrictions": [{"message": "Ceph should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value == false"}], "group": "storage", "weight": 50, "limits": {"min": "settings:storage.osd_pool_size.value"}, "description": "Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable each).", "update_once": ["controller"], "name": "Ceph OSD"}, "ironic": {"restrictions": [{"message": "Ironic should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "group": "compute", "name": "Ironic", "weight": 100, "limits": {"recommended": 3, "min": 1}, "conflicts": ["compute"], "description": "Ironic conductor."}, "cinder": {"restrictions": [{"message": "Cinder LVM should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_lvm.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder", "weight": 30, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder provides scheduling of block storage resources, typically delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a server with access to raw block level devices."}, "cinder-block-device": {"restrictions": [{"message": "Cinder Block Device driver should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_block_device.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder Block Device", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder Block Device", "weight": 35, "conflicts": ["controller", "cinder", "cinder-vmware", "ceph-osd"], "public_ip_required": false, "has_primary": false, "description": "Host node for Cinder Block Devices."}, "mongo": {"restrictions": [{"message": "Ceilometer should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ceilometer.value == false"}, {"message": "You are already using external MongoDB.", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == true"}], "group": "other", "name": "Telemetry - MongoDB", "weight": 60, "has_primary": true, "limits": {"overrides": [{"max": 1, "message": "At most 1 MongoDB node can be added for non-HA deployment", "condition": "cluster:mode != 'ha_compact'"}, {"recommended": 3, "message": "At least 3 MongoDB nodes are recommended for HA deployment.", "condition": "cluster:mode == 'ha_compact'"}], "min": 1}, "conflicts": ["compute", "ceph-osd"], "description": "A feature-complete and recommended database for storage of metering data from OpenStack Telemetry (Ceilometer)."}}, "vmware_attributes_metadata": {"editable": {"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}, "service_name": ""}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name", "label": "Availability zone"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"editable_for_deployed": true, "type": "array", "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster", "label": "vSphere cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name", "label": "Service name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex", "label": "Datastore regex"}, {"type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node", "label": "Target node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter", "label": "Datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore", "label": "Datastore"}]}]}}, "modes_metadata": {"ha_compact": {"description": "This configuration Deploys OpenStack ready for high availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for a true HA environment."}}, "id": 2, "attributes_metadata": {"generated": {"glance_glare": {"user_password": {"generator": "password"}}, "murano-cfapi": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "sahara": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "mysql": {"root_password": {"generator": "password"}, "wsrep_password": {"generator": "password"}}, "ironic": {"swift_tempurl_key": {"generator": "password"}, "db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "glance": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "cobbler": {"profile": {"generator": "identical", "generator_arg": "ubuntu_1404_x86_64"}}, "quantum_settings": {"database": {"passwd": {"generator": "password"}}, "keystone": {"admin_password": {"generator": "password"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": {"generator": "password"}}}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty"}, "aodh": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "nova": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "state_path": "/var/lib/nova"}, "murano": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "keystone": {"db_password": {"generator": "password"}, "admin_token": {"generator": "password"}}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "heat": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "auth_encryption_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "32"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "rabbit": {"password": {"generator": "password"}}, "cinder": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "fixed_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "swift": {"user_password": {"generator": "password"}}, "base_syslog": {"syslog_port": {"generator": "identical", "generator_arg": "514"}, "syslog_server": {"generator": "ip", "generator_arg": "admin"}}, "ceilometer": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "metering_secret": {"generator": "password"}}, "deployed_before": {"value": false}, "horizon": {"secret_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "puppet": {"modules": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/", "manifests": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/"}}, "editable": {"service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": {"generator": "password"}}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": false, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "fsid": {"type": "hidden", "value": {"generator": "uuid4"}}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": false, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": "", "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "self_signed", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": {"generator": "password"}, "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "DNS_UPSTREAM"}, "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": {"generator": "password"}}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "weight": 10, "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "NTP_UPSTREAM"}, "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}}}, "name": "Mitaka on Ubuntu 14.04"}, "cobbler": {"profile": "ubuntu_1404_x86_64"}, "deployment_id": 1, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}, "quantum": true}, "2": {"glance_glare": {"user_password": "VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko"}, "user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "aodh": {"db_password": "cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC", "user_password": "yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38"}, "mysql": {"root_password": "Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b", "wsrep_password": "l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9"}, "murano-cfapi": {"db_password": "yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu", "user_password": "0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp", "enabled": false, "rabbit_password": "22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc"}, "corosync": {"verified": false, "group": "226.94.1.1", "port": "12000", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_transport": "tcp", "syslog_server": "", "metadata": {"enabled": false, "group": "logging", "toggleable": true, "weight": 50, "label": "Syslog"}}, "libvirt_type": "qemu", "puppet": {"modules": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "manifests": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/"}, "plugins": [], "fail_if_error": true, "use_cow_images": true, "glance": {"image_cache_max_size": "5368709120", "user_password": "4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP", "db_password": "eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9"}, "cinder": {"db_password": "0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA", "user_password": "icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT", "fixed_key": "8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1"}, "mongo": {"enabled": false}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty", "packages": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "method": "image", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "quantum_settings": {"default_floating_net": "admin_floating_net", "database": {"passwd": "uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6"}, "default_private_net": "admin_internal_net", "keystone": {"admin_password": "nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7"}, "L3": {"use_namespaces": true}, "L2": {"phys_nets": {"physnet2": {"bridge": "br-prv", "vlan_range": "1000:1030"}, "physnet1": {"bridge": "br-floating", "vlan_range": null}}, "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "segmentation_type": "vlan"}, "predefined_networks": {"admin_floating_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "flat", "router_ext": true, "physnet": "physnet1", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": [], "subnet": "10.109.18.0/24", "floating": ["10.109.18.128:10.109.18.254"], "gateway": "10.109.18.1", "enable_dhcp": false}, "tenant": "admin"}, "admin_internal_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "vlan", "router_ext": false, "physnet": "physnet2", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": ["8.8.4.4", "8.8.8.8"], "subnet": "10.109.19.0/24", "floating": null, "gateway": "10.109.19.1", "enable_dhcp": true}, "tenant": "admin"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": "vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS"}}, "use_vcenter": false, "configuration": {}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "swift": {"user_password": "jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf"}, "resume_guests_state_on_host_boot": true, "storage": {"volumes_ceph": false, "per_pool_pg_nums": {"compute": 128, "default_pg_num": 128, "volumes": 128, "images": 128, "backups": 128, ".rgw": 128}, "objects_ceph": false, "bootstrap_osd_key": "AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==", "volumes_lvm": true, "ephemeral_ceph": false, "volumes_block_device": false, "mon_key": "AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==", "pg_num": 128, "osd_pool_size": "3", "images_vcenter": false, "images_ceph": false, "admin_key": "AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==", "radosgw_key": "AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==", "fsid": "8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e", "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "nova": {"db_password": "OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv", "user_password": "IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT", "state_path": "/var/lib/nova", "enable_hugepages": false}, "master_ip": "10.109.15.2", "access": {"user": "admin", "password": "admin", "email": "admin@localhost", "tenant": "admin", "metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}}, "external_dns": {"dns_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "murano": {"db_password": "lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP", "user_password": "jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d", "enabled": false, "rabbit_password": "9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy"}, "murano_settings": {"murano_repo_url": "http://storage.apps.openstack.org/", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "keystone": {"db_password": "hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95", "admin_token": "J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI"}, "external_mongo": {"mongo_db_name": "ceilometer", "mongo_replset": "", "mongo_user": "ceilometer", "hosts_ip": "", "mongo_password": "ceilometer", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "online": true, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "nodes": [{"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}], "auto_assign_floating_ip": false, "node_volumes": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-7fafd08be5824612ae93"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 10304, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "logs"}, {"size": 19660, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-e12f497deec0484daa38"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 948, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 11328, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "horizon"}, {"size": 38232, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-98c6ba18def04e2488c4"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 6138, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 44306, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Logs", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/log", "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4", "size": 10240}], "type": "vg", "id": "logs"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Image Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "image"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Mysql Database", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 20480}], "type": "vg", "id": "mysql"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Horizon Temp Storage", "min_size": 11264, "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs", "size": 11264}], "type": "vg", "id": "horizon"}, {"_allocate_size": "all", "label": "MongoDB", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "mongo"}], "ceilometer": {"db_password": "24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN", "user_password": "X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx", "metering_secret": "iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv", "enabled": true}, "external_ntp": {"ntp_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "dpdk": {}, "status": "discover", "auth_key": "", "ironic": {"swift_tempurl_key": "R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW", "db_password": "Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS", "user_password": "7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp", "enabled": false}, "task_deploy": true, "horizon": {"secret_key": "049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0"}, "mp": [{"weight": "1", "point": "1"}, {"weight": "2", "point": "2"}], "sahara": {"db_password": "4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2", "user_password": "PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB", "enabled": false}, "network_metadata": {"nodes": {"node-5": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.5", "keystone/api": "10.109.16.5", "neutron/api": "10.109.16.5", "mgmt/database": "10.109.16.5", "sahara/api": "10.109.16.5", "ceilometer/api": "10.109.16.5", "ceph/public": "10.109.17.3", "mgmt/messaging": "10.109.16.5", "management": "10.109.16.5", "swift/api": "10.109.16.5", "storage": "10.109.17.3", "mgmt/corosync": "10.109.16.5", "glance/glare": "10.109.16.5", "aodh/api": "10.109.16.5", "cinder/api": "10.109.16.5", "swift/replication": "10.109.17.3", "admin/pxe": "10.109.15.7", "mongo/db": "10.109.16.5", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.7", "glance/api": "10.109.16.5", "mgmt/vip": "10.109.16.5", "heat/api": "10.109.16.5", "cinder/iscsi": "10.109.17.3", "nova/api": "10.109.16.5", "murano/cfapi": "10.109.16.5", "horizon": "10.109.16.5", "nova/migration": "10.109.16.5", "mgmt/memcache": "10.109.16.5", "ironic/api": "10.109.16.5", "ceph/replication": "10.109.17.3"}, "fqdn": "node-5.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "5", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-5"}, "node-4": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.7", "keystone/api": "10.109.16.7", "neutron/api": "10.109.16.7", "mgmt/database": "10.109.16.7", "sahara/api": "10.109.16.7", "ceilometer/api": "10.109.16.7", "ceph/public": "10.109.17.5", "mgmt/messaging": "10.109.16.7", "management": "10.109.16.7", "swift/api": "10.109.16.7", "storage": "10.109.17.5", "mgmt/corosync": "10.109.16.7", "glance/glare": "10.109.16.7", "aodh/api": "10.109.16.7", "cinder/api": "10.109.16.7", "swift/replication": "10.109.17.5", "admin/pxe": "10.109.15.6", "mongo/db": "10.109.16.7", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.6", "glance/api": "10.109.16.7", "mgmt/vip": "10.109.16.7", "heat/api": "10.109.16.7", "cinder/iscsi": "10.109.17.5", "nova/api": "10.109.16.7", "murano/cfapi": "10.109.16.7", "horizon": "10.109.16.7", "nova/migration": "10.109.16.7", "mgmt/memcache": "10.109.16.7", "ironic/api": "10.109.16.7", "ceph/replication": "10.109.17.5"}, "fqdn": "node-4.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "4", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-4"}, "node-1": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.4", "keystone/api": "10.109.16.4", "neutron/api": "10.109.16.4", "mgmt/database": "10.109.16.4", "sahara/api": "10.109.16.4", "ceilometer/api": "10.109.16.4", "ex": "10.109.18.4", "ceph/public": "10.109.17.2", "mgmt/messaging": "10.109.16.4", "management": "10.109.16.4", "swift/api": "10.109.16.4", "storage": "10.109.17.2", "mgmt/corosync": "10.109.16.4", "glance/glare": "10.109.16.4", "aodh/api": "10.109.16.4", "cinder/api": "10.109.16.4", "public/vip": "10.109.18.4", "swift/replication": "10.109.17.2", "ceph/radosgw": "10.109.18.4", "admin/pxe": "10.109.15.3", "mongo/db": "10.109.16.4", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.3", "glance/api": "10.109.16.4", "heat/api": "10.109.16.4", "mgmt/vip": "10.109.16.4", "cinder/iscsi": "10.109.17.2", "nova/api": "10.109.16.4", "murano/cfapi": "10.109.16.4", "horizon": "10.109.16.4", "nova/migration": "10.109.16.4", "mgmt/memcache": "10.109.16.4", "ironic/api": "10.109.16.4", "ceph/replication": "10.109.17.2"}, "fqdn": "node-1.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "1", "node_roles": ["primary-controller", "primary-mongo"], "name": "node-1"}, "node-3": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.8", "keystone/api": "10.109.16.8", "neutron/api": "10.109.16.8", "mgmt/database": "10.109.16.8", "sahara/api": "10.109.16.8", "ceilometer/api": "10.109.16.8", "ex": "10.109.18.6", "ceph/public": "10.109.17.6", "mgmt/messaging": "10.109.16.8", "management": "10.109.16.8", "swift/api": "10.109.16.8", "storage": "10.109.17.6", "mgmt/corosync": "10.109.16.8", "glance/glare": "10.109.16.8", "aodh/api": "10.109.16.8", "cinder/api": "10.109.16.8", "public/vip": "10.109.18.6", "swift/replication": "10.109.17.6", "ceph/radosgw": "10.109.18.6", "admin/pxe": "10.109.15.4", "mongo/db": "10.109.16.8", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.4", "glance/api": "10.109.16.8", "heat/api": "10.109.16.8", "mgmt/vip": "10.109.16.8", "cinder/iscsi": "10.109.17.6", "nova/api": "10.109.16.8", "murano/cfapi": "10.109.16.8", "horizon": "10.109.16.8", "nova/migration": "10.109.16.8", "mgmt/memcache": "10.109.16.8", "ironic/api": "10.109.16.8", "ceph/replication": "10.109.17.6"}, "fqdn": "node-3.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "3", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-3"}, "node-2": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.6", "keystone/api": "10.109.16.6", "neutron/api": "10.109.16.6", "mgmt/database": "10.109.16.6", "sahara/api": "10.109.16.6", "ceilometer/api": "10.109.16.6", "ex": "10.109.18.5", "ceph/public": "10.109.17.4", "mgmt/messaging": "10.109.16.6", "management": "10.109.16.6", "swift/api": "10.109.16.6", "storage": "10.109.17.4", "mgmt/corosync": "10.109.16.6", "glance/glare": "10.109.16.6", "aodh/api": "10.109.16.6", "cinder/api": "10.109.16.6", "public/vip": "10.109.18.5", "swift/replication": "10.109.17.4", "ceph/radosgw": "10.109.18.5", "admin/pxe": "10.109.15.5", "mongo/db": "10.109.16.6", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.5", "glance/api": "10.109.16.6", "heat/api": "10.109.16.6", "mgmt/vip": "10.109.16.6", "cinder/iscsi": "10.109.17.4", "nova/api": "10.109.16.6", "murano/cfapi": "10.109.16.6", "horizon": "10.109.16.6", "nova/migration": "10.109.16.6", "mgmt/memcache": "10.109.16.6", "ironic/api": "10.109.16.6", "ceph/replication": "10.109.17.4"}, "fqdn": "node-2.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "2", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-2"}}, "vips": {"vrouter_pub": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "management": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "public": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "vrouter": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}}}, "network_scheme": {"transformations": [{"action": "add-br", "name": "br-fw-admin"}, {"action": "add-br", "name": "br-mgmt"}, {"action": "add-br", "name": "br-storage"}, {"action": "add-br", "name": "br-ex"}, {"action": "add-br", "name": "br-floating", "provider": "ovs"}, {"action": "add-patch", "bridges": ["br-floating", "br-ex"], "provider": "ovs", "mtu": 65000}, {"action": "add-br", "name": "br-prv", "provider": "ovs"}, {"action": "add-br", "name": "br-aux"}, {"action": "add-patch", "bridges": ["br-prv", "br-aux"], "provider": "ovs", "mtu": 65000}, {"action": "add-port", "bridge": "br-fw-admin", "name": "enp0s3"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-ex", "name": "enp0s4"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-mgmt", "name": "enp0s5"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-aux", "name": "enp0s6"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-storage", "name": "enp0s7"}], "roles": {"keystone/api": "br-mgmt", "neutron/api": "br-mgmt", "mgmt/database": "br-mgmt", "sahara/api": "br-mgmt", "heat/api": "br-mgmt", "ceilometer/api": "br-mgmt", "ex": "br-ex", "ceph/public": "br-storage", "mgmt/messaging": "br-mgmt", "management": "br-mgmt", "swift/api": "br-mgmt", "storage": "br-storage", "mgmt/corosync": "br-mgmt", "glance/glare": "br-mgmt", "aodh/api": "br-mgmt", "cinder/api": "br-mgmt", "public/vip": "br-ex", "swift/replication": "br-storage", "ceph/radosgw": "br-ex", "admin/pxe": "br-fw-admin", "mongo/db": "br-mgmt", "neutron/private": "br-prv", "neutron/floating": "br-floating", "fw-admin": "br-fw-admin", "glance/api": "br-mgmt", "mgmt/vip": "br-mgmt", "murano/api": "br-mgmt", "ironic/api": "br-mgmt", "nova/api": "br-mgmt", "murano/cfapi": "br-mgmt", "horizon": "br-mgmt", "nova/migration": "br-mgmt", "mgmt/memcache": "br-mgmt", "cinder/iscsi": "br-storage", "ceph/replication": "br-storage"}, "interfaces": {"enp0s6": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:06.0"}}, "enp0s7": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:07.0"}}, "enp0s4": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:04.0"}}, "enp0s5": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:05.0"}}, "enp0s3": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:03.0"}}}, "version": "1.1", "provider": "lnx", "endpoints": {"br-fw-admin": {"IP": ["10.109.15.5/24"], "vendor_specific": {"provider_gateway": "10.109.15.1"}}, "br-prv": {"IP": "none"}, "br-floating": {"IP": "none"}, "br-storage": {"IP": ["10.109.17.4/24"]}, "br-mgmt": {"IP": ["10.109.16.6/24"]}, "br-ex": {"IP": ["10.109.18.5/24"], "vendor_specific": {"provider_gateway": "10.109.18.1"}, "gateway": "10.109.18.1"}}}, "debug": true, "heat": {"db_password": "A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh", "user_password": "0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW", "enabled": true, "auth_encryption_key": "2b77963392a56162f0e61739f91c353f", "rabbit_password": "NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f"}, "storage_network_range": "10.109.17.0/24", "fuel_version": "9.0", "rabbit": {"password": "xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z"}, "nova_quota": false, "openstack_version": "mitaka-9.0", "test_vm_image": {"os_name": "cirros", "img_path": "/usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img", "container_format": "bare", "min_ram": 64, "disk_format": "qcow2", "glance_properties": "", "img_name": "TestVM", "public": "true"}, "management_network_range": "10.109.16.0/24", "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": false, "neutron_l3_ha": false, "neutron_dvr": false, "neutron_l2_pop": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}, "service_user": {"name": "fuel", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/var/lib/fuel", "root_password": "r00tme", "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "base_syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_server": "10.109.15.2"}, "vms_conf": [], "workloads_collector": {"username": "fuel_stats_user", "enabled": true, "create_user": true, "password": "lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1", "tenant": "services", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"enabled": false}, "roles": ["controller", "mongo"], "cluster": {"status": "new", "is_customized": false, "release_id": 2, "ui_settings": {"sort": [{"roles": "asc"}], "sort_by_labels": [], "search": "", "view_mode": "standard", "filter_by_labels": {}, "filter": {}}, "name": "CICMaintenanceMode", "is_locked": false, "net_provider": "neutron", "fuel_version": "9.0", "components": [], "changes": [{"node_id": null, "name": "attributes"}, {"node_id": null, "name": "networks"}, {"node_id": null, "name": "vmware_attributes"}, {"node_id": 4, "name": "interfaces"}, {"node_id": 4, "name": "disks"}, {"node_id": 5, "name": "interfaces"}, {"node_id": 5, "name": "disks"}, {"node_id": 3, "name": "interfaces"}, {"node_id": 3, "name": "disks"}, {"node_id": 2, "name": "interfaces"}, {"node_id": 2, "name": "disks"}, {"node_id": 1, "name": "interfaces"}, {"node_id": 1, "name": "disks"}], "id": 1, "mode": "ha_compact"}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "puppet_debug": true, "last_controller": "node-3", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "public_ssl": {"hostname": "public.fuel.local", "horizon": true, "services": true, "cert_data": {"content": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\natCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n-----END CERTIFICATE-----\\n-----BEGIN PRIVATE KEY-----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\\nfTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n", "name": "ca.pem"}, "cert_source": "user_uploaded", "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "deployed_before": {"value": false}, "kernel_params": {"kernel": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "use_cinder": true, "operator_user": {"name": "fueladmin", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/home/fueladmin", "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "authkeys": "", "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "deployment_mode": "ha_compact", "release": {"operating_system": "Ubuntu", "description": "This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu as a base operating system. With high availability features built in, you are getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.", "is_deployable": true, "components_metadata": [{"name": "hypervisor:qemu", "weight": 5, "default": true, "bind": [["settings:common.libvirt_type.value", "qemu"]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu", "compatible": [{"name": "hypervisor:vmware"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description", "weight": 15, "bind": ["settings:common.use_vcenter.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning", "name": "hypervisor:qemu"}], "name": "hypervisor:vmware"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description", "weight": 1000, "default": true, "label": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2", "compatible": [{"name": "hypervisor:*"}, {"name": "network:neutron:ml2:*"}], "name": "network:neutron:core:ml2"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "default": true, "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "vlan"]], "label": "common.network.neutron_vlan", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert", "name": "hypervisor:vmware"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "additional_service:ironic"}], "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "tun"]], "label": "common.network.neutron_tun", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "LVM not compatible with Ceph", "name": "storage:block:ceph"}], "default": true, "bind": ["settings:storage.volumes_lvm.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}], "name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "Ceph not compatible with LVM", "name": "storage:block:lvm"}], "bind": [["settings:storage.volumes_ceph.value", true], ["settings:storage.volumes_lvm.value", false]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.objects_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:object:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.ephemeral_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.images_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}], "name": "storage:image:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description", "weight": 10, "bind": ["settings:additional_components.sahara.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:sahara"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description", "weight": 20, "bind": ["settings:additional_components.murano.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:murano"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description", "weight": 30, "bind": ["settings:additional_components.ceilometer.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic", "weight": 40, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "bind": ["settings:additional_components.ironic.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description"}], "state": "available", "version": "mitaka-9.0", "roles_metadata": {"compute-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "compute", "name": "Compute VMware", "weight": 90, "conflicts": ["controller", "compute", "cinder", "cinder-block-device", "ceph-osd", "mongo", "base-os", "virt", "ironic"], "description": "A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi computing resources via VMware vCenter."}, "compute": {"limits": {"recommended": 1}, "group": "compute", "name": "Compute", "weight": 20, "fault_tolerance": "2%", "public_for_dvr_required": true, "description": "A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine instances."}, "cinder-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "storage", "name": "Cinder Proxy to VMware Datastore", "weight": 40, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or providing a server with access to raw block level devices."}, "virt": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('advanced' in version:feature_groups)"}], "group": "compute", "name": "Virtual", "weight": 80, "public_ip_required": true, "conflicts": ["controller", "base-os"], "description": "ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node that can be assign as a normal nodes."}, "base-os": {"group": "other", "name": "Operating System", "weight": 70, "description": "Install base Operating System without additional packages and configuration."}, "controller": {"limits": {"recommended": 3, "overrides": [{"message": "Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes to function properly.", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value == true", "min": 2}], "min": 1}, "group": "base", "name": "Controller", "weight": 10, "update_required": ["compute", "cinder"], "has_primary": true, "public_ip_required": true, "conflicts": ["compute"], "public_for_dvr_required": true, "description": "The Controller initiates orchestration activities and provides an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed on the controller as well."}, "ceph-osd": {"restrictions": [{"message": "Ceph should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value == false"}], "group": "storage", "weight": 50, "limits": {"min": "settings:storage.osd_pool_size.value"}, "description": "Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable each).", "update_once": ["controller"], "name": "Ceph OSD"}, "ironic": {"restrictions": [{"message": "Ironic should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "group": "compute", "name": "Ironic", "weight": 100, "limits": {"recommended": 3, "min": 1}, "conflicts": ["compute"], "description": "Ironic conductor."}, "cinder": {"restrictions": [{"message": "Cinder LVM should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_lvm.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder", "weight": 30, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder provides scheduling of block storage resources, typically delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a server with access to raw block level devices."}, "cinder-block-device": {"restrictions": [{"message": "Cinder Block Device driver should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_block_device.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder Block Device", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder Block Device", "weight": 35, "conflicts": ["controller", "cinder", "cinder-vmware", "ceph-osd"], "public_ip_required": false, "has_primary": false, "description": "Host node for Cinder Block Devices."}, "mongo": {"restrictions": [{"message": "Ceilometer should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ceilometer.value == false"}, {"message": "You are already using external MongoDB.", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == true"}], "group": "other", "name": "Telemetry - MongoDB", "weight": 60, "has_primary": true, "limits": {"overrides": [{"max": 1, "message": "At most 1 MongoDB node can be added for non-HA deployment", "condition": "cluster:mode != 'ha_compact'"}, {"recommended": 3, "message": "At least 3 MongoDB nodes are recommended for HA deployment.", "condition": "cluster:mode == 'ha_compact'"}], "min": 1}, "conflicts": ["compute", "ceph-osd"], "description": "A feature-complete and recommended database for storage of metering data from OpenStack Telemetry (Ceilometer)."}}, "vmware_attributes_metadata": {"editable": {"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}, "service_name": ""}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name", "label": "Availability zone"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"editable_for_deployed": true, "type": "array", "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster", "label": "vSphere cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name", "label": "Service name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex", "label": "Datastore regex"}, {"type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node", "label": "Target node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter", "label": "Datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore", "label": "Datastore"}]}]}}, "modes_metadata": {"ha_compact": {"description": "This configuration Deploys OpenStack ready for high availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for a true HA environment."}}, "id": 2, "attributes_metadata": {"generated": {"glance_glare": {"user_password": {"generator": "password"}}, "murano-cfapi": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "sahara": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "mysql": {"root_password": {"generator": "password"}, "wsrep_password": {"generator": "password"}}, "ironic": {"swift_tempurl_key": {"generator": "password"}, "db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "glance": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "cobbler": {"profile": {"generator": "identical", "generator_arg": "ubuntu_1404_x86_64"}}, "quantum_settings": {"database": {"passwd": {"generator": "password"}}, "keystone": {"admin_password": {"generator": "password"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": {"generator": "password"}}}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty"}, "aodh": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "nova": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "state_path": "/var/lib/nova"}, "murano": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "keystone": {"db_password": {"generator": "password"}, "admin_token": {"generator": "password"}}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "heat": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "auth_encryption_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "32"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "rabbit": {"password": {"generator": "password"}}, "cinder": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "fixed_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "swift": {"user_password": {"generator": "password"}}, "base_syslog": {"syslog_port": {"generator": "identical", "generator_arg": "514"}, "syslog_server": {"generator": "ip", "generator_arg": "admin"}}, "ceilometer": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "metering_secret": {"generator": "password"}}, "deployed_before": {"value": false}, "horizon": {"secret_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "puppet": {"modules": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/", "manifests": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/"}}, "editable": {"service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": {"generator": "password"}}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": false, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "fsid": {"type": "hidden", "value": {"generator": "uuid4"}}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": false, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": "", "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "self_signed", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": {"generator": "password"}, "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "DNS_UPSTREAM"}, "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": {"generator": "password"}}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "weight": 10, "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "NTP_UPSTREAM"}, "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}}}, "name": "Mitaka on Ubuntu 14.04"}, "cobbler": {"profile": "ubuntu_1404_x86_64"}, "deployment_id": 1, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}, "quantum": true}, "master": {"glance_glare": {"user_password": "VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko"}, "use_cow_images": true, "uid": "master", "aodh": {"db_password": "cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC", "user_password": "yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38"}, "plugins": [], "murano-cfapi": {"db_password": "yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu", "user_password": "0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp", "enabled": false, "rabbit_password": "22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc"}, "corosync": {"verified": false, "group": "226.94.1.1", "port": "12000", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_transport": "tcp", "syslog_server": "", "metadata": {"enabled": false, "group": "logging", "toggleable": true, "weight": 50, "label": "Syslog"}}, "libvirt_type": "qemu", "puppet": {"modules": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "manifests": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/"}, "mysql": {"root_password": "Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b", "wsrep_password": "l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9"}, "ironic": {"swift_tempurl_key": "R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW", "db_password": "Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS", "user_password": "7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp", "enabled": false}, "workloads_collector": {"username": "fuel_stats_user", "enabled": true, "create_user": true, "password": "lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1", "tenant": "services", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "glance": {"db_password": "eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9", "user_password": "4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP"}, "cinder": {"db_password": "0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA", "user_password": "icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT", "fixed_key": "8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1"}, "mongo": {"enabled": false}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty", "packages": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "method": "image", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "quantum_settings": {"default_floating_net": "admin_floating_net", "database": {"passwd": "uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6"}, "default_private_net": "admin_internal_net", "keystone": {"admin_password": "nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7"}, "L3": {"use_namespaces": true}, "L2": {"phys_nets": {"physnet2": {"bridge": "br-prv", "vlan_range": "1000:1030"}, "physnet1": {"bridge": "br-floating", "vlan_range": null}}, "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "segmentation_type": "vlan"}, "predefined_networks": {"admin_floating_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "flat", "router_ext": true, "physnet": "physnet1", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": [], "subnet": "10.109.18.0/24", "floating": ["10.109.18.128:10.109.18.254"], "gateway": "10.109.18.1", "enable_dhcp": false}, "tenant": "admin"}, "admin_internal_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "vlan", "router_ext": false, "physnet": "physnet2", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": ["8.8.4.4", "8.8.8.8"], "subnet": "10.109.19.0/24", "floating": null, "gateway": "10.109.19.1", "enable_dhcp": true}, "tenant": "admin"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": "vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS"}}, "use_vcenter": false, "operator_user": {"name": "fueladmin", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/home/fueladmin", "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "authkeys": "", "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "management_network_range": "10.109.16.0/24", "resume_guests_state_on_host_boot": true, "storage": {"volumes_ceph": false, "per_pool_pg_nums": {"compute": 128, "default_pg_num": 128, "volumes": 128, "images": 128, "backups": 128, ".rgw": 128}, "objects_ceph": false, "bootstrap_osd_key": "AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==", "volumes_lvm": true, "ephemeral_ceph": false, "volumes_block_device": false, "mon_key": "AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==", "pg_num": 128, "osd_pool_size": "3", "images_vcenter": false, "images_ceph": false, "admin_key": "AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==", "radosgw_key": "AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==", "fsid": "8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e", "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "nova": {"db_password": "OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv", "user_password": "IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT", "state_path": "/var/lib/nova"}, "master_ip": "10.109.15.2", "access": {"user": "admin", "password": "admin", "email": "admin@localhost", "tenant": "admin", "metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}}, "external_dns": {"dns_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "murano": {"db_password": "lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP", "user_password": "jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d", "enabled": false, "rabbit_password": "9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy"}, "murano_settings": {"murano_repo_url": "http://storage.apps.openstack.org/", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "keystone": {"db_password": "hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95", "admin_token": "J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI"}, "external_mongo": {"mongo_db_name": "ceilometer", "mongo_replset": "", "mongo_user": "ceilometer", "hosts_ip": "", "mongo_password": "ceilometer", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "nodes": [{"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}], "ceilometer": {"db_password": "24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN", "user_password": "X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx", "metering_secret": "iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv", "enabled": true}, "external_ntp": {"ntp_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}, "auth_key": "", "task_deploy": true, "horizon": {"secret_key": "049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0"}, "sahara": {"db_password": "4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2", "user_password": "PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB", "enabled": false}, "network_metadata": {"nodes": {"node-5": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.5", "keystone/api": "10.109.16.5", "neutron/api": "10.109.16.5", "mgmt/database": "10.109.16.5", "sahara/api": "10.109.16.5", "ceilometer/api": "10.109.16.5", "ceph/public": "10.109.17.3", "mgmt/messaging": "10.109.16.5", "management": "10.109.16.5", "swift/api": "10.109.16.5", "storage": "10.109.17.3", "mgmt/corosync": "10.109.16.5", "glance/glare": "10.109.16.5", "aodh/api": "10.109.16.5", "cinder/api": "10.109.16.5", "swift/replication": "10.109.17.3", "admin/pxe": "10.109.15.7", "mongo/db": "10.109.16.5", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.7", "glance/api": "10.109.16.5", "mgmt/vip": "10.109.16.5", "heat/api": "10.109.16.5", "cinder/iscsi": "10.109.17.3", "nova/api": "10.109.16.5", "murano/cfapi": "10.109.16.5", "horizon": "10.109.16.5", "nova/migration": "10.109.16.5", "mgmt/memcache": "10.109.16.5", "ironic/api": "10.109.16.5", "ceph/replication": "10.109.17.3"}, "fqdn": "node-5.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "5", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-5"}, "node-4": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.7", "keystone/api": "10.109.16.7", "neutron/api": "10.109.16.7", "mgmt/database": "10.109.16.7", "sahara/api": "10.109.16.7", "ceilometer/api": "10.109.16.7", "ceph/public": "10.109.17.5", "mgmt/messaging": "10.109.16.7", "management": "10.109.16.7", "swift/api": "10.109.16.7", "storage": "10.109.17.5", "mgmt/corosync": "10.109.16.7", "glance/glare": "10.109.16.7", "aodh/api": "10.109.16.7", "cinder/api": "10.109.16.7", "swift/replication": "10.109.17.5", "admin/pxe": "10.109.15.6", "mongo/db": "10.109.16.7", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.6", "glance/api": "10.109.16.7", "mgmt/vip": "10.109.16.7", "heat/api": "10.109.16.7", "cinder/iscsi": "10.109.17.5", "nova/api": "10.109.16.7", "murano/cfapi": "10.109.16.7", "horizon": "10.109.16.7", "nova/migration": "10.109.16.7", "mgmt/memcache": "10.109.16.7", "ironic/api": "10.109.16.7", "ceph/replication": "10.109.17.5"}, "fqdn": "node-4.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "4", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-4"}, "node-1": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.4", "keystone/api": "10.109.16.4", "neutron/api": "10.109.16.4", "mgmt/database": "10.109.16.4", "sahara/api": "10.109.16.4", "ceilometer/api": "10.109.16.4", "ex": "10.109.18.4", "ceph/public": "10.109.17.2", "mgmt/messaging": "10.109.16.4", "management": "10.109.16.4", "swift/api": "10.109.16.4", "storage": "10.109.17.2", "mgmt/corosync": "10.109.16.4", "glance/glare": "10.109.16.4", "aodh/api": "10.109.16.4", "cinder/api": "10.109.16.4", "public/vip": "10.109.18.4", "swift/replication": "10.109.17.2", "ceph/radosgw": "10.109.18.4", "admin/pxe": "10.109.15.3", "mongo/db": "10.109.16.4", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.3", "glance/api": "10.109.16.4", "heat/api": "10.109.16.4", "mgmt/vip": "10.109.16.4", "cinder/iscsi": "10.109.17.2", "nova/api": "10.109.16.4", "murano/cfapi": "10.109.16.4", "horizon": "10.109.16.4", "nova/migration": "10.109.16.4", "mgmt/memcache": "10.109.16.4", "ironic/api": "10.109.16.4", "ceph/replication": "10.109.17.2"}, "fqdn": "node-1.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "1", "node_roles": ["primary-controller", "primary-mongo"], "name": "node-1"}, "node-3": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.8", "keystone/api": "10.109.16.8", "neutron/api": "10.109.16.8", "mgmt/database": "10.109.16.8", "sahara/api": "10.109.16.8", "ceilometer/api": "10.109.16.8", "ex": "10.109.18.6", "ceph/public": "10.109.17.6", "mgmt/messaging": "10.109.16.8", "management": "10.109.16.8", "swift/api": "10.109.16.8", "storage": "10.109.17.6", "mgmt/corosync": "10.109.16.8", "glance/glare": "10.109.16.8", "aodh/api": "10.109.16.8", "cinder/api": "10.109.16.8", "public/vip": "10.109.18.6", "swift/replication": "10.109.17.6", "ceph/radosgw": "10.109.18.6", "admin/pxe": "10.109.15.4", "mongo/db": "10.109.16.8", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.4", "glance/api": "10.109.16.8", "heat/api": "10.109.16.8", "mgmt/vip": "10.109.16.8", "cinder/iscsi": "10.109.17.6", "nova/api": "10.109.16.8", "murano/cfapi": "10.109.16.8", "horizon": "10.109.16.8", "nova/migration": "10.109.16.8", "mgmt/memcache": "10.109.16.8", "ironic/api": "10.109.16.8", "ceph/replication": "10.109.17.6"}, "fqdn": "node-3.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "3", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-3"}, "node-2": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.6", "keystone/api": "10.109.16.6", "neutron/api": "10.109.16.6", "mgmt/database": "10.109.16.6", "sahara/api": "10.109.16.6", "ceilometer/api": "10.109.16.6", "ex": "10.109.18.5", "ceph/public": "10.109.17.4", "mgmt/messaging": "10.109.16.6", "management": "10.109.16.6", "swift/api": "10.109.16.6", "storage": "10.109.17.4", "mgmt/corosync": "10.109.16.6", "glance/glare": "10.109.16.6", "aodh/api": "10.109.16.6", "cinder/api": "10.109.16.6", "public/vip": "10.109.18.5", "swift/replication": "10.109.17.4", "ceph/radosgw": "10.109.18.5", "admin/pxe": "10.109.15.5", "mongo/db": "10.109.16.6", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.5", "glance/api": "10.109.16.6", "heat/api": "10.109.16.6", "mgmt/vip": "10.109.16.6", "cinder/iscsi": "10.109.17.4", "nova/api": "10.109.16.6", "murano/cfapi": "10.109.16.6", "horizon": "10.109.16.6", "nova/migration": "10.109.16.6", "mgmt/memcache": "10.109.16.6", "ironic/api": "10.109.16.6", "ceph/replication": "10.109.17.4"}, "fqdn": "node-2.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "2", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-2"}}, "vips": {"vrouter_pub": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "management": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "public": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "vrouter": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}}}, "debug": true, "heat": {"db_password": "A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh", "user_password": "0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW", "enabled": true, "auth_encryption_key": "2b77963392a56162f0e61739f91c353f", "rabbit_password": "NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f"}, "auto_assign_floating_ip": false, "fuel_version": "9.0", "rabbit": {"password": "xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z"}, "nova_quota": false, "openstack_version": "mitaka-9.0", "swift": {"user_password": "jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf"}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": false, "neutron_l3_ha": false, "neutron_dvr": false, "neutron_l2_pop": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}, "service_user": {"name": "fuel", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/var/lib/fuel", "root_password": "r00tme", "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "base_syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_server": "10.109.15.2"}, "storage_network_range": "10.109.17.0/24", "murano_glance_artifacts_plugin": {"enabled": false}, "roles": ["master"], "cluster": {"status": "new", "is_customized": false, "release_id": 2, "ui_settings": {"sort": [{"roles": "asc"}], "sort_by_labels": [], "search": "", "view_mode": "standard", "filter_by_labels": {}, "filter": {}}, "name": "CICMaintenanceMode", "is_locked": false, "net_provider": "neutron", "fuel_version": "9.0", "components": [], "changes": [{"node_id": null, "name": "attributes"}, {"node_id": null, "name": "networks"}, {"node_id": null, "name": "vmware_attributes"}, {"node_id": 4, "name": "interfaces"}, {"node_id": 4, "name": "disks"}, {"node_id": 5, "name": "interfaces"}, {"node_id": 5, "name": "disks"}, {"node_id": 3, "name": "interfaces"}, {"node_id": 3, "name": "disks"}, {"node_id": 2, "name": "interfaces"}, {"node_id": 2, "name": "disks"}, {"node_id": 1, "name": "interfaces"}, {"node_id": 1, "name": "disks"}], "id": 1, "mode": "ha_compact"}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "puppet_debug": true, "last_controller": "node-3", "public_ssl": {"hostname": "public.fuel.local", "horizon": true, "services": true, "cert_data": {"content": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\natCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n-----END CERTIFICATE-----\\n-----BEGIN PRIVATE KEY-----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\\nfTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n", "name": "ca.pem"}, "cert_source": "user_uploaded", "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "deployed_before": {"value": false}, "kernel_params": {"kernel": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "use_cinder": true, "mp": [{"weight": "1", "point": "1"}, {"weight": "2", "point": "2"}], "deployment_mode": "ha_compact", "release": {"operating_system": "Ubuntu", "description": "This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu as a base operating system. With high availability features built in, you are getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.", "is_deployable": true, "components_metadata": [{"name": "hypervisor:qemu", "weight": 5, "default": true, "bind": [["settings:common.libvirt_type.value", "qemu"]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu", "compatible": [{"name": "hypervisor:vmware"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description", "weight": 15, "bind": ["settings:common.use_vcenter.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning", "name": "hypervisor:qemu"}], "name": "hypervisor:vmware"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description", "weight": 1000, "default": true, "label": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2", "compatible": [{"name": "hypervisor:*"}, {"name": "network:neutron:ml2:*"}], "name": "network:neutron:core:ml2"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "default": true, "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "vlan"]], "label": "common.network.neutron_vlan", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert", "name": "hypervisor:vmware"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "additional_service:ironic"}], "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "tun"]], "label": "common.network.neutron_tun", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "LVM not compatible with Ceph", "name": "storage:block:ceph"}], "default": true, "bind": ["settings:storage.volumes_lvm.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}], "name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "Ceph not compatible with LVM", "name": "storage:block:lvm"}], "bind": [["settings:storage.volumes_ceph.value", true], ["settings:storage.volumes_lvm.value", false]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.objects_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:object:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.ephemeral_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.images_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}], "name": "storage:image:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description", "weight": 10, "bind": ["settings:additional_components.sahara.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:sahara"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description", "weight": 20, "bind": ["settings:additional_components.murano.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:murano"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description", "weight": 30, "bind": ["settings:additional_components.ceilometer.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic", "weight": 40, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "bind": ["settings:additional_components.ironic.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description"}], "state": "available", "version": "mitaka-9.0", "roles_metadata": {"compute-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "compute", "name": "Compute VMware", "weight": 90, "conflicts": ["controller", "compute", "cinder", "cinder-block-device", "ceph-osd", "mongo", "base-os", "virt", "ironic"], "description": "A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi computing resources via VMware vCenter."}, "compute": {"limits": {"recommended": 1}, "group": "compute", "name": "Compute", "weight": 20, "fault_tolerance": "2%", "public_for_dvr_required": true, "description": "A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine instances."}, "cinder-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "storage", "name": "Cinder Proxy to VMware Datastore", "weight": 40, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or providing a server with access to raw block level devices."}, "virt": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('advanced' in version:feature_groups)"}], "group": "compute", "name": "Virtual", "weight": 80, "public_ip_required": true, "conflicts": ["controller", "base-os"], "description": "ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node that can be assign as a normal nodes."}, "base-os": {"group": "other", "name": "Operating System", "weight": 70, "description": "Install base Operating System without additional packages and configuration."}, "controller": {"limits": {"recommended": 3, "overrides": [{"message": "Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes to function properly.", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value == true", "min": 2}], "min": 1}, "group": "base", "name": "Controller", "weight": 10, "update_required": ["compute", "cinder"], "has_primary": true, "public_ip_required": true, "conflicts": ["compute"], "public_for_dvr_required": true, "description": "The Controller initiates orchestration activities and provides an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed on the controller as well."}, "ceph-osd": {"restrictions": [{"message": "Ceph should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value == false"}], "group": "storage", "weight": 50, "limits": {"min": "settings:storage.osd_pool_size.value"}, "description": "Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable each).", "update_once": ["controller"], "name": "Ceph OSD"}, "ironic": {"restrictions": [{"message": "Ironic should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "group": "compute", "name": "Ironic", "weight": 100, "limits": {"recommended": 3, "min": 1}, "conflicts": ["compute"], "description": "Ironic conductor."}, "cinder": {"restrictions": [{"message": "Cinder LVM should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_lvm.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder", "weight": 30, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder provides scheduling of block storage resources, typically delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a server with access to raw block level devices."}, "cinder-block-device": {"restrictions": [{"message": "Cinder Block Device driver should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_block_device.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder Block Device", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder Block Device", "weight": 35, "conflicts": ["controller", "cinder", "cinder-vmware", "ceph-osd"], "public_ip_required": false, "has_primary": false, "description": "Host node for Cinder Block Devices."}, "mongo": {"restrictions": [{"message": "Ceilometer should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ceilometer.value == false"}, {"message": "You are already using external MongoDB.", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == true"}], "group": "other", "name": "Telemetry - MongoDB", "weight": 60, "has_primary": true, "limits": {"overrides": [{"max": 1, "message": "At most 1 MongoDB node can be added for non-HA deployment", "condition": "cluster:mode != 'ha_compact'"}, {"recommended": 3, "message": "At least 3 MongoDB nodes are recommended for HA deployment.", "condition": "cluster:mode == 'ha_compact'"}], "min": 1}, "conflicts": ["compute", "ceph-osd"], "description": "A feature-complete and recommended database for storage of metering data from OpenStack Telemetry (Ceilometer)."}}, "vmware_attributes_metadata": {"editable": {"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}, "service_name": ""}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name", "label": "Availability zone"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"editable_for_deployed": true, "type": "array", "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster", "label": "vSphere cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name", "label": "Service name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex", "label": "Datastore regex"}, {"type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node", "label": "Target node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter", "label": "Datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore", "label": "Datastore"}]}]}}, "modes_metadata": {"ha_compact": {"description": "This configuration Deploys OpenStack ready for high availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for a true HA environment."}}, "id": 2, "attributes_metadata": {"generated": {"glance_glare": {"user_password": {"generator": "password"}}, "murano-cfapi": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "sahara": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "mysql": {"root_password": {"generator": "password"}, "wsrep_password": {"generator": "password"}}, "ironic": {"swift_tempurl_key": {"generator": "password"}, "db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "glance": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "cobbler": {"profile": {"generator": "identical", "generator_arg": "ubuntu_1404_x86_64"}}, "quantum_settings": {"database": {"passwd": {"generator": "password"}}, "keystone": {"admin_password": {"generator": "password"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": {"generator": "password"}}}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty"}, "aodh": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "nova": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "state_path": "/var/lib/nova"}, "murano": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "keystone": {"db_password": {"generator": "password"}, "admin_token": {"generator": "password"}}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "heat": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "auth_encryption_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "32"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "rabbit": {"password": {"generator": "password"}}, "cinder": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "fixed_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "swift": {"user_password": {"generator": "password"}}, "base_syslog": {"syslog_port": {"generator": "identical", "generator_arg": "514"}, "syslog_server": {"generator": "ip", "generator_arg": "admin"}}, "ceilometer": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "metering_secret": {"generator": "password"}}, "deployed_before": {"value": false}, "horizon": {"secret_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "puppet": {"modules": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/", "manifests": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/"}}, "editable": {"service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": {"generator": "password"}}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": false, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "fsid": {"type": "hidden", "value": {"generator": "uuid4"}}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": false, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": "", "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "self_signed", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": {"generator": "password"}, "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "DNS_UPSTREAM"}, "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": {"generator": "password"}}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "weight": 10, "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "NTP_UPSTREAM"}, "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}}}, "name": "Mitaka on Ubuntu 14.04"}, "cobbler": {"profile": "ubuntu_1404_x86_64"}, "deployment_id": 1, "quantum": true}, "4": {"glance_glare": {"user_password": "VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko"}, "user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "aodh": {"db_password": "cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC", "user_password": "yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38"}, "mysql": {"root_password": "Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b", "wsrep_password": "l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9"}, "murano-cfapi": {"db_password": "yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu", "user_password": "0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp", "enabled": false, "rabbit_password": "22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc"}, "corosync": {"verified": false, "group": "226.94.1.1", "port": "12000", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_transport": "tcp", "syslog_server": "", "metadata": {"enabled": false, "group": "logging", "toggleable": true, "weight": 50, "label": "Syslog"}}, "libvirt_type": "qemu", "puppet": {"modules": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "manifests": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/"}, "plugins": [], "fail_if_error": false, "use_cow_images": true, "glance": {"image_cache_max_size": "5368709120", "user_password": "4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP", "db_password": "eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9"}, "cinder": {"db_password": "0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA", "user_password": "icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT", "fixed_key": "8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1"}, "mongo": {"enabled": false}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty", "packages": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "method": "image", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "quantum_settings": {"default_floating_net": "admin_floating_net", "database": {"passwd": "uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6"}, "default_private_net": "admin_internal_net", "keystone": {"admin_password": "nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7"}, "L3": {"use_namespaces": true}, "L2": {"phys_nets": {"physnet2": {"bridge": "br-prv", "vlan_range": "1000:1030"}, "physnet1": {"bridge": "br-floating", "vlan_range": null}}, "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "segmentation_type": "vlan"}, "predefined_networks": {"admin_floating_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "flat", "router_ext": true, "physnet": "physnet1", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": [], "subnet": "10.109.18.0/24", "floating": ["10.109.18.128:10.109.18.254"], "gateway": "10.109.18.1", "enable_dhcp": false}, "tenant": "admin"}, "admin_internal_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "vlan", "router_ext": false, "physnet": "physnet2", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": ["8.8.4.4", "8.8.8.8"], "subnet": "10.109.19.0/24", "floating": null, "gateway": "10.109.19.1", "enable_dhcp": true}, "tenant": "admin"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": "vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS"}}, "use_vcenter": false, "configuration": {}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "swift": {"user_password": "jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf"}, "resume_guests_state_on_host_boot": true, "storage": {"volumes_ceph": false, "per_pool_pg_nums": {"compute": 128, "default_pg_num": 128, "volumes": 128, "images": 128, "backups": 128, ".rgw": 128}, "objects_ceph": false, "bootstrap_osd_key": "AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==", "volumes_lvm": true, "ephemeral_ceph": false, "volumes_block_device": false, "mon_key": "AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==", "pg_num": 128, "osd_pool_size": "3", "images_vcenter": false, "images_ceph": false, "admin_key": "AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==", "radosgw_key": "AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==", "fsid": "8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e", "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "nova": {"db_password": "OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv", "user_password": "IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT", "state_path": "/var/lib/nova", "enable_hugepages": false}, "master_ip": "10.109.15.2", "access": {"user": "admin", "password": "admin", "email": "admin@localhost", "tenant": "admin", "metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}}, "external_dns": {"dns_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "murano": {"db_password": "lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP", "user_password": "jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d", "enabled": false, "rabbit_password": "9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy"}, "murano_settings": {"murano_repo_url": "http://storage.apps.openstack.org/", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "keystone": {"db_password": "hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95", "admin_token": "J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI"}, "external_mongo": {"mongo_db_name": "ceilometer", "mongo_replset": "", "mongo_user": "ceilometer", "hosts_ip": "", "mongo_password": "ceilometer", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "online": true, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "nodes": [{"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}], "auto_assign_floating_ip": false, "node_volumes": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-64df20005a8c4976a7e3"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 30092, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "cinder"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0d0e0eeb05a946998fe9"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 35558, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "cinder"}, {"size": 15078, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-b2d2458cc1c54d8fbf7e"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 128}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "cinder"}, {"size": 50572, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Cinder", "min_size": 1536, "volumes": [], "type": "vg", "id": "cinder"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Virtual Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/nova", "type": "lv", "name": "nova", "file_system": "xfs", "size": 65522}], "type": "vg", "id": "vm"}], "ceilometer": {"db_password": "24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN", "user_password": "X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx", "metering_secret": "iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv", "enabled": true}, "external_ntp": {"ntp_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "dpdk": {}, "status": "discover", "auth_key": "", "ironic": {"swift_tempurl_key": "R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW", "db_password": "Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS", "user_password": "7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp", "enabled": false}, "task_deploy": true, "horizon": {"secret_key": "049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0"}, "mp": [{"weight": "1", "point": "1"}, {"weight": "2", "point": "2"}], "sahara": {"db_password": "4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2", "user_password": "PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB", "enabled": false}, "network_metadata": {"nodes": {"node-5": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.5", "keystone/api": "10.109.16.5", "neutron/api": "10.109.16.5", "mgmt/database": "10.109.16.5", "sahara/api": "10.109.16.5", "ceilometer/api": "10.109.16.5", "ceph/public": "10.109.17.3", "mgmt/messaging": "10.109.16.5", "management": "10.109.16.5", "swift/api": "10.109.16.5", "storage": "10.109.17.3", "mgmt/corosync": "10.109.16.5", "glance/glare": "10.109.16.5", "aodh/api": "10.109.16.5", "cinder/api": "10.109.16.5", "swift/replication": "10.109.17.3", "admin/pxe": "10.109.15.7", "mongo/db": "10.109.16.5", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.7", "glance/api": "10.109.16.5", "mgmt/vip": "10.109.16.5", "heat/api": "10.109.16.5", "cinder/iscsi": "10.109.17.3", "nova/api": "10.109.16.5", "murano/cfapi": "10.109.16.5", "horizon": "10.109.16.5", "nova/migration": "10.109.16.5", "mgmt/memcache": "10.109.16.5", "ironic/api": "10.109.16.5", "ceph/replication": "10.109.17.3"}, "fqdn": "node-5.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "5", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-5"}, "node-4": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.7", "keystone/api": "10.109.16.7", "neutron/api": "10.109.16.7", "mgmt/database": "10.109.16.7", "sahara/api": "10.109.16.7", "ceilometer/api": "10.109.16.7", "ceph/public": "10.109.17.5", "mgmt/messaging": "10.109.16.7", "management": "10.109.16.7", "swift/api": "10.109.16.7", "storage": "10.109.17.5", "mgmt/corosync": "10.109.16.7", "glance/glare": "10.109.16.7", "aodh/api": "10.109.16.7", "cinder/api": "10.109.16.7", "swift/replication": "10.109.17.5", "admin/pxe": "10.109.15.6", "mongo/db": "10.109.16.7", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.6", "glance/api": "10.109.16.7", "mgmt/vip": "10.109.16.7", "heat/api": "10.109.16.7", "cinder/iscsi": "10.109.17.5", "nova/api": "10.109.16.7", "murano/cfapi": "10.109.16.7", "horizon": "10.109.16.7", "nova/migration": "10.109.16.7", "mgmt/memcache": "10.109.16.7", "ironic/api": "10.109.16.7", "ceph/replication": "10.109.17.5"}, "fqdn": "node-4.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "4", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-4"}, "node-1": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.4", "keystone/api": "10.109.16.4", "neutron/api": "10.109.16.4", "mgmt/database": "10.109.16.4", "sahara/api": "10.109.16.4", "ceilometer/api": "10.109.16.4", "ex": "10.109.18.4", "ceph/public": "10.109.17.2", "mgmt/messaging": "10.109.16.4", "management": "10.109.16.4", "swift/api": "10.109.16.4", "storage": "10.109.17.2", "mgmt/corosync": "10.109.16.4", "glance/glare": "10.109.16.4", "aodh/api": "10.109.16.4", "cinder/api": "10.109.16.4", "public/vip": "10.109.18.4", "swift/replication": "10.109.17.2", "ceph/radosgw": "10.109.18.4", "admin/pxe": "10.109.15.3", "mongo/db": "10.109.16.4", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.3", "glance/api": "10.109.16.4", "heat/api": "10.109.16.4", "mgmt/vip": "10.109.16.4", "cinder/iscsi": "10.109.17.2", "nova/api": "10.109.16.4", "murano/cfapi": "10.109.16.4", "horizon": "10.109.16.4", "nova/migration": "10.109.16.4", "mgmt/memcache": "10.109.16.4", "ironic/api": "10.109.16.4", "ceph/replication": "10.109.17.2"}, "fqdn": "node-1.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "1", "node_roles": ["primary-controller", "primary-mongo"], "name": "node-1"}, "node-3": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.8", "keystone/api": "10.109.16.8", "neutron/api": "10.109.16.8", "mgmt/database": "10.109.16.8", "sahara/api": "10.109.16.8", "ceilometer/api": "10.109.16.8", "ex": "10.109.18.6", "ceph/public": "10.109.17.6", "mgmt/messaging": "10.109.16.8", "management": "10.109.16.8", "swift/api": "10.109.16.8", "storage": "10.109.17.6", "mgmt/corosync": "10.109.16.8", "glance/glare": "10.109.16.8", "aodh/api": "10.109.16.8", "cinder/api": "10.109.16.8", "public/vip": "10.109.18.6", "swift/replication": "10.109.17.6", "ceph/radosgw": "10.109.18.6", "admin/pxe": "10.109.15.4", "mongo/db": "10.109.16.8", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.4", "glance/api": "10.109.16.8", "heat/api": "10.109.16.8", "mgmt/vip": "10.109.16.8", "cinder/iscsi": "10.109.17.6", "nova/api": "10.109.16.8", "murano/cfapi": "10.109.16.8", "horizon": "10.109.16.8", "nova/migration": "10.109.16.8", "mgmt/memcache": "10.109.16.8", "ironic/api": "10.109.16.8", "ceph/replication": "10.109.17.6"}, "fqdn": "node-3.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "3", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-3"}, "node-2": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.6", "keystone/api": "10.109.16.6", "neutron/api": "10.109.16.6", "mgmt/database": "10.109.16.6", "sahara/api": "10.109.16.6", "ceilometer/api": "10.109.16.6", "ex": "10.109.18.5", "ceph/public": "10.109.17.4", "mgmt/messaging": "10.109.16.6", "management": "10.109.16.6", "swift/api": "10.109.16.6", "storage": "10.109.17.4", "mgmt/corosync": "10.109.16.6", "glance/glare": "10.109.16.6", "aodh/api": "10.109.16.6", "cinder/api": "10.109.16.6", "public/vip": "10.109.18.5", "swift/replication": "10.109.17.4", "ceph/radosgw": "10.109.18.5", "admin/pxe": "10.109.15.5", "mongo/db": "10.109.16.6", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.5", "glance/api": "10.109.16.6", "heat/api": "10.109.16.6", "mgmt/vip": "10.109.16.6", "cinder/iscsi": "10.109.17.4", "nova/api": "10.109.16.6", "murano/cfapi": "10.109.16.6", "horizon": "10.109.16.6", "nova/migration": "10.109.16.6", "mgmt/memcache": "10.109.16.6", "ironic/api": "10.109.16.6", "ceph/replication": "10.109.17.4"}, "fqdn": "node-2.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "2", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-2"}}, "vips": {"vrouter_pub": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "management": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "public": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "vrouter": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}}}, "network_scheme": {"transformations": [{"action": "add-br", "name": "br-fw-admin"}, {"action": "add-br", "name": "br-mgmt"}, {"action": "add-br", "name": "br-storage"}, {"action": "add-br", "name": "br-prv", "provider": "ovs"}, {"action": "add-br", "name": "br-aux"}, {"action": "add-patch", "bridges": ["br-prv", "br-aux"], "provider": "ovs", "mtu": 65000}, {"action": "add-port", "bridge": "br-fw-admin", "name": "enp0s3"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-mgmt", "name": "enp0s5"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-aux", "name": "enp0s6"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-storage", "name": "enp0s7"}], "roles": {"keystone/api": "br-mgmt", "neutron/api": "br-mgmt", "mgmt/database": "br-mgmt", "sahara/api": "br-mgmt", "ceilometer/api": "br-mgmt", "mgmt/vip": "br-mgmt", "ceph/public": "br-storage", "mgmt/messaging": "br-mgmt", "management": "br-mgmt", "swift/api": "br-mgmt", "storage": "br-storage", "mgmt/corosync": "br-mgmt", "glance/glare": "br-mgmt", "aodh/api": "br-mgmt", "cinder/api": "br-mgmt", "swift/replication": "br-storage", "admin/pxe": "br-fw-admin", "mongo/db": "br-mgmt", "neutron/private": "br-prv", "fw-admin": "br-fw-admin", "glance/api": "br-mgmt", "heat/api": "br-mgmt", "murano/api": "br-mgmt", "ironic/api": "br-mgmt", "nova/api": "br-mgmt", "murano/cfapi": "br-mgmt", "horizon": "br-mgmt", "nova/migration": "br-mgmt", "mgmt/memcache": "br-mgmt", "cinder/iscsi": "br-storage", "ceph/replication": "br-storage"}, "interfaces": {"enp0s6": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:06.0"}}, "enp0s7": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:07.0"}}, "enp0s4": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:04.0"}}, "enp0s5": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:05.0"}}, "enp0s3": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:03.0"}}}, "version": "1.1", "provider": "lnx", "endpoints": {"br-fw-admin": {"IP": ["10.109.15.6/24"], "vendor_specific": {"provider_gateway": "10.109.15.1"}, "gateway": "10.109.15.1"}, "br-storage": {"IP": ["10.109.17.5/24"]}, "br-mgmt": {"IP": ["10.109.16.7/24"]}, "br-prv": {"IP": "none"}}}, "debug": true, "heat": {"db_password": "A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh", "user_password": "0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW", "enabled": true, "auth_encryption_key": "2b77963392a56162f0e61739f91c353f", "rabbit_password": "NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f"}, "storage_network_range": "10.109.17.0/24", "fuel_version": "9.0", "rabbit": {"password": "xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z"}, "nova_quota": false, "openstack_version": "mitaka-9.0", "test_vm_image": {"os_name": "cirros", "img_path": "/usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img", "container_format": "bare", "min_ram": 64, "disk_format": "qcow2", "glance_properties": "", "img_name": "TestVM", "public": "true"}, "management_network_range": "10.109.16.0/24", "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": false, "neutron_l3_ha": false, "neutron_dvr": false, "neutron_l2_pop": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}, "service_user": {"name": "fuel", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/var/lib/fuel", "root_password": "r00tme", "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "base_syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_server": "10.109.15.2"}, "vms_conf": [], "workloads_collector": {"username": "fuel_stats_user", "enabled": true, "create_user": true, "password": "lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1", "tenant": "services", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"enabled": false}, "roles": ["cinder", "compute"], "cluster": {"status": "new", "is_customized": false, "release_id": 2, "ui_settings": {"sort": [{"roles": "asc"}], "sort_by_labels": [], "search": "", "view_mode": "standard", "filter_by_labels": {}, "filter": {}}, "name": "CICMaintenanceMode", "is_locked": false, "net_provider": "neutron", "fuel_version": "9.0", "components": [], "changes": [{"node_id": null, "name": "attributes"}, {"node_id": null, "name": "networks"}, {"node_id": null, "name": "vmware_attributes"}, {"node_id": 4, "name": "interfaces"}, {"node_id": 4, "name": "disks"}, {"node_id": 5, "name": "interfaces"}, {"node_id": 5, "name": "disks"}, {"node_id": 3, "name": "interfaces"}, {"node_id": 3, "name": "disks"}, {"node_id": 2, "name": "interfaces"}, {"node_id": 2, "name": "disks"}, {"node_id": 1, "name": "interfaces"}, {"node_id": 1, "name": "disks"}], "id": 1, "mode": "ha_compact"}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "puppet_debug": true, "last_controller": "node-3", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "public_ssl": {"hostname": "public.fuel.local", "horizon": true, "services": true, "cert_data": {"content": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\natCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n-----END CERTIFICATE-----\\n-----BEGIN PRIVATE KEY-----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\\nfTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n", "name": "ca.pem"}, "cert_source": "user_uploaded", "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "deployed_before": {"value": false}, "kernel_params": {"kernel": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "use_cinder": true, "operator_user": {"name": "fueladmin", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/home/fueladmin", "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "authkeys": "", "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "deployment_mode": "ha_compact", "release": {"operating_system": "Ubuntu", "description": "This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu as a base operating system. With high availability features built in, you are getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.", "is_deployable": true, "components_metadata": [{"name": "hypervisor:qemu", "weight": 5, "default": true, "bind": [["settings:common.libvirt_type.value", "qemu"]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu", "compatible": [{"name": "hypervisor:vmware"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description", "weight": 15, "bind": ["settings:common.use_vcenter.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning", "name": "hypervisor:qemu"}], "name": "hypervisor:vmware"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description", "weight": 1000, "default": true, "label": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2", "compatible": [{"name": "hypervisor:*"}, {"name": "network:neutron:ml2:*"}], "name": "network:neutron:core:ml2"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "default": true, "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "vlan"]], "label": "common.network.neutron_vlan", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert", "name": "hypervisor:vmware"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "additional_service:ironic"}], "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "tun"]], "label": "common.network.neutron_tun", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "LVM not compatible with Ceph", "name": "storage:block:ceph"}], "default": true, "bind": ["settings:storage.volumes_lvm.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}], "name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "Ceph not compatible with LVM", "name": "storage:block:lvm"}], "bind": [["settings:storage.volumes_ceph.value", true], ["settings:storage.volumes_lvm.value", false]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.objects_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:object:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.ephemeral_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.images_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}], "name": "storage:image:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description", "weight": 10, "bind": ["settings:additional_components.sahara.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:sahara"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description", "weight": 20, "bind": ["settings:additional_components.murano.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:murano"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description", "weight": 30, "bind": ["settings:additional_components.ceilometer.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic", "weight": 40, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "bind": ["settings:additional_components.ironic.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description"}], "state": "available", "version": "mitaka-9.0", "roles_metadata": {"compute-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "compute", "name": "Compute VMware", "weight": 90, "conflicts": ["controller", "compute", "cinder", "cinder-block-device", "ceph-osd", "mongo", "base-os", "virt", "ironic"], "description": "A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi computing resources via VMware vCenter."}, "compute": {"limits": {"recommended": 1}, "group": "compute", "name": "Compute", "weight": 20, "fault_tolerance": "2%", "public_for_dvr_required": true, "description": "A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine instances."}, "cinder-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "storage", "name": "Cinder Proxy to VMware Datastore", "weight": 40, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or providing a server with access to raw block level devices."}, "virt": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('advanced' in version:feature_groups)"}], "group": "compute", "name": "Virtual", "weight": 80, "public_ip_required": true, "conflicts": ["controller", "base-os"], "description": "ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node that can be assign as a normal nodes."}, "base-os": {"group": "other", "name": "Operating System", "weight": 70, "description": "Install base Operating System without additional packages and configuration."}, "controller": {"limits": {"recommended": 3, "overrides": [{"message": "Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes to function properly.", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value == true", "min": 2}], "min": 1}, "group": "base", "name": "Controller", "weight": 10, "update_required": ["compute", "cinder"], "has_primary": true, "public_ip_required": true, "conflicts": ["compute"], "public_for_dvr_required": true, "description": "The Controller initiates orchestration activities and provides an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed on the controller as well."}, "ceph-osd": {"restrictions": [{"message": "Ceph should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value == false"}], "group": "storage", "weight": 50, "limits": {"min": "settings:storage.osd_pool_size.value"}, "description": "Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable each).", "update_once": ["controller"], "name": "Ceph OSD"}, "ironic": {"restrictions": [{"message": "Ironic should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "group": "compute", "name": "Ironic", "weight": 100, "limits": {"recommended": 3, "min": 1}, "conflicts": ["compute"], "description": "Ironic conductor."}, "cinder": {"restrictions": [{"message": "Cinder LVM should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_lvm.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder", "weight": 30, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder provides scheduling of block storage resources, typically delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a server with access to raw block level devices."}, "cinder-block-device": {"restrictions": [{"message": "Cinder Block Device driver should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_block_device.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder Block Device", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder Block Device", "weight": 35, "conflicts": ["controller", "cinder", "cinder-vmware", "ceph-osd"], "public_ip_required": false, "has_primary": false, "description": "Host node for Cinder Block Devices."}, "mongo": {"restrictions": [{"message": "Ceilometer should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ceilometer.value == false"}, {"message": "You are already using external MongoDB.", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == true"}], "group": "other", "name": "Telemetry - MongoDB", "weight": 60, "has_primary": true, "limits": {"overrides": [{"max": 1, "message": "At most 1 MongoDB node can be added for non-HA deployment", "condition": "cluster:mode != 'ha_compact'"}, {"recommended": 3, "message": "At least 3 MongoDB nodes are recommended for HA deployment.", "condition": "cluster:mode == 'ha_compact'"}], "min": 1}, "conflicts": ["compute", "ceph-osd"], "description": "A feature-complete and recommended database for storage of metering data from OpenStack Telemetry (Ceilometer)."}}, "vmware_attributes_metadata": {"editable": {"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}, "service_name": ""}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name", "label": "Availability zone"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"editable_for_deployed": true, "type": "array", "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster", "label": "vSphere cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name", "label": "Service name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex", "label": "Datastore regex"}, {"type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node", "label": "Target node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter", "label": "Datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore", "label": "Datastore"}]}]}}, "modes_metadata": {"ha_compact": {"description": "This configuration Deploys OpenStack ready for high availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for a true HA environment."}}, "id": 2, "attributes_metadata": {"generated": {"glance_glare": {"user_password": {"generator": "password"}}, "murano-cfapi": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "sahara": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "mysql": {"root_password": {"generator": "password"}, "wsrep_password": {"generator": "password"}}, "ironic": {"swift_tempurl_key": {"generator": "password"}, "db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "glance": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "cobbler": {"profile": {"generator": "identical", "generator_arg": "ubuntu_1404_x86_64"}}, "quantum_settings": {"database": {"passwd": {"generator": "password"}}, "keystone": {"admin_password": {"generator": "password"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": {"generator": "password"}}}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty"}, "aodh": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "nova": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "state_path": "/var/lib/nova"}, "murano": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "keystone": {"db_password": {"generator": "password"}, "admin_token": {"generator": "password"}}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "heat": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "auth_encryption_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "32"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "rabbit": {"password": {"generator": "password"}}, "cinder": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "fixed_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "swift": {"user_password": {"generator": "password"}}, "base_syslog": {"syslog_port": {"generator": "identical", "generator_arg": "514"}, "syslog_server": {"generator": "ip", "generator_arg": "admin"}}, "ceilometer": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "metering_secret": {"generator": "password"}}, "deployed_before": {"value": false}, "horizon": {"secret_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "puppet": {"modules": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/", "manifests": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/"}}, "editable": {"service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": {"generator": "password"}}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": false, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "fsid": {"type": "hidden", "value": {"generator": "uuid4"}}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": false, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": "", "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "self_signed", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": {"generator": "password"}, "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "DNS_UPSTREAM"}, "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": {"generator": "password"}}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "weight": 10, "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "NTP_UPSTREAM"}, "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}}}, "name": "Mitaka on Ubuntu 14.04"}, "cobbler": {"profile": "ubuntu_1404_x86_64"}, "deployment_id": 1, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}, "quantum": true}, "5": {"glance_glare": {"user_password": "VGvXO8jZ1hUMK4eUIRsR86Ko"}, "user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "aodh": {"db_password": "cOxWkvq9a2QG1LIlpKs6g2VC", "user_password": "yiNG3QwFS6bQCyc9aFB7Jd38"}, "mysql": {"root_password": "Hiagz38qvBH4OxbOA6kxpT4b", "wsrep_password": "l0WrUF6fosPAkML63pnJZHT9"}, "murano-cfapi": {"db_password": "yN7532bIeRnQUL1Aviz7acEu", "user_password": "0lza7I3svp8UTZOd1HWjt3Kp", "enabled": false, "rabbit_password": "22cjAYRY3s64LAjBGiR1sElc"}, "corosync": {"verified": false, "group": "226.94.1.1", "port": "12000", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_transport": "tcp", "syslog_server": "", "metadata": {"enabled": false, "group": "logging", "toggleable": true, "weight": 50, "label": "Syslog"}}, "libvirt_type": "qemu", "puppet": {"modules": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/modules/", "manifests": "rsync://10.109.15.2:/puppet/mitaka-9.0/manifests/"}, "plugins": [], "fail_if_error": false, "use_cow_images": true, "glance": {"image_cache_max_size": "5368709120", "user_password": "4BwYKfsL4BsPxsYGHkEJBhnP", "db_password": "eCH1lQ9kfsReXMsC2xnsF2l9"}, "cinder": {"db_password": "0mrgg7dB6WuZHhsln5GBYcsA", "user_password": "icIXJ3SCMFwK0WTm1o7IAEDT", "fixed_key": "8687e3d2276fa9a699f623b346b55305b60ea3c6f47b9cdb9f7eb0a7d1212ac1"}, "mongo": {"enabled": false}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://10.109.15.2:8080/targetimages/env_1_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty", "packages": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "method": "image", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "quantum_settings": {"default_floating_net": "admin_floating_net", "database": {"passwd": "uS31aOoO1J2YFLtCO3GJsxi6"}, "default_private_net": "admin_internal_net", "keystone": {"admin_password": "nQDVtjAyPhJ2Dn1YumY1fwZ7"}, "L3": {"use_namespaces": true}, "L2": {"phys_nets": {"physnet2": {"bridge": "br-prv", "vlan_range": "1000:1030"}, "physnet1": {"bridge": "br-floating", "vlan_range": null}}, "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "segmentation_type": "vlan"}, "predefined_networks": {"admin_floating_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "flat", "router_ext": true, "physnet": "physnet1", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": [], "subnet": "10.109.18.0/24", "floating": ["10.109.18.128:10.109.18.254"], "gateway": "10.109.18.1", "enable_dhcp": false}, "tenant": "admin"}, "admin_internal_net": {"shared": false, "L2": {"network_type": "vlan", "router_ext": false, "physnet": "physnet2", "segment_id": null}, "L3": {"nameservers": ["8.8.4.4", "8.8.8.8"], "subnet": "10.109.19.0/24", "floating": null, "gateway": "10.109.19.1", "enable_dhcp": true}, "tenant": "admin"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": "vGnPWB5UAKsOgXNCu4JPGQgS"}}, "use_vcenter": false, "configuration": {}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "swift": {"user_password": "jWqOwz8GTgjxOelY0C1wQXMf"}, "resume_guests_state_on_host_boot": true, "storage": {"volumes_ceph": false, "per_pool_pg_nums": {"compute": 128, "default_pg_num": 128, "volumes": 128, "images": 128, "backups": 128, ".rgw": 128}, "objects_ceph": false, "bootstrap_osd_key": "AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ==", "volumes_lvm": true, "ephemeral_ceph": false, "volumes_block_device": false, "mon_key": "AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w==", "pg_num": 128, "osd_pool_size": "3", "images_vcenter": false, "images_ceph": false, "admin_key": "AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ==", "radosgw_key": "AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ==", "fsid": "8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e", "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "nova": {"db_password": "OCN7yz45BfbQRjzFPBLeqdiv", "user_password": "IQVPXD4doSjy8IYY1S95xshT", "state_path": "/var/lib/nova", "enable_hugepages": false}, "master_ip": "10.109.15.2", "access": {"user": "admin", "password": "admin", "email": "admin@localhost", "tenant": "admin", "metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}}, "external_dns": {"dns_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "murano": {"db_password": "lskgCJSc6EE7C8JTuXiNGSiP", "user_password": "jufdGCVNmkWTp4dPHkJWAn2d", "enabled": false, "rabbit_password": "9IWJxL7UZ2aRCvuOH21Q59zy"}, "murano_settings": {"murano_repo_url": "http://storage.apps.openstack.org/", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "keystone": {"db_password": "hzmc0wJHSJXLUS1D9dMjeb95", "admin_token": "J2UwPH6y67OI5vr3EvgNJbBI"}, "external_mongo": {"mongo_db_name": "ceilometer", "mongo_replset": "", "mongo_user": "ceilometer", "hosts_ip": "", "mongo_password": "ceilometer", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "online": true, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "nodes": [{"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "public_address": "10.109.18.4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-1.test.domain.local", "role": "primary-mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.4", "storage_address": "10.109.17.2", "swift_zone": "1", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-1"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "public_address": "10.109.18.5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-2.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.6", "storage_address": "10.109.17.4", "swift_zone": "2", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-2"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "controller", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "public_address": "10.109.18.6", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-3.test.domain.local", "role": "mongo", "public_netmask": "255.255.255.0", "internal_address": "10.109.16.8", "storage_address": "10.109.17.6", "swift_zone": "3", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-3"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-4.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.7", "storage_address": "10.109.17.5", "swift_zone": "4", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-4"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "cinder", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}, {"user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "internal_netmask": "255.255.255.0", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "role": "compute", "internal_address": "10.109.16.5", "storage_address": "10.109.17.3", "swift_zone": "5", "storage_netmask": "255.255.255.0", "name": "node-5"}], "auto_assign_floating_ip": false, "node_volumes": [{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-2d85a35ac13a4d78a1b3"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 30092, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "cinder"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0ca3f2eab5664be7a16d"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 35558, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "cinder"}, {"size": 15078, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-36f3a24bc36549f1b847"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 128}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "cinder"}, {"size": 50572, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Cinder", "min_size": 1536, "volumes": [], "type": "vg", "id": "cinder"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Virtual Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/nova", "type": "lv", "name": "nova", "file_system": "xfs", "size": 65522}], "type": "vg", "id": "vm"}], "ceilometer": {"db_password": "24GuuhuZNv8XjfZGEW3ORRrN", "user_password": "X1xPKFxEXW032oRijK0c6kzx", "metering_secret": "iubtZfen1SNoRM8gto1AqkZv", "enabled": true}, "external_ntp": {"ntp_list": ["10.109.18.1"], "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "dpdk": {}, "status": "discover", "auth_key": "", "ironic": {"swift_tempurl_key": "R32ugaJoM1CtaDnVlRPF2aYW", "db_password": "Y5LXJqJZ4je8fl5ZWG0Fs5uS", "user_password": "7ZVUhE77vMrNzhyHsfAUDAmp", "enabled": false}, "task_deploy": true, "horizon": {"secret_key": "049c97a71f0da185bdea31d174a3ea4c2f4180c56c5fa9c79c1970708a1280d0"}, "mp": [{"weight": "1", "point": "1"}, {"weight": "2", "point": "2"}], "sahara": {"db_password": "4NWe4HPzHAD7o7Y358CYRrh2", "user_password": "PZbH8ryaVwd9rzXBPOUU0gbB", "enabled": false}, "network_metadata": {"nodes": {"node-5": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-05_compute_cinder", "uid": "5", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.5", "keystone/api": "10.109.16.5", "neutron/api": "10.109.16.5", "mgmt/database": "10.109.16.5", "sahara/api": "10.109.16.5", "ceilometer/api": "10.109.16.5", "ceph/public": "10.109.17.3", "mgmt/messaging": "10.109.16.5", "management": "10.109.16.5", "swift/api": "10.109.16.5", "storage": "10.109.17.3", "mgmt/corosync": "10.109.16.5", "glance/glare": "10.109.16.5", "aodh/api": "10.109.16.5", "cinder/api": "10.109.16.5", "swift/replication": "10.109.17.3", "admin/pxe": "10.109.15.7", "mongo/db": "10.109.16.5", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.7", "glance/api": "10.109.16.5", "mgmt/vip": "10.109.16.5", "heat/api": "10.109.16.5", "cinder/iscsi": "10.109.17.3", "nova/api": "10.109.16.5", "murano/cfapi": "10.109.16.5", "horizon": "10.109.16.5", "nova/migration": "10.109.16.5", "mgmt/memcache": "10.109.16.5", "ironic/api": "10.109.16.5", "ceph/replication": "10.109.17.3"}, "fqdn": "node-5.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "5", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-5"}, "node-4": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-04_compute_cinder", "uid": "4", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.7", "keystone/api": "10.109.16.7", "neutron/api": "10.109.16.7", "mgmt/database": "10.109.16.7", "sahara/api": "10.109.16.7", "ceilometer/api": "10.109.16.7", "ceph/public": "10.109.17.5", "mgmt/messaging": "10.109.16.7", "management": "10.109.16.7", "swift/api": "10.109.16.7", "storage": "10.109.17.5", "mgmt/corosync": "10.109.16.7", "glance/glare": "10.109.16.7", "aodh/api": "10.109.16.7", "cinder/api": "10.109.16.7", "swift/replication": "10.109.17.5", "admin/pxe": "10.109.15.6", "mongo/db": "10.109.16.7", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.6", "glance/api": "10.109.16.7", "mgmt/vip": "10.109.16.7", "heat/api": "10.109.16.7", "cinder/iscsi": "10.109.17.5", "nova/api": "10.109.16.7", "murano/cfapi": "10.109.16.7", "horizon": "10.109.16.7", "nova/migration": "10.109.16.7", "mgmt/memcache": "10.109.16.7", "ironic/api": "10.109.16.7", "ceph/replication": "10.109.17.5"}, "fqdn": "node-4.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "4", "node_roles": ["cinder", "compute"], "name": "node-4"}, "node-1": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-01_controller_mongo", "uid": "1", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.4", "keystone/api": "10.109.16.4", "neutron/api": "10.109.16.4", "mgmt/database": "10.109.16.4", "sahara/api": "10.109.16.4", "ceilometer/api": "10.109.16.4", "ex": "10.109.18.4", "ceph/public": "10.109.17.2", "mgmt/messaging": "10.109.16.4", "management": "10.109.16.4", "swift/api": "10.109.16.4", "storage": "10.109.17.2", "mgmt/corosync": "10.109.16.4", "glance/glare": "10.109.16.4", "aodh/api": "10.109.16.4", "cinder/api": "10.109.16.4", "public/vip": "10.109.18.4", "swift/replication": "10.109.17.2", "ceph/radosgw": "10.109.18.4", "admin/pxe": "10.109.15.3", "mongo/db": "10.109.16.4", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.3", "glance/api": "10.109.16.4", "heat/api": "10.109.16.4", "mgmt/vip": "10.109.16.4", "cinder/iscsi": "10.109.17.2", "nova/api": "10.109.16.4", "murano/cfapi": "10.109.16.4", "horizon": "10.109.16.4", "nova/migration": "10.109.16.4", "mgmt/memcache": "10.109.16.4", "ironic/api": "10.109.16.4", "ceph/replication": "10.109.17.2"}, "fqdn": "node-1.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "1", "node_roles": ["primary-controller", "primary-mongo"], "name": "node-1"}, "node-3": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-02_controller_mongo", "uid": "3", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.8", "keystone/api": "10.109.16.8", "neutron/api": "10.109.16.8", "mgmt/database": "10.109.16.8", "sahara/api": "10.109.16.8", "ceilometer/api": "10.109.16.8", "ex": "10.109.18.6", "ceph/public": "10.109.17.6", "mgmt/messaging": "10.109.16.8", "management": "10.109.16.8", "swift/api": "10.109.16.8", "storage": "10.109.17.6", "mgmt/corosync": "10.109.16.8", "glance/glare": "10.109.16.8", "aodh/api": "10.109.16.8", "cinder/api": "10.109.16.8", "public/vip": "10.109.18.6", "swift/replication": "10.109.17.6", "ceph/radosgw": "10.109.18.6", "admin/pxe": "10.109.15.4", "mongo/db": "10.109.16.8", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.4", "glance/api": "10.109.16.8", "heat/api": "10.109.16.8", "mgmt/vip": "10.109.16.8", "cinder/iscsi": "10.109.17.6", "nova/api": "10.109.16.8", "murano/cfapi": "10.109.16.8", "horizon": "10.109.16.8", "nova/migration": "10.109.16.8", "mgmt/memcache": "10.109.16.8", "ironic/api": "10.109.16.8", "ceph/replication": "10.109.17.6"}, "fqdn": "node-3.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "3", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-3"}, "node-2": {"nova_hugepages_enabled": false, "user_node_name": "slave-03_controller_mongo", "uid": "2", "network_roles": {"murano/api": "10.109.16.6", "keystone/api": "10.109.16.6", "neutron/api": "10.109.16.6", "mgmt/database": "10.109.16.6", "sahara/api": "10.109.16.6", "ceilometer/api": "10.109.16.6", "ex": "10.109.18.5", "ceph/public": "10.109.17.4", "mgmt/messaging": "10.109.16.6", "management": "10.109.16.6", "swift/api": "10.109.16.6", "storage": "10.109.17.4", "mgmt/corosync": "10.109.16.6", "glance/glare": "10.109.16.6", "aodh/api": "10.109.16.6", "cinder/api": "10.109.16.6", "public/vip": "10.109.18.5", "swift/replication": "10.109.17.4", "ceph/radosgw": "10.109.18.5", "admin/pxe": "10.109.15.5", "mongo/db": "10.109.16.6", "neutron/private": null, "neutron/floating": null, "fw-admin": "10.109.15.5", "glance/api": "10.109.16.6", "heat/api": "10.109.16.6", "mgmt/vip": "10.109.16.6", "cinder/iscsi": "10.109.17.4", "nova/api": "10.109.16.6", "murano/cfapi": "10.109.16.6", "horizon": "10.109.16.6", "nova/migration": "10.109.16.6", "mgmt/memcache": "10.109.16.6", "ironic/api": "10.109.16.6", "ceph/replication": "10.109.17.4"}, "fqdn": "node-2.test.domain.local", "nova_cpu_pinning_enabled": false, "swift_zone": "2", "node_roles": ["controller", "mongo"], "name": "node-2"}}, "vips": {"vrouter_pub": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "management": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "public": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.3", "namespace": "haproxy", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "vrouter": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.2", "namespace": "vrouter", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}}}, "network_scheme": {"transformations": [{"action": "add-br", "name": "br-fw-admin"}, {"action": "add-br", "name": "br-mgmt"}, {"action": "add-br", "name": "br-storage"}, {"action": "add-br", "name": "br-prv", "provider": "ovs"}, {"action": "add-br", "name": "br-aux"}, {"action": "add-patch", "bridges": ["br-prv", "br-aux"], "provider": "ovs", "mtu": 65000}, {"action": "add-port", "bridge": "br-fw-admin", "name": "enp0s3"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-mgmt", "name": "enp0s5"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-aux", "name": "enp0s6"}, {"action": "add-port", "bridge": "br-storage", "name": "enp0s7"}], "roles": {"keystone/api": "br-mgmt", "neutron/api": "br-mgmt", "mgmt/database": "br-mgmt", "sahara/api": "br-mgmt", "ceilometer/api": "br-mgmt", "mgmt/vip": "br-mgmt", "ceph/public": "br-storage", "mgmt/messaging": "br-mgmt", "management": "br-mgmt", "swift/api": "br-mgmt", "storage": "br-storage", "mgmt/corosync": "br-mgmt", "glance/glare": "br-mgmt", "aodh/api": "br-mgmt", "cinder/api": "br-mgmt", "swift/replication": "br-storage", "admin/pxe": "br-fw-admin", "mongo/db": "br-mgmt", "neutron/private": "br-prv", "fw-admin": "br-fw-admin", "glance/api": "br-mgmt", "heat/api": "br-mgmt", "murano/api": "br-mgmt", "ironic/api": "br-mgmt", "nova/api": "br-mgmt", "murano/cfapi": "br-mgmt", "horizon": "br-mgmt", "nova/migration": "br-mgmt", "mgmt/memcache": "br-mgmt", "cinder/iscsi": "br-storage", "ceph/replication": "br-storage"}, "interfaces": {"enp0s6": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:06.0"}}, "enp0s7": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:07.0"}}, "enp0s4": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:04.0"}}, "enp0s5": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:05.0"}}, "enp0s3": {"vendor_specific": {"driver": "e1000", "bus_info": "0000:00:03.0"}}}, "version": "1.1", "provider": "lnx", "endpoints": {"br-fw-admin": {"IP": ["10.109.15.7/24"], "vendor_specific": {"provider_gateway": "10.109.15.1"}, "gateway": "10.109.15.1"}, "br-storage": {"IP": ["10.109.17.3/24"]}, "br-mgmt": {"IP": ["10.109.16.5/24"]}, "br-prv": {"IP": "none"}}}, "debug": true, "heat": {"db_password": "A0MX8vBApVD1cH3cWXaNvNlh", "user_password": "0Pm4UuvCpo5KySd9okXiLtXW", "enabled": true, "auth_encryption_key": "2b77963392a56162f0e61739f91c353f", "rabbit_password": "NjU6ez5DdkUCJ7HNHDZthy4f"}, "storage_network_range": "10.109.17.0/24", "fuel_version": "9.0", "rabbit": {"password": "xcyxHSVn7m1R5e005Wss482Z"}, "nova_quota": false, "openstack_version": "mitaka-9.0", "test_vm_image": {"os_name": "cirros", "img_path": "/usr/share/cirros-testvm/cirros-x86_64-disk.img", "container_format": "bare", "min_ram": 64, "disk_format": "qcow2", "glance_properties": "", "img_name": "TestVM", "public": "true"}, "management_network_range": "10.109.16.0/24", "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": false, "neutron_l3_ha": false, "neutron_dvr": false, "neutron_l2_pop": false, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}, "service_user": {"name": "fuel", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/var/lib/fuel", "root_password": "r00tme", "password": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "base_syslog": {"syslog_port": "514", "syslog_server": "10.109.15.2"}, "vms_conf": [], "workloads_collector": {"username": "fuel_stats_user", "enabled": true, "create_user": true, "password": "lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1", "tenant": "services", "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"enabled": false}, "roles": ["cinder", "compute"], "cluster": {"status": "new", "is_customized": false, "release_id": 2, "ui_settings": {"sort": [{"roles": "asc"}], "sort_by_labels": [], "search": "", "view_mode": "standard", "filter_by_labels": {}, "filter": {}}, "name": "CICMaintenanceMode", "is_locked": false, "net_provider": "neutron", "fuel_version": "9.0", "components": [], "changes": [{"node_id": null, "name": "attributes"}, {"node_id": null, "name": "networks"}, {"node_id": null, "name": "vmware_attributes"}, {"node_id": 4, "name": "interfaces"}, {"node_id": 4, "name": "disks"}, {"node_id": 5, "name": "interfaces"}, {"node_id": 5, "name": "disks"}, {"node_id": 3, "name": "interfaces"}, {"node_id": 3, "name": "disks"}, {"node_id": 2, "name": "interfaces"}, {"node_id": 2, "name": "disks"}, {"node_id": 1, "name": "interfaces"}, {"node_id": 1, "name": "disks"}], "id": 1, "mode": "ha_compact"}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "repos": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "puppet_debug": true, "last_controller": "node-3", "fqdn": "node-5.test.domain.local", "public_ssl": {"hostname": "public.fuel.local", "horizon": true, "services": true, "cert_data": {"content": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\natCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n-----END CERTIFICATE-----\\n-----BEGIN PRIVATE KEY-----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\\nfTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n", "name": "ca.pem"}, "cert_source": "user_uploaded", "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "deployed_before": {"value": false}, "kernel_params": {"kernel": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "use_cinder": true, "operator_user": {"name": "fueladmin", "sudo": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "homedir": "/home/fueladmin", "password": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "authkeys": "", "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "deployment_mode": "ha_compact", "release": {"operating_system": "Ubuntu", "description": "This option will install the OpenStack Mitaka packages using Ubuntu as a base operating system. With high availability features built in, you are getting a robust, enterprise-grade OpenStack deployment.", "is_deployable": true, "components_metadata": [{"name": "hypervisor:qemu", "weight": 5, "default": true, "bind": [["settings:common.libvirt_type.value", "qemu"]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu", "compatible": [{"name": "hypervisor:vmware"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.qemu_description"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_description", "weight": 15, "bind": ["settings:common.use_vcenter.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.compute.vcenter_warning", "name": "hypervisor:qemu"}], "name": "hypervisor:vmware"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2_description", "weight": 1000, "default": true, "label": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_ml2", "compatible": [{"name": "hypervisor:*"}, {"name": "network:neutron:ml2:*"}], "name": "network:neutron:core:ml2"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_vlan_description", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "default": true, "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "vlan"]], "label": "common.network.neutron_vlan", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.network.neutron_tun_description", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.vlan_tun_alert", "name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.network.hypervisor_alert", "name": "hypervisor:vmware"}, {"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "additional_service:ironic"}], "bind": [["cluster:net_provider", "neutron"], ["cluster:net_segment_type", "tun"]], "label": "common.network.neutron_tun", "compatible": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "hypervisor:qemu"}], "requires": [{"name": "network:neutron:core:ml2"}], "name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.default_provider", "weight": 5, "incompatible": [{"message": "LVM not compatible with Ceph", "name": "storage:block:ceph"}], "default": true, "bind": ["settings:storage.volumes_lvm.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.lvm", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}], "name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph", "weight": 10, "incompatible": [{"message": "Ceph not compatible with LVM", "name": "storage:block:lvm"}], "bind": [["settings:storage.volumes_ceph.value", true], ["settings:storage.volumes_lvm.value", false]], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_block"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_object", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.objects_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:object:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_ephemeral", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.ephemeral_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}], "name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph_image", "weight": 10, "bind": ["settings:storage.images_ceph.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.storage.ceph", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}], "name": "storage:image:ceph"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara_description", "weight": 10, "bind": ["settings:additional_components.sahara.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_sahara", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:sahara"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano_description", "weight": 20, "bind": ["settings:additional_components.murano.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_murano", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:murano"}, {"description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer_description", "weight": 30, "bind": ["settings:additional_components.ceilometer.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ceilometer", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "hypervisor:vmware"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "network:neutron:ml2:tun"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ironic"}], "name": "additional_service:ceilometer"}, {"name": "additional_service:ironic", "weight": 40, "incompatible": [{"message": "dialog.create_cluster_wizard.additional.ironic_network_mode_alert", "name": "network:neutron:ml2:tun"}], "bind": ["settings:additional_components.ironic.value"], "label": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic", "compatible": [{"name": "hypervisor:qemu"}, {"name": "network:neutron:core:ml2"}, {"name": "network:neutron:ml2:vlan"}, {"name": "storage:block:lvm"}, {"name": "storage:block:ceph"}, {"name": "storage:object:ceph"}, {"name": "storage:ephemeral:ceph"}, {"name": "storage:image:ceph"}, {"name": "additional_service:sahara"}, {"name": "additional_service:murano"}, {"name": "additional_service:ceilometer"}], "description": "dialog.create_cluster_wizard.additional.install_ironic_description"}], "state": "available", "version": "mitaka-9.0", "roles_metadata": {"compute-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "compute", "name": "Compute VMware", "weight": 90, "conflicts": ["controller", "compute", "cinder", "cinder-block-device", "ceph-osd", "mongo", "base-os", "virt", "ironic"], "description": "A node that runs nova-compute with VCDriver, that manages ESXi computing resources via VMware vCenter."}, "compute": {"limits": {"recommended": 1}, "group": "compute", "name": "Compute", "weight": 20, "fault_tolerance": "2%", "public_for_dvr_required": true, "description": "A Compute node creates, manages, and terminates virtual machine instances."}, "cinder-vmware": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "group": "storage", "name": "Cinder Proxy to VMware Datastore", "weight": 40, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder-VMware provides scheduling of block storage resources delivered over VMware vCenter. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or providing a server with access to raw block level devices."}, "virt": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "not ('advanced' in version:feature_groups)"}], "group": "compute", "name": "Virtual", "weight": 80, "public_ip_required": true, "conflicts": ["controller", "base-os"], "description": "ADVANCED: Make available possibilities to spawn vms on this node that can be assign as a normal nodes."}, "base-os": {"group": "other", "name": "Operating System", "weight": 70, "description": "Install base Operating System without additional packages and configuration."}, "controller": {"limits": {"recommended": 3, "overrides": [{"message": "Neutron L3 HA requires at least 2 Controller nodes to function properly.", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l3_ha.value == true", "min": 2}], "min": 1}, "group": "base", "name": "Controller", "weight": 10, "update_required": ["compute", "cinder"], "has_primary": true, "public_ip_required": true, "conflicts": ["compute"], "public_for_dvr_required": true, "description": "The Controller initiates orchestration activities and provides an external API.  Other components like Glance (image storage), Keystone (identity management), Horizon (OpenStack dashboard) and Nova-Scheduler are installed on the controller as well."}, "ceph-osd": {"restrictions": [{"message": "Ceph should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == false and settings:storage.images_ceph.value == false and settings:storage.ephemeral_ceph.value == false and settings:storage.objects_ceph.value == false"}], "group": "storage", "weight": 50, "limits": {"min": "settings:storage.osd_pool_size.value"}, "description": "Ceph storage can be configured to provide storage for block volumes (Cinder), images (Glance) and ephemeral instance storage (Nova). It can also provide object storage through the S3 and Swift API (See settings to enable each).", "update_once": ["controller"], "name": "Ceph OSD"}, "ironic": {"restrictions": [{"message": "Ironic should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ironic.value == false"}], "group": "compute", "name": "Ironic", "weight": 100, "limits": {"recommended": 3, "min": 1}, "conflicts": ["compute"], "description": "Ironic conductor."}, "cinder": {"restrictions": [{"message": "Cinder LVM should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_lvm.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder", "weight": 30, "limits": {"recommended": 1}, "description": "Cinder provides scheduling of block storage resources, typically delivered over iSCSI and other compatible backend storage systems. Block storage can be used for database storage, expandable file systems, or to provide a server with access to raw block level devices."}, "cinder-block-device": {"restrictions": [{"message": "Cinder Block Device driver should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:storage.volumes_block_device.value == false"}, {"message": "Ceph RBD cannot be used with Cinder Block Device", "condition": "settings:storage.volumes_ceph.value == true"}], "group": "storage", "name": "Cinder Block Device", "weight": 35, "conflicts": ["controller", "cinder", "cinder-vmware", "ceph-osd"], "public_ip_required": false, "has_primary": false, "description": "Host node for Cinder Block Devices."}, "mongo": {"restrictions": [{"message": "Ceilometer should be enabled in the environment settings.", "condition": "settings:additional_components.ceilometer.value == false"}, {"message": "You are already using external MongoDB.", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == true"}], "group": "other", "name": "Telemetry - MongoDB", "weight": 60, "has_primary": true, "limits": {"overrides": [{"max": 1, "message": "At most 1 MongoDB node can be added for non-HA deployment", "condition": "cluster:mode != 'ha_compact'"}, {"recommended": 3, "message": "At least 3 MongoDB nodes are recommended for HA deployment.", "condition": "cluster:mode == 'ha_compact'"}], "min": 1}, "conflicts": ["compute", "ceph-osd"], "description": "A feature-complete and recommended database for storage of metering data from OpenStack Telemetry (Ceilometer)."}}, "vmware_attributes_metadata": {"editable": {"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}, "service_name": ""}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name", "label": "Availability zone"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"editable_for_deployed": true, "type": "array", "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster", "label": "vSphere cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name", "label": "Service name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex", "label": "Datastore regex"}, {"type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node", "label": "Target node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host", "label": "vCenter host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username", "label": "vCenter username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password", "label": "vCenter password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter", "label": "Datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore", "label": "Datastore"}]}]}}, "modes_metadata": {"ha_compact": {"description": "This configuration Deploys OpenStack ready for high availability (HA). Controller services are prepared for HA by setting up a base MySQL/Galera, RabbitMQ and HAProxy so that additional controllers can be deployed NOW, or scaled out LATER. 3 or more controllers are required for a true HA environment."}}, "id": 2, "attributes_metadata": {"generated": {"glance_glare": {"user_password": {"generator": "password"}}, "murano-cfapi": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "sahara": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "mysql": {"root_password": {"generator": "password"}, "wsrep_password": {"generator": "password"}}, "ironic": {"swift_tempurl_key": {"generator": "password"}, "db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "glance": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "cobbler": {"profile": {"generator": "identical", "generator_arg": "ubuntu_1404_x86_64"}}, "quantum_settings": {"database": {"passwd": {"generator": "password"}}, "keystone": {"admin_password": {"generator": "password"}}, "metadata": {"metadata_proxy_shared_secret": {"generator": "password"}}}, "provision": {"image_data": {"/boot": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64-boot.img.gz", "format": "ext2"}, "/": {"container": "gzip", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/targetimages/env_{cluster.id}_ubuntu_1404_amd64.img.gz", "format": "ext4"}}, "codename": "trusty"}, "aodh": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}}, "nova": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "state_path": "/var/lib/nova"}, "murano": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "keystone": {"db_password": {"generator": "password"}, "admin_token": {"generator": "password"}}, "repo_setup": {"installer_kernel": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/linux", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux"}, "installer_initrd": {"local": "/var/www/nailgun/ubuntu/x86_64/images/initrd.gz", "remote_relative": "dists/trusty/main/installer-amd64/current/images/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz"}}, "heat": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "auth_encryption_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "32"}, "rabbit_password": {"generator": "password"}}, "rabbit": {"password": {"generator": "password"}}, "cinder": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "fixed_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "swift": {"user_password": {"generator": "password"}}, "base_syslog": {"syslog_port": {"generator": "identical", "generator_arg": "514"}, "syslog_server": {"generator": "ip", "generator_arg": "admin"}}, "ceilometer": {"db_password": {"generator": "password"}, "user_password": {"generator": "password"}, "metering_secret": {"generator": "password"}}, "deployed_before": {"value": false}, "horizon": {"secret_key": {"generator": "hexstring", "generator_arg": "64"}}, "puppet": {"modules": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/modules/", "manifests": "rsync://{settings.MASTER_IP}:/puppet/{cluster.release.version}/manifests/"}}, "editable": {"service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": {"generator": "password"}}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/{cluster.release.environment_version}/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://{settings.MASTER_IP}:8080/{cluster.release.version}/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": false, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": {"generator": "cephx_key"}}, "fsid": {"type": "hidden", "value": {"generator": "uuid4"}}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": false, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": "", "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "self_signed", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": {"generator": "password"}, "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "DNS_UPSTREAM"}, "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": {"generator": "password"}}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "weight": 10, "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": {"generator": "from_settings", "generator_arg": "NTP_UPSTREAM"}, "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}}}, "name": "Mitaka on Ubuntu 14.04"}, "cobbler": {"profile": "ubuntu_1404_x86_64"}, "deployment_id": 1, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}, "quantum": true}}	{"editable": {"repo_setup": {"repos": {"type": "custom_repo_configuration", "description": "Please note: the first repository will be considered the operating system mirror that will be used during node provisioning.\\nTo create a local repository mirror on the Fuel master node, please follow the instructions provided by running \\"fuel-createmirror --help\\" on the Fuel master node.\\nPlease make sure your Fuel master node has Internet access to the repository before attempting to create a mirror.\\nFor more details, please refer to the documentation (https://docs.mirantis.com/openstack/fuel/fuel-9.0/operations.html#external-ubuntu-ops).\\n", "value": [{"name": "ubuntu-0", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-1", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-updates", "type": "deb"}, {"name": "ubuntu-2", "section": "main universe multiverse", "uri": "http://mirror.seed-cz1.fuel-infra.org/pkgs/ubuntu-2016-04-18-172008/", "priority": 1001, "suite": "trusty-security", "type": "deb"}, {"name": "mos", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/x86_64", "priority": 1050, "suite": "mos9.0", "type": "deb"}, {"name": "mos-updates", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-updates", "type": "deb"}, {"name": "mos-security", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1050, "suite": "mos9.0-security", "type": "deb"}, {"name": "mos-holdback", "section": "main restricted", "uri": "http://mirror.fuel-infra.org/mos-repos/ubuntu/9.0/", "priority": 1100, "suite": "mos9.0-holdback", "type": "deb"}, {"name": "Auxiliary", "section": "main restricted", "uri": "http://10.109.15.2:8080/mitaka-9.0/ubuntu/auxiliary", "priority": 1150, "suite": "auxiliary", "type": "deb"}], "extra_priority": null}, "metadata": {"group": "general", "always_editable": true, "weight": 50, "label": "Repositories"}}, "corosync": {"group": {"value": "226.94.1.1", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Group"}, "verified": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Set True only if multicast is configured correctly on router.", "weight": 10, "label": "Need to pass network verification."}, "port": {"value": "12000", "type": "text", "description": "", "weight": 20, "label": "Port"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 50, "label": "Corosync"}}, "syslog": {"syslog_port": {"regex": {"source": "^([1-9][0-9]{0,3}|[1-5][0-9]{4}|6[0-4][0-9]{3}|65[0-4][0-9]{2}|655[0-2][0-9]|6553[0-5])$", "error": "Invalid syslog port"}, "description": "Remote syslog port", "weight": 20, "value": "514", "label": "Port", "type": "text"}, "syslog_transport": {"values": [{"data": "udp", "description": "", "label": "UDP"}, {"data": "tcp", "description": "", "label": "TCP"}], "type": "radio", "value": "tcp", "weight": 30, "label": "Syslog transport protocol"}, "syslog_server": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid hostname"}, "description": "Remote syslog hostname", "weight": 10, "value": "", "label": "Hostname", "type": "text"}, "metadata": {"group": "logging", "enabled": false, "weight": 50, "toggleable": true, "label": "Syslog"}}, "additional_components": {"ceilometer": {"value": true, "type": "checkbox", "description": "If selected, Ceilometer and Aodh components will be installed", "weight": 60, "label": "Install Ceilometer and Aodh"}, "murano_glance_artifacts_plugin": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected glance artifact repository will be enabled", "weight": 40, "value": false, "label": "Enable glance artifact repository", "type": "checkbox"}, "heat": {"value": true, "type": "hidden", "description": "", "weight": 50, "label": ""}, "murano-cfapi": {"restrictions": [{"message": "Murano should be enabled", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}, {"action": "hide", "condition": "not ('experimental' in version:feature_groups)"}], "description": "If selected, Murano service broker will be installed", "weight": 30, "value": false, "label": "Install Murano service broker for Cloud Foundry", "type": "checkbox"}, "murano": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Murano component will be installed", "weight": 20, "label": "Install Murano"}, "sahara": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "If selected, Sahara component will be installed", "weight": 10, "label": "Install Sahara"}, "ironic": {"restrictions": [{"cluster:net_provider != 'neutron' or networking_parameters:segmentation_type != 'vlan'": "Ironic requires Neutron with VLAN segmentation."}, {"settings:storage.images_ceph.value == true and settings:storage.objects_ceph.value == false": "Ironic requires Swift or RadosGW for Glance images."}], "description": "If selected, Ironic component will be installed", "weight": 80, "value": false, "label": "Install Ironic", "type": "checkbox"}, "metadata": {"group": "openstack_services", "weight": 10, "label": "Additional Components"}, "mongo": {"restrictions": [{"settings:additional_components.ceilometer.value == false": "External Mongo aims to be an external backend for Ceilometer. Without Ceilometer enabled, External Mongo is useless and should not be installed."}], "description": "If selected, You can use external Mongo DB as ceilometer backend", "weight": 70, "value": false, "label": "Use external Mongo DB", "type": "checkbox"}}, "workloads_collector": {"password": {"type": "password", "value": "lEWP4yHmkLv7yDWgTxwBhMz1"}, "enabled": {"type": "hidden", "value": true}, "user": {"type": "text", "value": "fuel_stats_user"}, "tenant": {"type": "text", "value": "services"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Workloads Collector User"}}, "provision": {"packages": {"type": "textarea", "weight": 10, "value": "acl\\nanacron\\nbash-completion\\nbridge-utils\\nbsdmainutils\\nbuild-essential\\ncloud-init\\ncurl\\ndaemonize\\ndebconf-utils\\ngdisk\\ngrub-pc\\nhpsa-dkms\\nhwloc\\ni40e-dkms\\nlinux-firmware\\nlinux-firmware-nonfree\\nlinux-headers-generic-lts-trusty\\nlinux-image-generic-lts-trusty\\nlvm2\\nmcollective\\nmdadm\\nmultipath-tools\\nmultipath-tools-boot\\nnailgun-agent\\nnailgun-mcagents\\nnetwork-checker\\nntp\\nopenssh-client\\nopenssh-server\\npuppet\\npython-amqp\\nruby-augeas\\nruby-ipaddress\\nruby-json\\nruby-netaddr\\nruby-openstack\\nruby-shadow\\nruby-stomp\\ntelnet\\nubuntu-minimal\\nubuntu-standard\\nuuid-runtime\\nvim\\nvirt-what\\nvlan\\n", "label": "Initial packages"}, "method": {"type": "hidden", "value": "image"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "false"}], "group": "general", "weight": 80, "label": "Provision"}}, "neutron_advanced_configuration": {"neutron_qos": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Enable Neutron QoS advanced service plug-in", "weight": 40, "label": "Neutron QoS"}, "neutron_l3_ha": {"restrictions": [{"message": "Neutron DVR must be disabled in order to use Neutron L3 HA", "condition": "settings:neutron_advanced_configuration.neutron_dvr.value == true"}], "description": "Enable High Availability features for Virtual Routers in Neutron\\nRequires at least 2 Controller nodes to function properly\\n", "weight": 30, "value": false, "label": "Neutron L3 HA", "type": "checkbox"}, "neutron_dvr": {"restrictions": [{"networking_parameters:segmentation_type != 'vlan' and settings:neutron_advanced_configuration.neutron_l2_pop.value == false": "DVR requires L2 population to be enabled."}], "description": "Enable Distributed Virtual Routers in Neutron", "weight": 20, "value": false, "label": "Neutron DVR", "type": "checkbox"}, "neutron_l2_pop": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "networking_parameters:segmentation_type == 'vlan'"}], "description": "Enable L2 population mechanism in Neutron", "weight": 10, "value": false, "label": "Neutron L2 population", "type": "checkbox"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 20, "label": "Neutron Advanced Configuration"}}, "service_user": {"name": {"type": "hidden", "value": "fuel"}, "sudo": {"type": "hidden", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL"}, "homedir": {"type": "hidden", "value": "/var/lib/fuel"}, "root_password": {"type": "hidden", "value": "r00tme"}, "password": {"type": "hidden", "value": "LfacoqlG3CwP6CPvV5GG0bKo"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "weight": 10, "label": "Service user account"}}, "operator_user": {"name": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty username"}, "description": "Username for operator user", "weight": 50, "value": "fueladmin", "label": "Username", "type": "text"}, "sudo": {"weight": 90, "type": "textarea", "description": "Sudoers configuration directives for operator user, one per line.", "value": "ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL", "label": "Sudoers configuration"}, "homedir": {"regex": {"source": "^/\\\\S", "error": "Invalid path"}, "description": "Home directory for operator user", "weight": 70, "value": "/home/fueladmin", "label": "Home directory", "type": "text"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for operator user", "weight": 60, "value": "wYwLYEStpJjWwNGn01XQb14j", "label": "Password", "type": "password"}, "authkeys": {"weight": 80, "type": "textarea", "description": "Public SSH keys to include to operator user's authorized keys, one per line.", "value": "", "label": "Authorized SSH keys"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 15, "label": "Operating System Access"}}, "cgroups": {"metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "true"}], "group": "general", "always_editable": true, "weight": 90, "label": "Cgroups conguration for services"}}, "kernel_params": {"kernel": {"type": "text", "description": "Default kernel parameters", "value": "console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 rootdelay=90 nomodeset", "label": "Initial parameters"}, "metadata": {"group": "general", "weight": 60, "label": "Kernel parameters"}}, "storage": {"volumes_ceph": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_lvm.value == true or settings:storage.volumes_block_device.value == true"], "description": "Configures Cinder to store volumes in Ceph RBD images.", "weight": 20, "value": false, "label": "Ceph RBD for volumes (Cinder)", "type": "checkbox"}, "objects_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures RadosGW front end for Ceph RBD. This exposes S3 and Swift API Interfaces. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 80, "label": "Ceph RadosGW for objects (Swift API)"}, "bootstrap_osd_key": {"type": "hidden", "value": "AQDpohZXAAAAABAAjLOBsVLuwqZtbiKg9VgrGQ=="}, "volumes_block_device": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "High performance block device storage. It is recommended to have at least one Cinder Block Device", "weight": 15, "value": false, "label": "Cinder Block device driver", "type": "checkbox"}, "ephemeral_ceph": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "Configures Nova to store ephemeral volumes in RBD. This works best if Ceph is enabled for volumes and images, too. Enables live migration of all types of Ceph backed VMs (without this option, live migration will only work with VMs launched from Cinder volumes).", "weight": 75, "label": "Ceph RBD for ephemeral volumes (Nova)"}, "volumes_lvm": {"restrictions": ["settings:storage.volumes_ceph.value == true"], "description": "It is recommended to have at least one Cinder node.", "weight": 10, "value": true, "label": "Cinder LVM over iSCSI for volumes", "type": "checkbox"}, "mon_key": {"type": "hidden", "value": "AQDpohZXAAAAABAAq4CbtGpELO3GS1nu4wVi+w=="}, "images_vcenter": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:common.use_vcenter.value != true"}, {"message": "Only one Glance backend could be selected.", "condition": "settings:storage.images_ceph.value == true"}], "description": "Configures Glance to use the vCenter/ESXi backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 35, "value": false, "label": "VMware vCenter/ESXi datastore for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "osd_pool_size": {"regex": {"source": "^[1-9]\\\\d*$", "error": "Invalid number"}, "description": "Configures the default number of object replicas in Ceph. This number must be equal to or lower than the number of deployed 'Ceph OSD' nodes.", "weight": 85, "value": "3", "label": "Ceph object replication factor", "type": "text"}, "admin_key": {"type": "hidden", "value": "AQDpohZXAAAAABAAe3cVU2i/TZCnZoK4/S7WgQ=="}, "images_ceph": {"restrictions": [{"settings:storage.images_vcenter.value == true": "Only one Glance backend could be selected."}], "description": "Configures Glance to use the Ceph RBD backend to store images. If enabled, this option will prevent Swift from installing.", "weight": 30, "value": false, "label": "Ceph RBD for images (Glance)", "type": "checkbox"}, "radosgw_key": {"type": "hidden", "value": "AQDpohZXAAAAABAAuumTgc+2C+EZg479HZBJUQ=="}, "fsid": {"type": "hidden", "value": "8e03ddcf-91c5-42b8-be5c-81ecb915cb1e"}, "metadata": {"group": "storage", "weight": 60, "label": "Storage Backends"}}, "public_ssl": {"hostname": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "Your DNS entries should point to this name. Self-signed certificates also will use this hostname", "weight": 50, "value": "public.fuel.local", "label": "DNS hostname for public TLS endpoints", "type": "text"}, "horizon": {"restrictions": [{"settings:public_ssl.services.value == false": "TLS for OpenStack public endpoints should be enabled"}], "description": "Secure access to Horizon enabling HTTPS instead of HTTP", "weight": 20, "value": true, "label": "HTTPS for Horizon", "type": "checkbox"}, "services": {"value": true, "type": "checkbox", "description": "Enable TLS termination on HAProxy for OpenStack services", "weight": 10, "label": "TLS for OpenStack public endpoints"}, "cert_data": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "(settings:public_ssl.cert_source.value != 'user_uploaded') or (settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false)"}], "description": "Certificate and private key data, concatenated into a single file", "weight": 40, "value": {"content": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\natCIq+AnQebbh1neu/ES4MKVCUdQ5BpjgP3URgL5az9O\\n-----END CERTIFICATE-----\\n-----BEGIN PRIVATE KEY-----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\\nfTSivbZriXlLhh1LcHRw2eSZ\\n-----END PRIVATE KEY-----\\n", "name": "ca.pem"}, "label": "Certificate", "type": "file"}, "cert_source": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "settings:public_ssl.horizon.value == false and settings:public_ssl.services.value == false"}], "description": "From where we'll get certificate and private key", "weight": 30, "value": "user_uploaded", "label": "Select source for certificate", "values": [{"data": "self_signed", "description": "Generate private key and certificate that will be signed by this key", "label": "Self-signed"}, {"data": "user_uploaded", "description": "Use pre-generated key and certificate", "label": "I have my own keypair with certificate"}], "type": "radio"}, "metadata": {"group": "security", "weight": 110, "label": "Public TLS"}}, "access": {"metadata": {"group": "general", "weight": 10, "label": "OpenStack Access"}, "password": {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty password"}, "description": "Password for Administrator", "weight": 20, "value": "admin", "label": "Password", "type": "password"}, "user": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid username"}, "description": "Username for Administrator", "weight": 10, "value": "admin", "label": "Username", "type": "text"}, "tenant": {"regex": {"source": "^(?!services$)(?!nova$)(?!glance$)(?!keystone$)(?!neutron$)(?!cinder$)(?!swift$)(?!ceph$)(?!ironic$)(?![Gg]uest$)(?!.* +.*$).+", "error": "Invalid tenant name"}, "description": "Tenant (project) name for Administrator", "weight": 30, "value": "admin", "label": "Tenant", "type": "text"}, "email": {"regex": {"source": "^\\\\S+@\\\\S+$", "error": "Invalid email"}, "description": "Email address for Administrator", "weight": 40, "value": "admin@localhost", "label": "Email", "type": "text"}}, "external_dns": {"dns_list": {"regex": {"source": "^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\\\\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$", "error": "Invalid IP address"}, "description": "List of upstream DNS servers", "weight": 10, "max": 3, "value": ["10.109.18.1"], "label": "DNS list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 30, "label": "Host OS DNS Servers"}}, "murano_settings": {"murano_repo_url": {"value": "http://storage.apps.openstack.org/", "type": "text", "description": "", "weight": 10, "label": "Murano Repository URL"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Murano is not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.murano.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 20, "label": "Murano Settings"}}, "common": {"use_vcenter": {"type": "hidden", "value": false, "weight": 30}, "auto_assign_floating_ip": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider == 'neutron'"}], "group": "network", "description": "If selected, OpenStack will automatically assign a floating IP to a new instance", "weight": 40, "value": false, "label": "Auto assign floating IP", "type": "checkbox"}, "use_cow_images": {"group": "storage", "description": "For most cases you will want qcow format. If it's disabled, raw image format will be used to run VMs. OpenStack with raw format currently does not support snapshotting.", "weight": 60, "value": true, "label": "Use qcow format for images", "type": "checkbox"}, "auth_key": {"group": "security", "description": "Public key(s) to include in authorized_keys on deployed nodes", "weight": 70, "value": "", "label": "Public Key", "type": "hidden"}, "puppet_debug": {"group": "logging", "description": "Debug puppet logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "Puppet debug logging", "type": "checkbox"}, "libvirt_type": {"group": "compute", "weight": 30, "value": "qemu", "label": "Hypervisor type", "values": [{"data": "kvm", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on hardware", "label": "KVM"}, {"data": "qemu", "description": "Choose this type of hypervisor if you run OpenStack on virtual hosts.", "label": "QEMU"}], "type": "radio"}, "resume_guests_state_on_host_boot": {"group": "compute", "description": "Whether to resume previous guests state when the host reboots. If enabled, this option causes guests assigned to the host to resume their previous state. If the guest was running a restart will be attempted when nova-compute starts. If the guest was not running previously, a restart will not be attempted.", "weight": 50, "value": true, "label": "Resume guests state on host boot", "type": "checkbox"}, "debug": {"group": "logging", "description": "Debug logging mode provides more information, but requires more disk space.", "weight": 20, "value": true, "label": "OpenStack debug logging", "type": "checkbox"}, "task_deploy": {"value": true, "type": "hidden", "description": "The new deployment engine based on cross-node dependencies for deployment tasks.", "weight": 11, "label": "Enable task based deploy"}, "nova_quota": {"group": "compute", "description": "Quotas are used to limit CPU and memory usage for tenants. Enabling quotas will increase load on the Nova database.", "weight": 30, "value": false, "label": "Nova quotas", "type": "checkbox"}, "metadata": {"weight": 10, "label": "Common"}}, "external_mongo": {"mongo_db_name": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Invalid database name"}, "description": "Mongo database name", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Database name", "type": "text"}, "mongo_replset": {"value": "", "type": "text", "description": "Name for Mongo replication set", "weight": 30, "label": "Replset"}, "mongo_user": {"regex": {"source": "^\\\\w+$", "error": "Empty username"}, "description": "Mongo database username", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Username", "type": "text"}, "hosts_ip": {"regex": {"source": "^(((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?),)*((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\\\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$", "error": "Invalid hosts ip sequence"}, "description": "IP Addresses of MongoDB. Use comma to split IPs", "weight": 30, "value": "", "label": "MongoDB hosts IP", "type": "text"}, "mongo_password": {"regex": {"source": "^\\\\S*$", "error": "Password contains spaces"}, "description": "Mongo database password", "weight": 30, "value": "ceilometer", "label": "Password", "type": "password"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "message": "Ceilometer and MongoDB are not enabled on the Additional Components section", "condition": "settings:additional_components.mongo.value == false"}], "group": "openstack_services", "weight": 30, "label": "External MongoDB"}}, "public_network_assignment": {"assign_to_all_nodes": {"value": false, "type": "checkbox", "description": "When disabled, public network will be assigned to controllers only", "weight": 10, "label": "Assign public network to all nodes"}, "metadata": {"restrictions": [{"action": "hide", "condition": "cluster:net_provider != 'neutron'"}], "group": "network", "weight": 10, "label": "Public network assignment"}}, "external_ntp": {"ntp_list": {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid NTP server"}, "description": "List of upstream NTP servers", "weight": 10, "value": ["10.109.18.1"], "label": "NTP server list", "type": "text_list"}, "metadata": {"group": "network", "weight": 40, "label": "Host OS NTP Servers"}}}}	{"vips": {"vrouter_pub": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.2", "is_user_defined": false, "vendor_specific": {"iptables_rules": {"ns_start": ["iptables -t nat -A POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"], "ns_stop": ["iptables -t nat -D POSTROUTING -o <%INT%> -j MASQUERADE"]}}, "namespace": "vrouter", "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "management": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.3", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "namespace": "haproxy", "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "public": {"network_role": "public/vip", "ipaddr": "10.109.18.3", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "namespace": "haproxy", "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}, "vrouter": {"network_role": "mgmt/vip", "ipaddr": "10.109.16.2", "is_user_defined": false, "vendor_specific": null, "namespace": "vrouter", "node_roles": ["controller", "primary-controller"]}}, "public_vrouter_vip": "10.109.18.2", "management_vrouter_vip": "10.109.16.2", "networking_parameters": {"configuration_template": null, "floating_ranges": [["10.109.18.128", "10.109.18.254"]], "dns_nameservers": ["8.8.4.4", "8.8.8.8"], "floating_name": "admin_floating_net", "net_l23_provider": "ovs", "base_mac": "fa:16:3e:00:00:00", "internal_gateway": "10.109.19.1", "internal_name": "admin_internal_net", "internal_cidr": "10.109.19.0/24", "gre_id_range": [2, 65535], "vlan_range": [1000, 1030], "segmentation_type": "vlan"}, "management_vip": "10.109.16.3", "networks": [{"name": "public", "ip_ranges": [["10.109.18.2", "10.109.18.127"]], "id": 2, "meta": {"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "public", "notation": "ip_ranges", "render_type": null, "map_priority": 1, "configurable": true, "floating_range_var": "floating_ranges", "use_gateway": true, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "public", "cidr": "10.109.18.0/24", "gateway": "10.109.18.1", "ip_range": ["10.109.18.2", "10.109.18.127"]}, "vlan_start": null, "cidr": "10.109.18.0/24", "group_id": 1, "gateway": "10.109.18.1"}, {"name": "management", "ip_ranges": [["10.109.16.2", "10.109.16.254"]], "id": 3, "meta": {"vips": ["haproxy", "vrouter"], "name": "management", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "internal", "cidr": "10.109.16.0/24", "ip_range": ["10.109.16.2", "10.109.16.254"]}, "vlan_start": null, "cidr": "10.109.16.0/24", "group_id": 1, "gateway": null}, {"name": "storage", "ip_ranges": [["10.109.17.2", "10.109.17.254"]], "id": 4, "meta": {"name": "storage", "notation": "ip_ranges", "render_type": "cidr", "map_priority": 2, "configurable": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": "storage", "cidr": "10.109.17.0/24", "ip_range": ["10.109.17.2", "10.109.17.254"]}, "vlan_start": null, "cidr": "10.109.17.0/24", "group_id": 1, "gateway": null}, {"name": "private", "ip_ranges": [], "id": 5, "meta": {"name": "private", "notation": null, "render_type": null, "map_priority": 2, "neutron_vlan_range": true, "use_gateway": false, "vlan_start": null, "render_addr_mask": null, "configurable": false, "seg_type": "vlan"}, "vlan_start": null, "cidr": null, "group_id": 1, "gateway": null}, {"name": "fuelweb_admin", "ip_ranges": [["10.109.15.3", "10.109.15.254"]], "id": 1, "meta": {"unmovable": true, "use_gateway": true, "notation": "ip_ranges", "render_addr_mask": null, "render_type": null, "map_priority": 0, "configurable": false}, "vlan_start": null, "cidr": "10.109.15.0/24", "group_id": null, "gateway": "10.109.15.1"}], "public_vip": "10.109.18.3"}
9	\N	1959b6f5-ac0f-4d32-9fa3-4ef083bfd261	dump	\N	running	0	{"respond_to": "dump_environment_resp", "args": {"task_uuid": "1959b6f5-ac0f-4d32-9fa3-4ef083bfd261", "settings": {"target": "/var/dump/fuel-snapshot", "dump": {"master": {"objects": [{"path": "/etc/nailgun", "type": "dir"}, {"path": "/etc/astute", "type": "dir"}, {"path": "/etc/fuel", "type": "dir"}, {"path": "/etc/fuel_build_id", "type": "file"}, {"path": "/etc/fuel_build_number", "type": "file"}, {"command": "shotgun2 report", "to_file": "shotgun2_report.txt", "type": "command"}, {"command": "df -h", "to_file": "df.txt", "type": "command"}, {"command": "mount", "to_file": "mount.txt", "type": "command"}, {"command": "iptables -t nat -S", "to_file": "iptables_nat.txt", "type": "command"}, {"command": "iptables -t filter -S", "to_file": "iptables_filter.txt", "type": "command"}, {"command": "dmidecode", "to_file": "dmidecode.txt", "type": "command"}, {"command": "uptime", "to_file": "uptime.txt", "type": "command"}, {"command": "ps auxwwf", "to_file": "ps.txt", "type": "command"}, {"command": "pvdisplay", "to_file": "lvm_pvdisplay.txt", "type": "command"}, {"command": "docker images", "to_file": "docker_images.txt", "type": "command"}, {"command": "docker ps", "to_file": "docker_ps.txt", "type": "command"}, {"command": "vgdisplay", "to_file": "lvm_vgdisplay.txt", "type": "command"}, {"command": "lvdisplay", "to_file": "lvm_lvdisplay.txt", "type": "command"}, {"command": "ip a", "to_file": "ip_a.txt", "type": "command"}, {"command": "ip r", "to_file": "ip_r.txt", "type": "command"}, {"command": "netstat -anp", "to_file": "netstat.txt", "type": "command"}, {"command": "brctl show", "to_file": "brctl_show.txt", "type": "command"}, {"command": "rpm -qa", "to_file": "centos_installed_rpms.txt", "type": "command"}, {"command": "yum repolist", "to_file": "centos_repo_list.txt", "type": "command"}, {"command": "fuel-bootstrap list", "to_file": "fuel_bootstrap_list.txt", "type": "command"}, {"path": "/etc/sysconfig/network-scripts", "type": "dir"}, {"path": "/etc/dnsmasq.conf", "type": "file"}, {"path": "/root/*.log", "type": "file"}, {"path": "/etc/cobbler*", "type": "file"}, {"path": "/var/www/nailgun/bootstraps/active_bootstrap/metadata.yaml", "type": "file"}, {"path": "/var/log", "type": "dir", "exclude": ["atop/", "dump/"]}, {"path": "/var/log/atop/atop_current", "type": "file"}, {"command": "uname -a", "to_file": "uname_a.txt", "type": "command"}, {"command": "lsmod", "to_file": "lsmod.txt", "type": "command"}, {"path": "/etc/*-release", "type": "file"}], "hosts": [{"ssh-key": "/root/.ssh/id_rsa", "hostname": "nailgun.test.domain.local", "address": "10.109.15.2"}]}, "controller": {"objects": [{"command": "pcs status", "to_file": "pcs_status.txt", "type": "command"}, {"path": "/var/log/pacemaker.log", "type": "file"}, {"command": "rabbitmqctl report", "to_file": "rabbitmqctl_report.txt", "type": "command"}, {"path": "/var/log/neutron/neutron-ns-metadata-proxy*.log", "type": "file"}, {"command": "for ns in $(ip netns list); do echo Namespace: ${ns}; ip netns exec ${ns} ip a; done", "to_file": "ip_a_ns.txt", "type": "command"}, {"command": "for ns in $(ip netns list); do echo Namespace: ${ns}; ip netns exec ${ns} ip r; done", "to_file": "ip_r_ns.txt", "type": "command"}, {"command": "for ns in $(ip netns list); do echo Namespace: ${ns}; ip netns exec ${ns} netstat -anp; done", "to_file": "netstat_ns.txt", "type": "command"}, {"path": "/etc/mysql", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/mysql", "type": "dir"}, {"command": "ls -la /var/lib/mysql/ /var/run/mysqld/", "to_file": "mysql_resources.txt", "type": "command"}], "hosts": [{"ssh-key": "/root/.ssh/id_rsa", "hostname": "node-2", "ssh-user": "fuel", "address": "10.109.15.5"}, {"ssh-key": "/root/.ssh/id_rsa", "hostname": "node-3", "ssh-user": "fuel", "address": "10.109.15.4"}, {"ssh-key": "/root/.ssh/id_rsa", "hostname": "node-1", "ssh-user": "fuel", "address": "10.109.15.3"}]}, "local": {"objects": [{"username": "nailgun", "dbhost": "10.109.15.2", "password": "220OUlVq4aVOrQT5e0GtetIg", "type": "postgres", "dbname": "nailgun"}, {"to_file": "cobbler.txt", "type": "xmlrpc", "methods": ["get_distros", "get_profiles", "get_systems"], "server": "http://10.109.15.2:80/cobbler_api"}], "hosts": []}, "slave": {"objects": [{"path": "/etc/astute.yaml", "type": "file"}, {"path": "/etc/hiera", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/puppet.log", "type": "file"}, {"path": "/root/ceph*", "type": "file"}, {"path": "/root/anaconda*", "type": "file"}, {"path": "/root/*.log", "type": "file"}, {"path": "/root/*.ks", "type": "file"}, {"path": "/etc/apache2*", "type": "file"}, {"path": "/etc/httpd*", "type": "file"}, {"path": "/etc/ceph*", "type": "file"}, {"path": "/etc/keystone*", "type": "file"}, {"path": "/etc/nova*", "type": "file"}, {"path": "/etc/neutron*", "type": "file"}, {"path": "/etc/horizon*", "type": "file"}, {"path": "/etc/cinder*", "type": "file"}, {"path": "/etc/glance*", "type": "file"}, {"path": "/etc/swift*", "type": "file"}, {"path": "/etc/haproxy*", "type": "file"}, {"path": "/var/log/ceph", "type": "file"}, {"path": "/var/lib/puppet/state/last_run_summary.yaml", "type": "file"}, {"path": "/etc/resolv.conf", "type": "file"}, {"path": "/etc/mcollective/server.cfg", "type": "file"}, {"path": "/var/run/pcap_dir", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/atop/atop_current", "type": "file"}, {"path": "/var/log/cron.log", "type": "file"}, {"command": "df -h", "to_file": "df.txt", "type": "command"}, {"command": "mount", "to_file": "mount.txt", "type": "command"}, {"command": "iptables -t nat -S", "to_file": "iptables_nat.txt", "type": "command"}, {"command": "iptables -t filter -S", "to_file": "iptables_filter.txt", "type": "command"}, {"command": "dmidecode", "to_file": "dmidecode.txt", "type": "command"}, {"command": "uptime", "to_file": "uptime.txt", "type": "command"}, {"command": "ps auxwwf", "to_file": "ps.txt", "type": "command"}, {"command": "pvdisplay", "to_file": "lvm_pvdisplay.txt", "type": "command"}, {"command": "vgdisplay", "to_file": "lvm_vgdisplay.txt", "type": "command"}, {"command": "lvdisplay", "to_file": "lvm_lvdisplay.txt", "type": "command"}, {"command": "ip a", "to_file": "ip_a.txt", "type": "command"}, {"command": "ip r", "to_file": "ip_r.txt", "type": "command"}, {"command": "arp -an", "to_file": "arp.txt", "type": "command"}, {"command": "netstat -anp", "to_file": "netstat.txt", "type": "command"}, {"command": "brctl show", "to_file": "brctl_show.txt", "type": "command"}, {"command": "rpm -qa", "to_file": "centos_installed_rpms.txt", "type": "command"}, {"command": "yum repolist", "to_file": "centos_repo_list.txt", "type": "command"}, {"command": "env COLUMNS=500 dpkg -l|cat", "to_file": "ubuntu_installed_debs.txt", "type": "command"}, {"command": "apt-cache policy", "to_file": "ubuntu_repo_list.txt", "type": "command"}, {"command": "sysctl -a", "to_file": "sysctl.txt", "type": "command"}, {"command": "dmsetup info -c --nameprefixes --noheadings -o blkdevname,subsystem,blkdevs_used,name,uuid", "to_file": "dmsetup_info.txt", "type": "command"}, {"path": "/var/lib/cloud", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/cloud-init*.log", "type": "file"}, {"path": "/etc/sysconfig/network-scripts", "type": "dir"}, {"path": "/etc/network/interfaces.d", "type": "dir"}, {"path": "/etc/network/interfaces", "type": "file"}, {"path": "/root/post-partition.log", "type": "file"}, {"command": "blkid -o list", "to_file": "blkid_o_list.txt", "type": "command"}, {"command": "ceph health", "to_file": "ceph_health.txt", "type": "command"}, {"command": "ceph -s", "to_file": "ceph_s.txt", "type": "command"}, {"command": "ceph osd tree", "to_file": "ceph_osd_tree.txt", "type": "command"}, {"command": "cat /proc/interrupts", "to_file": "proc_interrupts.txt", "type": "command"}, {"command": "uname -a", "to_file": "uname_a.txt", "type": "command"}, {"command": "lsmod", "to_file": "lsmod.txt", "type": "command"}, {"path": "/etc/*-release", "type": "file"}, {"command": "dmesg", "to_file": "dmesg.txt", "type": "command"}, {"path": "/var/log/libvirt/qemu/instance*.log", "type": "file"}, {"path": "/var/log/libvirt/libvirtd.log", "type": "file"}, {"path": "/var/log/neutron", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/nova", "type": "dir"}, {"path": "/var/log/*-all.log", "type": "file"}, {"path": "/var/log/syslog", "type": "file"}, {"exclude": ["/disk*"], "type": "dir", "path": "/var/lib/nova/instances/*-*"}], "hosts": [{"ssh-key": "/root/.ssh/id_rsa", "hostname": "node-4", "ssh-user": "fuel", "address": "10.109.15.6"}, {"ssh-key": "/root/.ssh/id_rsa", "hostname": "node-2", "ssh-user": "fuel", "address": "10.109.15.5"}, {"ssh-key": "/root/.ssh/id_rsa", "hostname": "node-5", "ssh-user": "fuel", "address": "10.109.15.7"}, {"ssh-key": "/root/.ssh/id_rsa", "hostname": "node-3", "ssh-user": "fuel", "address": "10.109.15.4"}, {"ssh-key": "/root/.ssh/id_rsa", "hostname": "node-1", "ssh-user": "fuel", "address": "10.109.15.3"}]}}, "timestamp": true, "lastdump": "/var/www/nailgun/dump/last", "compression_level": 3, "timeout": 7200}}, "method": "dump_environment", "api_version": "1"}	{}	\N	1	\N	\N	\N	\N
\.


--
-- Name: tasks_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('tasks_id_seq', 9, true);


--
-- Data for Name: vmware_attributes; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY vmware_attributes (id, cluster_id, editable) FROM stdin;
1	1	{"value": {"glance": {"vcenter_username": "", "datacenter": "", "vcenter_host": "", "vcenter_password": "", "datastore": ""}, "availability_zones": [{"vcenter_username": "", "az_name": "vcenter", "vcenter_password": "", "vcenter_host": "", "nova_computes": [{"datastore_regex": "", "vsphere_cluster": "", "service_name": "", "target_node": {"current": {"id": "controllers", "label": "controllers"}, "options": [{"id": "controllers", "label": "controllers"}]}}]}]}, "metadata": [{"restrictions": [{"message": "VMware vCenter not enabled for cluster", "condition": "settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "array", "name": "availability_zones", "fields": [{"regex": {"source": "^(?!nova$)\\\\w+$", "error": "Invalid availability zone name"}, "label": "Availability zone", "type": "text", "description": "Availability zone name", "name": "az_name"}, {"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "label": "vCenter host", "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "label": "vCenter username", "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "label": "vCenter password", "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password"}, {"type": "array", "editable_for_deployed": true, "name": "nova_computes", "fields": [{"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid vSphere cluster"}, "label": "vSphere cluster", "type": "text", "description": "vSphere cluster", "name": "vsphere_cluster"}, {"regex": {"source": "^\\\\w[\\\\w\\\\-]+$", "error": "Invalid service name"}, "label": "Service name", "type": "text", "description": "Service name", "name": "service_name"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore regex"}, "label": "Datastore regex", "type": "text", "description": "Datastore regex", "name": "datastore_regex"}, {"label": "Target node", "type": "select", "description": "Target node for nova-compute service", "name": "target_node"}]}]}, {"restrictions": [{"message": "VMware vCenter datastore for images is not enabled in Settings tab", "condition": "settings:storage.images_vcenter.value == false or settings:common.use_vcenter.value == false"}], "type": "object", "name": "glance", "fields": [{"regex": {"source": "^[a-zA-Z\\\\d]+[-\\\\.\\\\da-zA-Z]*$", "error": "Invalid vCenter host"}, "label": "vCenter host", "type": "text", "description": "vCenter host or IP", "name": "vcenter_host"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter username"}, "label": "vCenter username", "type": "text", "description": "vCenter username", "name": "vcenter_username"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Empty vCenter password"}, "label": "vCenter password", "type": "password", "description": "vCenter password", "name": "vcenter_password"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datacenter"}, "label": "Datacenter", "type": "text", "description": "Datacenter", "name": "datacenter"}, {"regex": {"source": "\\\\S", "error": "Invalid datastore"}, "label": "Datastore", "type": "text", "description": "Datastore", "name": "datastore"}]}]}
\.


--
-- Name: vmware_attributes_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('vmware_attributes_id_seq', 1, true);


--
-- Data for Name: volume_manager_alembic_version; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY volume_manager_alembic_version (version_num) FROM stdin;
086cde3de7cf
\.


--
-- Data for Name: volume_manager_node_volumes; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: nailgun
--

COPY volume_manager_node_volumes (id, node_id, volumes) FROM stdin;
4	4	[{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-64df20005a8c4976a7e3"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 30092, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "cinder"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0d0e0eeb05a946998fe9"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 35558, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "cinder"}, {"size": 15078, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-b2d2458cc1c54d8fbf7e"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 128}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "cinder"}, {"size": 50572, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Cinder", "min_size": 1536, "volumes": [], "type": "vg", "id": "cinder"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Virtual Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/nova", "type": "lv", "name": "nova", "file_system": "xfs", "size": 65522}], "type": "vg", "id": "vm"}]
5	5	[{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-2d85a35ac13a4d78a1b3"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 30092, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "cinder"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-0ca3f2eab5664be7a16d"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 64}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 35558, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "cinder"}, {"size": 15078, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-36f3a24bc36549f1b847"], "free_space": 50508, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 128}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "cinder"}, {"size": 50572, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "vm"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Cinder", "min_size": 1536, "volumes": [], "type": "vg", "id": "cinder"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Virtual Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/nova", "type": "lv", "name": "nova", "file_system": "xfs", "size": 65522}], "type": "vg", "id": "vm"}]
3	3	[{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-20194aa9e6074413aed2"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 10304, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "logs"}, {"size": 19660, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-cac87bf42fcb4b09b66f"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 948, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 11328, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "horizon"}, {"size": 38232, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-82795bf3ad744e5c9449"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 6138, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 44306, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Logs", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/log", "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4", "size": 10240}], "type": "vg", "id": "logs"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Image Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "image"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Mysql Database", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 20480}], "type": "vg", "id": "mysql"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Horizon Temp Storage", "min_size": 11264, "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs", "size": 11264}], "type": "vg", "id": "horizon"}, {"_allocate_size": "all", "label": "MongoDB", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "mongo"}]
2	2	[{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-7fafd08be5824612ae93"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 10304, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "logs"}, {"size": 19660, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-e12f497deec0484daa38"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 948, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 11328, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "horizon"}, {"size": 38232, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-98c6ba18def04e2488c4"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 6138, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 44306, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Logs", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/log", "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4", "size": 10240}], "type": "vg", "id": "logs"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Image Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "image"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Mysql Database", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 20480}], "type": "vg", "id": "mysql"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Horizon Temp Storage", "min_size": 11264, "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs", "size": 11264}], "type": "vg", "id": "horizon"}, {"_allocate_size": "all", "label": "MongoDB", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "mongo"}]
1	1	[{"name": "vda", "extra": ["disk/by-id/virtio-0b4d15ec6cfa4f4fa6a5"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 20544, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "os"}, {"size": 10304, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "logs"}, {"size": 19660, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vda", "size": 51200}, {"name": "vdb", "extra": ["disk/by-id/virtio-aa72268369e348bf8056"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 192}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 948, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mysql"}, {"size": 11328, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "horizon"}, {"size": 38232, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdb", "size": 51200}, {"name": "vdc", "extra": ["disk/by-id/virtio-c4be8f8bb9dd4c32bcdf"], "free_space": 50316, "volumes": [{"type": "boot", "size": 300}, {"mount": "/boot", "size": 200, "type": "raid", "file_system": "ext2", "name": "Boot"}, {"type": "lvm_meta_pool", "size": 256}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "os"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "logs"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "mysql"}, {"size": 0, "type": "pv", "lvm_meta_size": 0, "vg": "horizon"}, {"size": 6138, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "image"}, {"size": 44306, "type": "pv", "lvm_meta_size": 64, "vg": "mongo"}], "type": "disk", "id": "vdc", "size": 51200}, {"_allocate_size": "min", "label": "Base System", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 15360}, {"mount": "swap", "type": "lv", "name": "swap", "file_system": "swap", "size": 5120}], "type": "vg", "id": "os"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Logs", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/log", "type": "lv", "name": "log", "file_system": "ext4", "size": 10240}], "type": "vg", "id": "logs"}, {"_allocate_size": "all", "label": "Image Storage", "min_size": 5120, "volumes": [{"mount": "/var/lib/glance", "type": "lv", "name": "glance", "file_system": "xfs", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "image"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Mysql Database", "min_size": 20480, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mysql", "type": "lv", "name": "root", "file_system": "ext4", "size": 20480}], "type": "vg", "id": "mysql"}, {"_allocate_size": "min", "label": "Horizon Temp Storage", "min_size": 11264, "volumes": [{"mount": "/var/lib/horizon", "type": "lv", "name": "horizontmp", "file_system": "xfs", "size": 11264}], "type": "vg", "id": "horizon"}, {"_allocate_size": "all", "label": "MongoDB", "min_size": 10240, "volumes": [{"mount": "/var/lib/mongo", "type": "lv", "name": "mongodb", "file_system": "ext4", "size": 44242}], "type": "vg", "id": "mongo"}]
\.


--
-- Name: volume_manager_node_volumes_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: nailgun
--

SELECT pg_catalog.setval('volume_manager_node_volumes_id_seq', 5, true);


--
-- Name: _hostname_cluster_uc; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY nodes
    ADD CONSTRAINT _hostname_cluster_uc UNIQUE (cluster_id, hostname);


--
-- Name: _name_cluster_uc; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY nodegroups
    ADD CONSTRAINT _name_cluster_uc UNIQUE (cluster_id, name);


--
-- Name: _name_version_unique; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY plugins
    ADD CONSTRAINT _name_version_unique UNIQUE (name, version);


--
-- Name: _task_id_node_id_deployment_graph_task_name_uc; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY deployment_history
    ADD CONSTRAINT _task_id_node_id_deployment_graph_task_name_uc UNIQUE (task_id, node_id, deployment_graph_task_name);


--
-- Name: _task_name_deployment_graph_id_uc; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY deployment_graph_tasks
    ADD CONSTRAINT _task_name_deployment_graph_id_uc UNIQUE (deployment_graph_id, task_name);


--
-- Name: action_logs_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY action_logs
    ADD CONSTRAINT action_logs_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: attributes_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY attributes
    ADD CONSTRAINT attributes_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: capacity_log_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY capacity_log
    ADD CONSTRAINT capacity_log_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: cluster_changes_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY cluster_changes
    ADD CONSTRAINT cluster_changes_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: cluster_deployment_graphs_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY cluster_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT cluster_deployment_graphs_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: cluster_plugin_links_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY cluster_plugin_links
    ADD CONSTRAINT cluster_plugin_links_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: cluster_plugins_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY cluster_plugins
    ADD CONSTRAINT cluster_plugins_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: cluster_upgrade_relations_orig_cluster_id_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY cluster_upgrade_relations
    ADD CONSTRAINT cluster_upgrade_relations_orig_cluster_id_key UNIQUE (orig_cluster_id);


--
-- Name: cluster_upgrade_relations_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY cluster_upgrade_relations
    ADD CONSTRAINT cluster_upgrade_relations_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: cluster_upgrade_relations_seed_cluster_id_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY cluster_upgrade_relations
    ADD CONSTRAINT cluster_upgrade_relations_seed_cluster_id_key UNIQUE (seed_cluster_id);


--
-- Name: clusters_name_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY clusters
    ADD CONSTRAINT clusters_name_key UNIQUE (name);


--
-- Name: clusters_name_key1; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY clusters
    ADD CONSTRAINT clusters_name_key1 UNIQUE (name);


--
-- Name: clusters_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY clusters
    ADD CONSTRAINT clusters_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: deployment_graph_tasks_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY deployment_graph_tasks
    ADD CONSTRAINT deployment_graph_tasks_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: deployment_graphs_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT deployment_graphs_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: deployment_history_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY deployment_history
    ADD CONSTRAINT deployment_history_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: extensions_migration_buffer_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY extensions_migration_buffer
    ADD CONSTRAINT extensions_migration_buffer_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: ip_addr_ranges_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY ip_addr_ranges
    ADD CONSTRAINT ip_addr_ranges_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: ip_addrs_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY ip_addrs
    ADD CONSTRAINT ip_addrs_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: master_node_settings_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY master_node_settings
    ADD CONSTRAINT master_node_settings_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: net_bond_assignments_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY net_bond_assignments
    ADD CONSTRAINT net_bond_assignments_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: net_nic_assignments_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY net_nic_assignments
    ADD CONSTRAINT net_nic_assignments_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: network_groups_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY network_groups
    ADD CONSTRAINT network_groups_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: networking_configs_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY networking_configs
    ADD CONSTRAINT networking_configs_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: neutron_config_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY neutron_config
    ADD CONSTRAINT neutron_config_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: node_bond_interfaces_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY node_bond_interfaces
    ADD CONSTRAINT node_bond_interfaces_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: node_nic_interfaces_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY node_nic_interfaces
    ADD CONSTRAINT node_nic_interfaces_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: nodegroups_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY nodegroups
    ADD CONSTRAINT nodegroups_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: nodes_mac_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY nodes
    ADD CONSTRAINT nodes_mac_key UNIQUE (mac);


--
-- Name: nodes_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY nodes
    ADD CONSTRAINT nodes_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: nodes_uuid_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY nodes
    ADD CONSTRAINT nodes_uuid_key UNIQUE (uuid);


--
-- Name: notifications_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY notifications
    ADD CONSTRAINT notifications_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: nova_network_config_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY nova_network_config
    ADD CONSTRAINT nova_network_config_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: openstack_configs_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY openstack_configs
    ADD CONSTRAINT openstack_configs_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: oswl_stats_cluster_id_created_date_resource_type_unique_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY oswl_stats
    ADD CONSTRAINT oswl_stats_cluster_id_created_date_resource_type_unique_key UNIQUE (cluster_id, created_date, resource_type);


--
-- Name: oswl_stats_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY oswl_stats
    ADD CONSTRAINT oswl_stats_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: plugin_deployment_graphs_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY plugin_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT plugin_deployment_graphs_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: plugin_links_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY plugin_links
    ADD CONSTRAINT plugin_links_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: plugins_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY plugins
    ADD CONSTRAINT plugins_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: release_deployment_graphs_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY release_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT release_deployment_graphs_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: releases_name_version_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY releases
    ADD CONSTRAINT releases_name_version_key UNIQUE (name, version);


--
-- Name: releases_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY releases
    ADD CONSTRAINT releases_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: tasks_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY tasks
    ADD CONSTRAINT tasks_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: type_cluster_id_uc; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY cluster_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT type_cluster_id_uc UNIQUE (type, cluster_id);


--
-- Name: type_plugin_id_uc; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY plugin_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT type_plugin_id_uc UNIQUE (type, plugin_id);


--
-- Name: type_release_id_uc; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY release_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT type_release_id_uc UNIQUE (type, release_id);


--
-- Name: vmware_attributes_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY vmware_attributes
    ADD CONSTRAINT vmware_attributes_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: volume_manager_node_volumes_node_id_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY volume_manager_node_volumes
    ADD CONSTRAINT volume_manager_node_volumes_node_id_key UNIQUE (node_id);


--
-- Name: volume_manager_node_volumes_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

ALTER TABLE ONLY volume_manager_node_volumes
    ADD CONSTRAINT volume_manager_node_volumes_pkey PRIMARY KEY (id);


--
-- Name: cluster_name_idx; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX cluster_name_idx ON tasks USING btree (cluster_id, name);


--
-- Name: cluster_plugin_links_cluster_id_key; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX cluster_plugin_links_cluster_id_key ON cluster_plugin_links USING btree (cluster_id);


--
-- Name: deployment_history_task_id_and_status; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX deployment_history_task_id_and_status ON deployment_history USING btree (task_id, status);


--
-- Name: ix_cluster_deployment_graphs_cluster_id; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_cluster_deployment_graphs_cluster_id ON cluster_deployment_graphs USING btree (cluster_id);


--
-- Name: ix_cluster_deployment_graphs_deployment_graph_id; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_cluster_deployment_graphs_deployment_graph_id ON cluster_deployment_graphs USING btree (deployment_graph_id);


--
-- Name: ix_nodegroups_is_default; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_nodegroups_is_default ON nodegroups USING btree (is_default);


--
-- Name: ix_oswl_stats_cluster_id; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_oswl_stats_cluster_id ON oswl_stats USING btree (cluster_id);


--
-- Name: ix_oswl_stats_created_date; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_oswl_stats_created_date ON oswl_stats USING btree (created_date);


--
-- Name: ix_oswl_stats_is_sent; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_oswl_stats_is_sent ON oswl_stats USING btree (is_sent);


--
-- Name: ix_oswl_stats_resource_type; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_oswl_stats_resource_type ON oswl_stats USING btree (resource_type);


--
-- Name: ix_plugin_deployment_graphs_deployment_graph_id; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_plugin_deployment_graphs_deployment_graph_id ON plugin_deployment_graphs USING btree (deployment_graph_id);


--
-- Name: ix_plugin_deployment_graphs_plugin_id; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_plugin_deployment_graphs_plugin_id ON plugin_deployment_graphs USING btree (plugin_id);


--
-- Name: ix_release_deployment_graphs_deployment_graph_id; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_release_deployment_graphs_deployment_graph_id ON release_deployment_graphs USING btree (deployment_graph_id);


--
-- Name: ix_release_deployment_graphs_release_id; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX ix_release_deployment_graphs_release_id ON release_deployment_graphs USING btree (release_id);


--
-- Name: plugin_links_plugin_id_key; Type: INDEX; Schema: public; Owner: nailgun; Tablespace: 
--

CREATE INDEX plugin_links_plugin_id_key ON plugin_links USING btree (plugin_id);


--
-- Name: attributes_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY attributes
    ADD CONSTRAINT attributes_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: cluster_changes_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_changes
    ADD CONSTRAINT cluster_changes_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: cluster_changes_node_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_changes
    ADD CONSTRAINT cluster_changes_node_id_fkey FOREIGN KEY (node_id) REFERENCES nodes(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: cluster_deployment_graphs_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT cluster_deployment_graphs_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: cluster_deployment_graphs_deployment_graph_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT cluster_deployment_graphs_deployment_graph_id_fkey FOREIGN KEY (deployment_graph_id) REFERENCES deployment_graphs(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: cluster_plugin_links_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_plugin_links
    ADD CONSTRAINT cluster_plugin_links_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: cluster_plugins_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_plugins
    ADD CONSTRAINT cluster_plugins_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: cluster_plugins_plugin_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY cluster_plugins
    ADD CONSTRAINT cluster_plugins_plugin_id_fkey FOREIGN KEY (plugin_id) REFERENCES plugins(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: clusters_release_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY clusters
    ADD CONSTRAINT clusters_release_id_fkey FOREIGN KEY (release_id) REFERENCES releases(id);


--
-- Name: deployment_graph_tasks_deployment_graph_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY deployment_graph_tasks
    ADD CONSTRAINT deployment_graph_tasks_deployment_graph_id_fkey FOREIGN KEY (deployment_graph_id) REFERENCES deployment_graphs(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: deployment_history_task_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY deployment_history
    ADD CONSTRAINT deployment_history_task_id_fkey FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id);


--
-- Name: ip_addr_ranges_network_group_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY ip_addr_ranges
    ADD CONSTRAINT ip_addr_ranges_network_group_id_fkey FOREIGN KEY (network_group_id) REFERENCES network_groups(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: ip_addrs_network_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY ip_addrs
    ADD CONSTRAINT ip_addrs_network_fkey FOREIGN KEY (network) REFERENCES network_groups(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: ip_addrs_node_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY ip_addrs
    ADD CONSTRAINT ip_addrs_node_fkey FOREIGN KEY (node) REFERENCES nodes(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: net_bond_assignments_bond_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY net_bond_assignments
    ADD CONSTRAINT net_bond_assignments_bond_id_fkey FOREIGN KEY (bond_id) REFERENCES node_bond_interfaces(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: net_bond_assignments_network_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY net_bond_assignments
    ADD CONSTRAINT net_bond_assignments_network_id_fkey FOREIGN KEY (network_id) REFERENCES network_groups(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: net_nic_assignments_interface_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY net_nic_assignments
    ADD CONSTRAINT net_nic_assignments_interface_id_fkey FOREIGN KEY (interface_id) REFERENCES node_nic_interfaces(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: net_nic_assignments_network_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY net_nic_assignments
    ADD CONSTRAINT net_nic_assignments_network_id_fkey FOREIGN KEY (network_id) REFERENCES network_groups(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: network_groups_nodegroups_fk; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY network_groups
    ADD CONSTRAINT network_groups_nodegroups_fk FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES nodegroups(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: network_groups_release_fk; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY network_groups
    ADD CONSTRAINT network_groups_release_fk FOREIGN KEY (release) REFERENCES releases(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: networking_configs_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY networking_configs
    ADD CONSTRAINT networking_configs_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: neutron_config_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY neutron_config
    ADD CONSTRAINT neutron_config_id_fkey FOREIGN KEY (id) REFERENCES networking_configs(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: node_bond_interfaces_node_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY node_bond_interfaces
    ADD CONSTRAINT node_bond_interfaces_node_id_fkey FOREIGN KEY (node_id) REFERENCES nodes(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: node_nic_interfaces_node_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY node_nic_interfaces
    ADD CONSTRAINT node_nic_interfaces_node_id_fkey FOREIGN KEY (node_id) REFERENCES nodes(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: node_nic_interfaces_parent_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY node_nic_interfaces
    ADD CONSTRAINT node_nic_interfaces_parent_id_fkey FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES node_bond_interfaces(id) ON DELETE SET NULL;


--
-- Name: nodegroups_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY nodegroups
    ADD CONSTRAINT nodegroups_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: nodes_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY nodes
    ADD CONSTRAINT nodes_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: nodes_nodegroups_fk; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY nodes
    ADD CONSTRAINT nodes_nodegroups_fk FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES nodegroups(id) ON DELETE SET NULL;


--
-- Name: notifications_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY notifications
    ADD CONSTRAINT notifications_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE SET NULL;


--
-- Name: notifications_node_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY notifications
    ADD CONSTRAINT notifications_node_id_fkey FOREIGN KEY (node_id) REFERENCES nodes(id) ON DELETE SET NULL;


--
-- Name: notifications_task_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY notifications
    ADD CONSTRAINT notifications_task_id_fkey FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE SET NULL;


--
-- Name: nova_network_config_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY nova_network_config
    ADD CONSTRAINT nova_network_config_id_fkey FOREIGN KEY (id) REFERENCES networking_configs(id);


--
-- Name: openstack_configs_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY openstack_configs
    ADD CONSTRAINT openstack_configs_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: openstack_configs_node_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY openstack_configs
    ADD CONSTRAINT openstack_configs_node_id_fkey FOREIGN KEY (node_id) REFERENCES nodes(id) ON DELETE SET NULL;


--
-- Name: plugin_deployment_graphs_deployment_graph_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY plugin_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT plugin_deployment_graphs_deployment_graph_id_fkey FOREIGN KEY (deployment_graph_id) REFERENCES deployment_graphs(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: plugin_deployment_graphs_plugin_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY plugin_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT plugin_deployment_graphs_plugin_id_fkey FOREIGN KEY (plugin_id) REFERENCES plugins(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: plugin_links_plugin_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY plugin_links
    ADD CONSTRAINT plugin_links_plugin_id_fkey FOREIGN KEY (plugin_id) REFERENCES plugins(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: release_deployment_graphs_deployment_graph_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY release_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT release_deployment_graphs_deployment_graph_id_fkey FOREIGN KEY (deployment_graph_id) REFERENCES deployment_graphs(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: release_deployment_graphs_release_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY release_deployment_graphs
    ADD CONSTRAINT release_deployment_graphs_release_id_fkey FOREIGN KEY (release_id) REFERENCES releases(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: tasks_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY tasks
    ADD CONSTRAINT tasks_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: tasks_parent_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY tasks
    ADD CONSTRAINT tasks_parent_id_fkey FOREIGN KEY (parent_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: vmware_attributes_cluster_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: nailgun
--

ALTER TABLE ONLY vmware_attributes
    ADD CONSTRAINT vmware_attributes_cluster_id_fkey FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(id) ON DELETE CASCADE;


--
-- Name: public; Type: ACL; Schema: -; Owner: postgres
--

REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM PUBLIC;
REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM postgres;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO postgres;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO PUBLIC;


--
-- PostgreSQL database dump complete
--

